# Сборник авторских физико-технических идей и решений в области фильтрации и разделения потоков и материалов в технических системах

Владимир Игоревич Хаустов

Настоящий сборник представляет собой результат авторских исследований и инженерных разработок, направленных на создание, анализ и совершенствование принципиально новых подходов к фильтрации, разделению и перераспределению потоков в физических и технических системах.

В основе собранных решений лежат оригинальные физико-технические принципы.

Ключевая идея сборника – показать, что фильтрация и сепарация не ограничиваются традиционными сетками, мембранами или центрифугированием. Потоки можно разделять, структурировать, перенаправлять и трансформировать с помощью динамических, геометрических и колебательных процессов, в том числе за счёт передачи "состояния" или "паттерна энергии", а не самой энергии или массы в классическом виде.

## Введение

Представьте себе поток воздуха, воды или газа. Что мы воспринимаем? Массу вещества, движущуюся из точки А в точку Б. Однако поток – это не просто перемещение вещества. Это целый самостоятельный физический организм, обладающий структурой, плотностью, температурой, импульсом, внутренней динамикой и, главное – информацией о самом себе.

Человечество с древности стремилось управлять потоками: направлять воду в каналы, очищать воздух, отделять зёрна от шелухи, перегонять пар и топливо. Современные технологии ушли далеко вперёд, но задача осталась глобально прежней: определить, что есть полезное, что мешающее, и научиться разделять, фильтровать и преобразовывать вещества в потоке без потерь.

Перед вами – сборник оригинальных, авторских идей, решений и гипотез в области фильтрации, сепарации, коррекции и структурирования потоков и материалов. Это конструктор из инженерных принципов, физических аналогий, природных наблюдений и экспериментальной интуиции, который предлагает взглянуть на технологические процессы не только как на набор стандартных труб и фильтров, а как на живую систему взаимодействий: вихрей, резонансов, импульсов, фаз и состояний материи.

Каждая предложенная идея или система основана на реальных физических принципах, зачастую дополняемых личными наблюдениями, экспериментальными наработками, смелыми сопоставлениями и попытками выйти за рамки стандартных инженерных подходов. Здесь не просто показаны способы "отделить грязь от газа", здесь исследуется само понятие фильтрации не как процесса прохождения вещества через преграду, а как процесса выделения структур с нужными энергопараметрами из единого потока.

В книге вы встретите:

– технологии вихревой сепарации, позволяющие отделять фракции по плотности, температуре и даже фазовому состоянию;

– оригинальные конструкции многоклапанных систем, в которых среда «переключается» не только в пространстве, но и во времени;

– принципы псевдопередачи энергии – когда перемещается не сама энергия, а состояние возбуждённой среды, как точка лазера на стене или фазовая волна в антенне;

– геометрические и динамические методы фильтрации, где форму используют как инструмент управления потоком;

– модели и идеи, позволяющие простыми средствами реализовать сложные эффекты – от кавитации до самоорганизующихся вихревых жгутов.

Многие из этих подходов получают вдохновение из самой природы: смерчи как идеальные вихревые сепараторы, образцы фазового разделения в атмосфере и гидросфере, динамика биологических жидких потоков. И если природа миллионы лет использует вихри для организации вещества, почему бы не применить те же идеи в инженерии?

Эта книга написана на стыке трёх миров – теоретической физики, инженерной практики и изобретательской интуиции. Она не обязует читать её строго по порядку. Каждый раздел – это самостоятельная идея, которую можно прочитать, обсудить, опробовать, дополнить. Где-то вы найдёте неклассические подходы, где-то – почти философские размышления на тему энергии и формы, а где-то – конкретные конструкции и предложения для изготовления.

Главное – не воспринимать поток как что-то простое. Потоки – это сложно организованные физические структуры, которые по своей сложности и красоте ничуть не уступают электрическим цепям, мозговым нейросетям или резонансным машинам.

И если мы научимся понимать язык потоков – мы сможем не просто фильтровать и отделять, мы сможем проектировать их заново. Формировать движения, в которых материя подчиняется не случайности, а архитектуре.

## 1. Вихревые технологии водоочистки

Очистка воды остаётся одной из ключевых тем XXI века – с точки зрения экологии, здравоохранения и индустриального развития. Среди многочисленных методов водоочистки особое внимание вызывают технологии, использующие природные принципы, не требующие химической обработки и обладающие повышенной энергоэффективностью. Одним из таких направлений являются вихревые методы очистки, основанные на управлении структурой и кинематикой потока.

Эффект направленного завихрения в трубчатых объёмах (т. н. эффект Ранка), открытый в 1931 году Жоржем Ранком, продемонстрировал, что закрученный поток способен разделяться на зоны с различными физическими параметрами – температурой, давлением, плотностью. В газообразной среде было доказано, что вихревой поток сам по себе порождает температурное разделение на «горячий» и «холодный» выходы – без применения нагревательных или охлаждающих элементов. Этот эффект положен в основу работы вихревых труб (трубок Ранка–Хильша), которые нашли широкое применение в компактных системах охладителей сжатого воздуха.

Открытие Ранка вдохновило исследователей на изучение подобных процессов и в жидких средах. Европейским пионером в этой области стал Виктор Шаубергер, который одним из первых отметил, что вода в природных горных потоках движется по спиральным траекториям, и что такие завихрения не только очищают воду, но и меняют её внутреннюю структурную организацию.

Физический принцип вихревой очистки

Эффект Ранка можно адаптировать для работы с водой в вихревых трубах соответствующей геометрии. Если вода вводится в устройство тангенциально (по касательной) к оболочке, то создаётся мощное закрученное течение, при котором действует центробежная сила. Эта сила направлена от оси вращения к стенке и стремится вынести наружу любые тяжёлые фракции – песок, ржавчину, взвешенные и коллоидные частицы.

Суть разделения заключается в следующем:

– На периферии образуется поток с большим содержанием плотных и загрязнённых элементов – этот поток выводится через «горячий» выход.

– Центральная ось потока, наименее загрязнённая, выводится по осевой линии – это и есть «очищенная» вода, проходящая через «холодный» выход.

Таким образом, без применения химикатов и сменных фильтров, методом естественного закручивания потока происходит разделение воды по плотности примесей.

Исторический опыт и экспериментальные данные

Одним из первых устройств для вихреподобной очистки воды стало изобретение Виктора Шаубергера, который предложил контррельсу, изогнутую дугообразно, размещённую внутри трубы с двойной спиральной геометрией. Такое устройство направляло поток воды в «естественную» спираль, имитируя движение воды в дикорастущем ручье. По утверждениям Шаубергера, такая форма не только повышала очистку, но и структурировала воду, приближая её к состоянию родниковой, сохраняющей «живые» свойства. Его последователи отмечали рост биологических показателей и щелочность воды после обработки.

В более недавнее время, в Датском институте экологической техники были протестированы насадки на водопроводные краны, разработанные с использованием идей Шаубергера. По результатам испытаний, после прохождения воды через вихревую насадку наблюдалось:

– повышение pH воды (сдвиг в щелочную сторону),

– снижение количества микроорганизмов,

– улучшение вкусовых качеств.

Наиболее интересный результат был получен при сравнении традиционных и вихревых методов очистки сточных вод:

– Необработанная вода – остаточное количество бактерий 640 000 см3

– Озоновая обработка – остаточное количество бактерий 95 000 см3.

– Вихревая обработка – остаточное количество бактерий 5 000 см3.

Разница в числах указывает на превосходство вихревого метода более чем в 25 раз по сравнению даже с активной химической обработкой озоном. Также было отмечено исчезновение характерного запаха после 15 минут, а также осаждение органических остатков на дне колонки – без дополнительной фильтрации.

Изменение структуры воды и молекулярные процессы

Вода имеет сложную, не до конца изученную структуру на микроуровне. Считается, что молекулы воды могут объединяться в квазистабильные кластеры, размеры и конфигурация которых влияют на растворимость, биологическое поглощение и химическую активность воды. Под действием вихревого потока эти кластеры частично разрушаются и переупорядочиваются, увеличивается содержание активных молекул и уменьшается поверхностное натяжение.

Также наблюдается увеличение текучести и улучшение моющих свойств воды после вихревой обработки.

Состояние технологии и перспективы развития

Несмотря на очевидные преимущества, вихревые технологии водоочистки на текущий момент используются ограниченно. Практически они внедрены лишь как часть многоступенчатых схем на стадии грубой очистки – для удаления песка и других крупных фракций. Причины этого:

– Технические сложности в разгонке жидкости до сверхвысоких скоростей, необходимых для удаления мелкодисперсных частиц и микроорганизмов.

– Слабая теоретическая база, объясняющая роль вихрей в очистке воды на молекулярном уровне.

– Скептицизм со стороны традиционной науки к «структурированной воде».

Однако потенциал направления очевиден. При увеличении скорости завихрения в устройствах нового типа возможно удаление даже бактерий или вирусов – при условии оптимальной геометрии и управляемых параметров потока.

Заключение

Вихревые методы очистки воды на основе эффекта Ранка и гидродинамических процессов Шаубергера обладают высоким потенциалом. Они способны обеспечить эффективное, бесреагентное, экономичное и экологически безопасное удаление механических, микробиологических и биохимических загрязнителей – за счёт фракционного разделения в закрученных потоках.

Ключ к раскрытию потенциала данной технологии лежит:

– в разработке высокооборотных, компактных вихревых модулей с управляемыми параметрами потока;

– в проведении крупных полномасштабных экспериментов;

– в внимании со стороны научного сообщества и привлечении инвестиций в разработку.

Повышение роли вихревых систем в водоподготовке может стать важным элементом будущего безреагентной фильтрации, особенно в условиях дефицита пресной воды и экологической нагрузки на классические станции очистки.

## 2. Центробежная фильтрация микрочастиц и микроорганизмов

Центробежная сепарация является одним из наиболее широко применяемых методов очистки растворов, эмульсий, суспензий и других неоднородных жидких сред. Она основана на различии плотностей частиц и носителя, создающем разграничение компонентов за счёт действия центробежной силы во вращающихся потоках. Однако при переходе к очистке сверхтонких частиц (например, бактерий, вирусов, коллоидов) эффективность таких методов резко снижается из-за ограниченных перегрузок, создаваемых в жидкости.

Целью данной работы является количественная оценка сил, действующих на микроорганизмы в турбулентно-вихревом водяном потоке, и поиск альтернативных подходов к улучшению качества разделения при технологических ограничениях на скорость вращения жидкости.

Теоретическая модель завихрения

В качестве объекта исследования рассмотрен простой вертикальный цилиндрический завихритель, внутри которого вода вращается вокруг вертикальной оси за счёт механического вращения дна – см. рис. 1 (модель завихрителя).


Рис. № 1. Модель завихрителя

Центробежная сила F, действующая на частицу массой m, находящуюся на радиусе R от оси вращения, описывается классической формулой:

F = m × (2пиf)2 × R

Где:

– F – центробежная сила (в ньютонах, Н),

– m – масса частицы (в килограммах, кг),

– f – частота вращения (в оборотах в секунду),

– пи – число Пи = 3,14,

– R – радиус вращения (в метрах, м).

Для частицы биологического происхождения (например, бактерии):

Усреднённый размер бактерий имеет массу 5х10-13 грамма.), радиус завихрителя – 0,035 метра.

Рассчитанные значения центробежной силы F и перегрузки (отношения F к гравитационной силе веса – mg) сведены в таблицу 1.

Результаты расчётов

Таблица 1 – Центробежные силы и перегрузки, действующие на микрочастицу при различных частотах вращения:


Однако максимальные реальные скорости вращения жидкости в подобной конструкции ограничены физическими свойствами – в частности, вязкостью и возникновением кавитации. В режиме близком к турбулентному предельными считаются частоты вращения до 100 об/с, при этом соответствующая перегрузка – лишь 14 g. Это значение схоже с предельно допустимыми перегрузками для подготовленных лётчиков, однако крайне ограничено для целей эффективной фильтрации бактерий или вирусов.

Оценка предельных возможностей механической фильтрации

Согласно данным гидромеханики, устойчивое вращение жидкой среды в классических условиях не способно превышать скорости порядка 100–150 об/с без разрушения потока и потери устойчивости. Дальнейшее увеличение частоты приводит к кавитации, замыливанию потока, резкому росту сопротивления и механическим разрушениям.

Таким образом, попытки улучшить эффективность микрофильтрации исключительно за счёт повышения механических скоростей завихрителей приходят к физическому и технологическому пределу. Более того, сверхточная сепарация требует перегрузок, превышающих 10(4)–10(6) раз вес микрочастицы, недостижимых при текущих режимах.

Альтернатива: волновое возбуждение среды

Для преодоления указанных ограничений целесообразно применение принципиально иных методов возбуждения движений и перераспределения микрочастиц – в частности, волновых.

В их основе могут лежать разные физические механизмы:

– акустические колебания (ультразвук);

– вибрационные поля (электромеханическая модуляция гидропотока);

– электромагнитное/электрогидравлическое возбуждение кавитации;

– стоячие волны в ограниченных средах и объёмах жидкости.

Такие методы обеспечивают локальные колебания давления, смещения потока, явления резонанса и самофокусировки, создавая мгновенные имитации перегрузок на порядки выше гравитационных. При этом реального механического вращения или необходимости в массивных роторах не требуется.

На практике волновые методы успешно применяются для:

– коагуляции и агрегации микрочастиц;

– разрушения бактериальных стенок (ультразвучное стерилизующее действие);

– возбуждения кавитации и дегазации жидкостей;

– ускоренной фильтрации и декантации при стоячих акустических волнах.

Компактность, гибкость управления и экономичность делают волновые методы перспективными для медицинских, пищевых, химических и промышленных технологий обратного осмоса, мембранной фильтрации и очистки сточных вод.

Заключение

Проведённый теоретический и расчетный анализ показал, что возможности механической центробежной фильтрации микрочастиц в жидкой среде с учётом практических ограничений скорости вращения потока исчерпаны уже на уровне 100 оборотов в секунду, что даёт перегрузку порядка 14 g. Этого недостаточно для эффективной сепарации объектов размера порядка 1–5 микрон (бактерии, споры, белковые молекулы).

Единственно реалистичным направлением повышения эффективности жидкостной сепарации микрочастиц является переход к волновым методам возбуждения среды. Такие методы дают кратковременные локальные ускорения, значительно превышающие центробежные, и могут быть реализованы в компактных и энергоэффективных устройствах, не требующих сложной механики. Переход к ним представляет собой следующую ступень эволюции фильтрационных технологий в условиях ужесточающихся требований к качеству разделения.