# Порог катастрофы

С. Пугачев

Захватывающий приключенческий роман рассказывает историю группы школьников, решивших исследовать заброшенный военный бункер.

Вооружившись картами местности и снаряжением, отправляются в опасное путешествие. Их ждет подземный комплекс с железнодорожным сообщением, генераторами, системой водоснабжения и даже ядерным реактором.

Сюжет развивается вокруг попыток подростков активировать системы бункера, справиться с затоплением комплекса и предотвратить ядерную катастрофу. В ходе приключений они сталкиваются с множеством опасностей: от волков у входа в бункер до смертоносного “косарева свечения” и радиационного заражения.

Особенность произведения – детальное описание технических аспектов работы подземного комплекса, использование профессиональной терминологии и реалистичное описание опасностей, с которыми сталкиваются герои. Автор создает атмосферу настоящего приключения с элементами технотриллера. Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских орфографии и пунктуации.

Нам иногда кажется, что даже если вы получили хороший заряд адреналина что этого, было мало, но эта история выходит за все рамки этого.

Предыстория:

Мы тогда были обычными учениками необычного четвёртого класса «Я»

У нас прошел выпускной и начались летние каникулы и нам захотелось

Получить заряд адреналина.


## Глава 1 начало

Думаю, вы читали предысторию так что не буду повторятся.

Итак, мы долго думали и решили, что лучше всего будет полазить по

Заброшенному бункеру собрали рюкзаки и на следующий день отправились в путь.

ЛОКАЦИЯ: ЛЕС. УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ: мкР/Ч 2,5

Мы пришли на верхушку горы в народе так называемый «лысняк».

Там мы достали карту местности, которую составили сами. На ней были отмечены и мелкие аномалии, и заброшенные места, а также вход в заброшенный бункер – именно туда мы и направлялись.

Первое препятствие, с которым мы столкнулись, оказалась бронированная дверь. К счастью, мы были к этому готовы: с собой был аккумулятор, который мы подключили к двигателю двери. С лёгким звуком механизм замка сдвинулся, и дверь распахнулась.

За порогом нас встретил резкий запах сырости и полная темнота. Мы включили налобные фонари и вперёд – перед нами возник гермозатвор. Внезапно из темноты раздался вой волков. Мы в панике попытались захлопнуть бронедверь, но она сопротивлялась, словно не желая нас отпускать. С трудом, но всё же, нам удалось закрыть её, и тут же с заскрипом открылся гермозатвор.

Перед нами появился пропускной шлюз. Мы вошли в него, открыли другую дверь и оказались в огромном подземном комплексе, который словно дышал тайнами и заброшенными историями.

## Глава 2: подземный комплекс

ЛОКАЦИЯ: ПОДЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС. УРОВЕНЬ РАДИАЦИИ мкР/Ч 4,5

Но того, что мы зашли в огромный подземный комплекс, еще не было видно – перед нами виднелись лишь рельсы железной дороги и массивная дверь справа мы подошли к прочной двери и, когда открыли её, перед нами предстал огромный, тёмный пункт управления. Над первым пультом управления большими буквами было написано: «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ».