Нумизматика. История. Монеты
Влад Николаевич Зорькин

© Влад Николаевич Зорькин, 2025

ISBN 978-5-0067-0409-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Нумизматика. История. Монеты. Введение

В этой книге вы можете прочитать интересные факты про монеты; исторические сведения связанные с нумизматикой; нумизматические определения и так далее. Надеюсь она вам понравится.

Определение нумизматики

Нумизматика – вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю монетной чеканки и монетного обращения. От нумизматики как науки следует отличать нумизматическое собирательство, или коллекционирование монет.

Кто такой нумизмат?

Нумизмат – это человек, который собирает монеты и изучает их историю, материал, дизайн и особенности чеканки. Коллекционирование монет может быть хобби, способом вложения денег или изучения истории. Нумизматы часто специализируются на определенных эпохах, странах или типах монет.

На чём зарабатывают нумизматы?

Принцип заработка элементарен и заключается в приобретении и продаже монет. Во времена СССР коллекционеры встречались и проводили сделки в неофициальных местах. Например в фойе дома культуры.

Чем нумизматы отличаются от коллекционеров монет?

Коллекционеры монет часто собирают монеты в качестве хобби или инвестиционного инструмента и могут не изучать монеты, которые они собирают. Нумизматы изучают монеты и подходят к миру денег с художественной, исторической или социальной точки зрения.

В чем преимущества нумизматики?

Монеты имеют значительную историческую ценность, выступая в качестве важных артефактов, проливающих свет на важные исторические события. Нумизматика в этом отношении не только помогает понять динамику денег, но и дает представление о более широких экономических и политических контекстах.

Как понять ценность монет?

Нумизматическая ценность определяется рядом критериев, среди которых:

Год выпуска;

Место чеканки;

Объем тиража;

Количество сохранившихся экземпляров;

Особенности чекана;

Степень сохранности;

Наличие патины, блеска и общая внешняя привлекательность.

Как нумизматы хранят монеты?

Начинающие нумизматы зачастую используют для хранения первых экземпляров обычные конверты из бумаги, позже переходя на хранение монет в холдерах или перекладывая коллекцию в специальные альбомы для монет.

Что подарить нумизмату на день рождения?

Если ваш друг-нумизмат – профессионал, коллекционирующий дорогие монеты, то лучшим подарком будет золотая или серебряная монета. Монеты являются отличной инвестицией, такой подарок никогда не обесценится, а наоборот, будет только увеличиваться в цене!

Почему коллекционеры монет ненавидят очищенные монеты?

Большинство чистящих средств для монет абразивны и могут повредить монету. Неабразивные химикаты могут вступать в реакцию с другими металлами, содержащимися в некоторых старых монетах.

Приметы, обряды и поверья связанные с монетами

Наши предки раскладывали мелочь по небольшим мешочкам, которые держали во всех укромных уголках жилища. Знали точно: больше мешочков – богаче семья. Есть поверье о том, что нельзя давать в долг в определенные дни или часы, иначе будете терять деньги или сами попадете в долги.

В далекую античность римляне при строительстве кораблей в основание мачты клали монеты. Эта традиция шла из древних времен. Чтобы сделать свое путешествие безопасным, нужно было задобрить многочисленных римских богов. А рыбаки средиземноморских стран еще не так давно прикрепляли к своим сетям мелкие монеты, пытаясь таким образом умилостивить Нептуна и надеясь на хороший улов.

Хорошая печь в крестьянском доме – залог тепла и уюта. С незапамятных времен у печных дел мастеров существовала традиция при закладке печи при строительстве новой избы. Основание печи могло быть деревянным, а могло быть и каменным. Когда клали самый первый ряд бревен, под ним оставляли монетку с данным годом чеканки. Во многих русских пословицах и поговорках печь фигурирует как символ бережливости.

Известно старинное поверье о том, чтобы вернуться в понравившееся место нужно бросить в воду – будь то фонтан или море – монетку. Этот обычай хорошо известен туристам, посещающим Италию. Каждый год муниципальные власти Вечного города вылавливают из городской достопримечательности – фонтана Треви более 1 миллиона евро. Монетки бросают не только для того, чтобы вернутся в Рим, от их количества зависит вероятность найти свою любовь и даже выйти замуж или жениться.

В средние века считалось, что монета, к которой прикасалась рука святого человека, исцеляет любую болезнь. А европейские монархи из серебряных монет с изображением ангела мастерили себе амулеты, которые потом, не снимая, носили всю жизнь в надежде избежать злого рока. Вот только некоторые монеты, которые служили оберегом для многих – георгталер XVI века, а позже и бенедиктпфеннинг, и талер Марии-Терезии.

С оболом связан древнегреческий обряд погребения: именно эту монету клали покойнику под язык для Харона- перевозчика душ умерших через мифическую реку Стикс. Оболом мертвых со временем стали называть любую найденную в древнем погребении монету.

Очень часто рассыпать мелочь – к слезам. А если вы рассыпали монеты в людном месте, не забирайте мелочь – лучше отдать их нищим или разменять на крупные купюры, но ни в коем случае не нести в дом – это негативная примета, обещающая неприятности.

Одно из широко распространенных суеверий заключается в том, что вы должны разбросать монеты в своей новой гостиной, что якобы приведет к процветанию в будущем. Если вы похожи на многих новых домовладельцев, вы набросаете коврик на эти монеты, забудете о них и откопаете их спустя годы, чтобы обнаружить то самое богатство, которого вы всегда ожидали!

Нумизматика в истории

Первые монеты.

История происхождения

Сначала появился обмен

Мы можем предположить, что деньги произошли также давно, как и человечество на Земле. Сначала появился обмен. Люди обменивались нужными для них товарами. Например, если у вас было зерно, вы могли выменять его на скот или наоборот. Позже первой денежной валютой были меха, шкуры, ткани, украшения, рыба, а особенно ценными считались раковины моллюсков. Со временем оплата начала производиться слитками из ценных металлов. Золото и серебро являлись основными ресурсами для изготовки денег, а медь и бронза шли в использование для местных рынков. Большие слитки стало сложно хранить и транспортировать, торговля начала затруднятся. Эти предпосылки послужили толчком к созданию монет.

Происхождение первых монет

Древние монеты начали отливать еще в Китае XII – VIII в. До н. э. Чеканка денег началась во времена царя Гигеса в Лидии в конце VIII в. До н. э. в. Позже эту идею переняли и другие страны. Древние монеты изготавливались из сплавов золота и серебра и по форме напоминали бобы. На лицевой стороне изображали букву города, которому принадлежит эта монета, богов или правителей. Название монет чаще всего совпадало с наименованием единицы веса.

В Греции чеканили в основном серебреные монеты – драхмы. Название связанно с тем, что их предшественниками считались железные прутья. Шесть таких прутьев образовывали драхму (пучок или горсть). Золото греки почти не использовали. На монетах Афин изображали сову, тюлень указывал на Фокею, орел принадлежал Элиде, а роза была символом Родоса. В Римской империи Константин Великий создал свою единицу измерения – солид. Такие монеты чеканились из золота. В Византии они имели название – номисмы. А арабы стали производить золотые динары. Первые русские монеты – серебряники и златники появились в 988 году. На лицевой стороне изображался правитель, а на оборотной Иисус Христос, в дальнейшем трезубец или двузубец.

Монеты и развитие экономики

В Средневековье Карл Великий провел монетную реформу. Начался выпуск единственного номинала – серебряного денария. Из четырехсот грамм серебра чеканилось около 240 штук. Этот вид монет производился в разных интерпретациях по всей Европе. Появление чеканных монет в мире повлияли на экономическое и социальное развитие общества. Менялся их вид, вес, форма. Все это в дальнейшем привело к единому денежному образцу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.