Король Саудовской Аравии умер. Ему было 89 лет
Царь Северный

© Царь Северный, 2025

ISBN 978-5-0067-1775-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В параллельном мире, где технологии переплетаются, король Саудовской Аравии ему было 89 лет, правил с 2015 года, скончался в своем величественном дворце, окруженном золотыми песками и оазисами. Его правление было отмечено не только экономическим процветанием, но и культурным возрождением, которое привело к расцвету искусств и науки в стране.

Юный журналист по имени Амира Аль-Файз, амбициозная и страстная, работала в одной из ведущих газет королевства. Она мечтала стать великим репортером и всегда стремилась раскрывать правду. Когда известие о смерти короля Саудовской Аравии ему 89 лет достигло ее, она почувствовала, что это событие изменит не только судьбу страны, но и ее собственную.