Даниил Кузнецов
Газ в глаз. Проект Ч

Вместо предисловия

Начиная писать о газовом оружии, мне необходимо сразу задушить невероятно глупый миф о том, что газ (а особенно газовые баллоны) для девушек и, мол, сильный, независимый мужчина в них не нуждается.

Это невероятнейшая глупость, которая очень многих довела до больницы или гроба и не меньшее количество до тюрьмы по статьям нанесения тяжких телесных или убийства по неосторожности, например.

Если отбросить сомнительный гонор и внимательно посмотреть на газовое оружие самообороны, не требующее специальных лицензий (а брошюра эта будет именно о таком оружии), то станет очевидно, что это весомейший аргумент в конфликтных ситуациях. А для большинства бытовых конфликтов – единственный нужный.

Более того, именно газовое оружие идеально подходит для превентивного применения. То есть для использования его до того, как конфликт перешёл в реактивную фазу (когда вас уже начали бить арматурой по голове, к примеру), и при этом без риска (на самом деле с минимальным, учитывая коррупционность России, случайности и неадекватное применение оружия) юридических последствий.

Иными словами, если агрессивно настроенного господина чаще всего не стоит бить, резать или стрелять до силовых действий с его стороны или исходящей от него угрозы оружием, то заливать его из баллона вполне можно (читай: рекомендуется).

Но к этому мы ещё вернёмся, а пока начнём последовательно разбираться в заданной теме.

Виды газового оружия

Для тех, кто не понял из введения, повторим: в этой брошюре не будет ничего об огнестрельном газовом оружии типа пистолетов и револьверов, разрешённых при получении лицензии в Росгвардии.

Всё остальное делится на 2 типа:

1) Газовые баллончики (ГБ);

2) Газовые устройства (ГУ), или Аэрозольные пистолеты (АП).

Говорить будем об отечественных, про забугорные творения поговорим отдельно, в самом конце.

Всё производство оных регламентировано ГОСТом Р 50743-95 «Газовое оружие самообороны. Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами. Требования безопасности. Виды и методы контроля при сертификационных испытаниях на безопасность (с Изменением N 1, с Поправкой)».

В соответствии с этим ГОСТом, в газовом оружии могут использоваться такие ирританты (слезоточивое/раздражающее вещество), как: хлорацетофенон (CN), ортохлорбензальмалонодинитрил (CS), дибензоксазепин (СR), олеорезин капсикум (OC), морфолид пеларгоновой кислоты, или МПК (Pelargonic morpholide).

При этом масса веществ и их концентрация не должны превышать определённые стандарты:

CN – боевое отравляющее вещество, имеющее высокую токсичность и поэтому почти вышедшее из употребления. Фактически заменено на CS и OC. Раздражающий эффект на дыхательные пути и влажную кожу ниже, чем у упомянутых аналогов, а время до начала воздействия больше. Блефароспазм (непроизвольное стойкое смыкание век) наступает сразу.

Продолжительность действия – 5-30 минут.

Вызывает боль в глазах и слезотечение, лёгкий зуд слизистых дыхательный путей.

На животных не действует. На людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения тоже.

Кстати, этот газ из-за специфического запаха ещё называют «Черемуха».

CS – боевое отравляющее вещество комплексного действия. Характеризуется быстрым действием, вызывает блефароспазм, слезотечение, раздражение и болевой синдром влажных кожных и слизистых покровов, кашель, урежение дыхания. Может вызывать рвоту.

Длительность – 15-60 минут.

На животных не действует. Снижение эффективности на людях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения незначительно.

Дегазируется водой, однако в контакте с ней усиливает своё раздражающее действие. То есть становится хуже, но проходит всё быстрее.

Основная особенность – очень быстрое развитие раздражающей симптоматики в сравнении с ОС (и его синтетическими аналогами), которое является основным веществом в газовом оружии. Как следствие, поражение веществом CS воспринимается объектом как более жёсткое и сильное.

CR – воздействие на глаза выражено относительно слабо.

При попадании в дыхательные пути вызывает удушливый кашель, может вызывать чувство паники и страха.

При попадании на увлажнённую кожу вызывает мучительную боль.

Воздействие на глаза мгновенно, длится 5-15 минут.

Воздействие на органы дыхания мгновенно, заканчивается сразу по выходе из зоны поражения.

Воздействие на влажную кожу начинается через 10-30 минут, продолжается 1-2 часа. Возобновляется после каждого смачивания в течение 1-2 суток.

На животных не действует. Эффективность на людях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения снижается незначительно.

Значительно слабее действует на органы зрения в сравнении с CS и CN.

ОС – это вытяжка из жгучего перца, чаще всего перца чили.

Вызывает блефароспазм, обильное слезотечение, боль в глазах, удушливый кашель, жжение и боль любых открытых участков кожи.

Действие на глаза начинается через 5-10 секунд, проходит через 10-30 минут. На органы дыхания действие также мгновенное, но прекращается по выходе из заражённой зоны. На кожу лица начинает действовать через пару минут, а на прочие участки через 10-30 минут.

Действует на животных. Снижение действия на опьянённых незначительно.

Слабее CS, что в некоторой степени компенсируется концентрацией.

МПК – синтетический аналог ОС.

Практически идентичен по своему действию с ОС.

Однако существует серьёзное преимущество над ОС в виде физической и химической стабильности.

На мой взгляд, лучшими являются ГБ, сочетающие в себе OC (или МПК) и CS, так как комбинация этих веществ обеспечивает максимальную скорость блефароспазма, наиболее сильное воздействие на органы зрения и одинаково эффективно действует на трезвых, пьяных и собак. И более того, сочетание в баллончиках двух различных веществ обеспечивает синергический эффект.

Также надо добавить, что все описанные эффекты справедливы именно при однократном краткосрочном воздействии, например, при использовании оружия самообороны. Длительное воздействие может приводить к другим результатам.

Сегодня на рынке представлены ГБ объёмом от 25мл до 650мл. И если внимательно посмотреть таблицу и прочитать ГОСТ, то станет понятно, что чем меньше полный объём баллончика, тем выше в нем концентрация раздражающих веществ. Но само количество состава при этом небольшое. Альтернативное решение – это увеличение скорости эвакуации состава из баллончика и при этом его больший объём.

Иными словами, есть две крайности: либо у нас очень концентрированный состав малого объёма со скоростью доставки, которая позволяет не выплеснуть всё за одно нажатие, либо у нас баллончик большого объёма (100мл, например), но с меньшей концентрацией, который массированно выбрасывает своё содержимое, дабы решить вопрос не мощностью состава, а его количеством. Время выхода при этом сопоставимо с маленькими ГБ, но состава больше. И есть, скажем так, промежуточные модели. Таким образом, получается как бы градиент модельного ряда, из которого потребитель может выбрать изделие на свой вкус.

Помимо содержимого, про баллончики ещё нужно знать, какими, собственно, способами осуществляется доставка раздражающего состава до лица противника. Их существует пять вариантов.

1) Аэрозольный.

Коническое облако мелкодисперсной взвеси. Ориентировочная дальность – 1,5 метра.

Такой тип доставки характеризуется большим пятном контакта, что упрощает прицеливание. Однако аэрозольное облако очень подвержено ветру, который может «сдуть» раздражающий состав в сторону от цели и, более того, на самого применяющего, обернув его средство самообороны против него же самого. Кроме того, по причине высокой летучести состава не стоит использовать аэрозольные баллончики в замкнутых помещениях.

2) Струйный.

Это тугая струя жидкого состава. Средняя дальность – 2-2,5 метра.

Пятно контакта небольшое, необходимо тщательнее целиться, но состав обладает текучестью и может затечь в глаза даже без прямого попадания в них. В том числе и под рефлекторно закрытые оппонентом веки. Аэрозоль так не может, увы.

Ветер практически никакого влияния не оказывает, в замкнутых пространствах использовать можно, но на короткой дистанции есть риск самому немного «хапнуть» брызг.

3) Аэрозольно-струйный.

В теории это должна быть струя состава, окружённая небольшим конусом из капель. Сделано это для того, чтобы увеличить пятно контакта и облегчить прицеливание.

На практике это бывает так, а бывает просто более сфокусированный конус аэрозоля, разве что дисперсия в облаке может быть крупнее.

Тут вам придётся самостоятельно тестировать конкретные модели, ибо сегодня рынок наполнен одними моделями, завтра другими, а послезавтра на конкретной модели сменят клапан «выпрыска» и всё поменяется.

Дистанция зависит от конкретной реализации.

Плюсы и минусы тоже зависят от неё. Если это всё ещё аэрозольное облако, то у него просто снизится подверженность ветру и уменьшится побочная летучесть состава, а также появится текучесть. Если это-таки струя с дополнительными брызгами, то, как я и написал, пятно будет больше, а в остальном это тот же струйный формат.

4) Гелевый.

Тоже, по сути, струйный ГБ, но наиболее подходящий для замкнутых помещений, так как сопутствующих брызг и взвеси быть не должно. В сущности, это должно быть спецсредство с узкой сферой применения. К тому же, его труднее «смахнуть» с лица, ибо он размазывается вместо того, чтобы удалиться с поверхности.

Однако стоит учитывать, что задумка западных разработчиков и реализация отечественных производителей по факту могут отличаться, поэтому также необходимо всё проверять самостоятельно, не доверяя слепо написанному на этикетке. На деле может оказаться, что это просто более густой струйник.

5) Пенный.

Очень схож по смыслу с гелевым, но упор сделан не на минимизации брызг и взвеси, а на еще более трудном удалении с лица. Пена липнет, размазывается и очень плохо удаляется. Но могут быть проблемы с текучестью.

Кроме того, гелевый и пенный баллоны могут быть использованы для загрязнения визора очков, шлема или каких-то масок с целью лишить противника обзора.

Ясное дело, что я стараюсь описывать всё, максимально отстраняясь от опыта других стран, дабы не отрываться от российских реалий. Но классифицируя ГБ по типу распыления, сделать это полностью было невозможно. В любом случае я рекомендую всегда покупать два одинаковых баллончика, чтобы иметь возможность опустошить один из них в безопасном месте с целью тренировки взаимодействия с конкретной моделью и получения кристального понимания того, как она работает по факту, а не на бумаге.

Также важно знать, что многие баллончики снабжены такими прелестями, как крышки, фонарики, корпус, который помогает правильно сориентировать его в руке, и так далее. Всё это эволюция, и не стоит ей пренебрегать при выборе оружия.

Газовые Устройства (Аэрозольные пистолеты)

Как вы могли уже заметить, я стараюсь максимально структурировать информацию о различных средствах самообороны, буквально по пунктам описывая те или иные свойства и варианты, не называя при этом конкретных моделей. В случае с ГУ и БАМами это будет особенно сложно, так что прошу простить мне возможную недостаточную четкость повествования.

Если постараться как-то классифицировать все устройства, то мы получим следующие признаки:

1) Тип боеприпаса.

Устройства могут снаряжаться специальным газовым баллончиком или так называемыми Баллончиками Аэрозольными Малогабаритными (БАМ). Некоторые также совместимы (сами по себе или через переходник) с резьбовыми патронами типа «Сигнал охотника».

Сами БАМы, кстати, тоже бывают не только раздражающего действия, но ещё и шумовые.

2) Калибр.

Существует аж пять калибров для данного типа оружия: 13х50, 13х60, 18х51, 18х55, 18х60.

Соответсвенно, чем больше калибр – тем больший объём состава имеется в БАМе. Процентное содержание же ирританта может быть разным, как и конечный состав. БАМы бывают с одним или двумя ирритантами. Иногда дополняется веществами, увеличивающими проникающую способность ирритантов, тем самым усиливая их.

Однако проблема в том, что нигде на БАМах не указана масса активных веществ, а следовательно, провести параллель с ГБ и полностью осознавать эффективность БАМов в системе координат, заданной ГОСТом, невозможно.

Стоит добавить, что с помощью переходников многие устройства могут использовать БАМы разного калибра.

3) Тип механизма.

Большинство аэрозольных пистолетов обладают ударным механизмом, однако встречаются модели с электронной системой срабатывания. Аналогичная используется в бесствольном ОООП «Оса».

4) Вместительность.

Разброс велик: от двух до пяти патронов. Причём конфигурации могут быть самые разнообразные, например: БАМы приворачиваются к устройству на резьбе; неотъемные магазины в рукояти или съёмные «кассеты», в которые вставляется по 2 или 4 патрона.

5) Дополнительные функции.

Встречаются модели с установленными Лазерными ЦелеУказателями (ЛЦУ) или фонариками.

В рамках этого пособия мы в основном будем говорить о ГБ, так как ГУ сильно проигрывают концептуально и, на мой взгляд, при наличии баллончиков, вообще не шибко нужны. С другой стороны, и они, и тем более газовые пистолеты/револьверы, вполне укладываются в технику применения, описанную в нашей брошюре «Эффективный травмат».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.