Автономная Роботизированная Станция Утилизации Мусора-62

1

На остров Полярный заходила метель, видимость ухудшалась, и умный робот торопил погрузчиков. Дело даже не в том, что баржам будет сложно возвращаться, о них Курт не думал. Его порезанный квантовый мозг сопротивлялся внутреннему протоколу, он не хотел ставить энергощит. Вернее, по алгоритму разгрузки щит обязан стоять в такую погоду, а вот личный протокол поведения отчего-то требовал экономить энергию.

На мгновение умный робот застыл, подрагивая визорами, его сознание сопротивлялось. «Затылочная» панель головы, источая пар, грелась, а ответ все никак не приходил. Ожидание затягивалось. Качаясь над посадочной площадкой, многотонная баржа плавила снег, сопла ракетных двигателей рычали на минимальной скорости, ожидая сброса груза, и хватило бы технического сообщения по внутренней связи между машинами, но робот медлил, а судно в холостую жгло топливо. Робот так и стоял неподвижный, с вытянутой рукой, держа палец на курке, один залп ракетницы – и прозрачная энерготкань повиснет куполом над зоной разгрузки, и потом дело за малым – подать на нее энергию и тогда ни одна буря на свете не сможет помешать роботам разгрузить баржи. Протокол надежный и верный, однако Курт искал повод его нарушить, интуитивно повторяя как мантру: «Надо экономить энергию! Надо экономить!», и в какой-то момент фокус сознания нашел нужную папку, та была пустой, робот озаглавил ее «Экономия» и, отшвырнув в сторону ракетницу, дал отмашку на сброс груза.

Баржа накренилась, и квадратные контейнеры в половину человеческого роста повалились прямо на площадку. Ловко хватая коробки железными мехлапами, роботы-погрузчики поволокли их на склад. Один за другим, словно титановые муравьи, гусеничные исполины тащили железные коробки в «муравейник».

Работа кипела, но и ветер крепчал.

– Выключаем внешний контроль, сородичи! Ваши протоколы безопасности будут визжать, словно уборщики перед лужей мазута, но не обращаем внимания! Приказываю не реагировать и подчинятся только моим командам! – подбадривал Курт, дублируя голосовую команду системным кодом по внутренней связи между машинами. – Мы не уйдем отсюда, пока последняя баржа не сбросит груз и последняя коробка не окажется в здании крематория.

Метель завывала, мелкие катышки снега со звоном врезались в металлические корпуса машин, нагнетая обстановку, и теперь стало очевидным, что работать без энергощита опасно. Да и протокол безопасности не уходил из приоритетных команд, требуя активации.

– Всем смотреть на меня! – сузив визоры, остановил работу Курт. – Строим цепочку.

Погрузчики выстроились в линию. Зыркнув красными визорами в сторону баржи, Курт дал отмашку для сброса, и, разливая огненные лужи на бетонном полу, сопла двигателей расширялись, удерживая баржу максимально близко к поверхности. Створки трюма разъехались, и контейнеры с грохотом повалилась на бетон.

– Это последняя! Вижу, что видимость нулевая. Приказываю отставить панику! – подбадривал Курт. – Даю тридцать секунд на анализ всех систем. Нашли проблему – пишем в чат! Слабое звено в цепи погубит всю цепь! – размашисто жестикулируя, руководил командой умный робот. – Держимся, бойцы, нельзя сбавлять темп! – Его визоры загорелись ярким светом. – Разрешаю убрать режим энергосбережения!

Техсообщение Помощника-45:Требуется починка сустава. Полноценному функционированию мешает наледь.

– Сорок пятый, опять ты неисправен? У тебя когда-нибудь будет все в порядке? – подбежав к роботу, выругался Курт. – Неженка ты наш!

Техсообщение Помощника-45:Не получается разогнуть мехруку на полный градус, из-за разницы температур образуется конденсат, а из-за низкой температуры он замерзает, образуя наледь. В суставе обнаружен заводской брак.

– Нет времени на замену! – строго возразил Курт. – Приказываю прогреть сустав!

Техсообщение Помощника-45:Не хватает мощности, требуется подзарядка.

– Вытяни конечность! – включив паяльную лампу, приказал Курт. – Так лучше?

Техсообщение Помощника-45:Никак нет. Требуется постоянное тепло.

– А так? – Курт обмазал мазутом мехруку и поджег. – Сейчас разгорится, и будет тебе постоянное тепло.

Техсообщение Помощника-45:Мне написать прошение на замену обгоревших деталей?

– Пиши, – недовольно буркнул Курт и строго спросил по внутреней связи: – У остальных все в порядке?

Машины тут же отписались, что все системы исправны, и умный робот, подойдя к барже, дал отмашку на выгрузку контейнеров с биологическим мусором.

– Работаем! – крикнул он, взяв в руки металлическую коробку. – Скорость реакции максимальная, не беспокойтесь из-за наледей – в крематории все растает!

«Так точно, сэр!», – посыпались сообщения в чат, и Курт передал контейнер по цепочке.

Через десять минут ветер усилился настолько, что уже раскачивал тяжелые тела помощников, снег заметал конечности, залеплял визоры, но погрузчики трудились. Обрастая сосульками от плавившегося и вновь смерзающегося снега, они как единый механизм нянчили железные контейнеры, передавая их из мехрук в мехруки. Машины скрипели, грелись, но работали. И когда последний был занесен в склад, Курт по внутренней связи приказал всей цепочке:

– Беремся за соседа! – Стоявший перед Куртом робот протянул ему конечность. – Помощник-63, медленно идешь в склад, конечность соседа не отпускать!

Техсообщение Помощник-63:Так точно, сэр!

– Держим строй, мои железные герои, мы сделали хорошее дело, сэкономили энергию. Зачем, не знаю, но квантонами чувствую – в этом был смысл!

Зайдя последним, умный робот закрыл металлическую дверь и включил систему защиты. Яркий свет озарил каждый уголок коридора, а сухой горячий воздух, обдувая машины, в мгновение растопил остатки снега. Обтекая, те принялись проверять подвижность заледеневших соединений и, убедившись в исправности, разъехались по крематорию.

Станция АРСУМ была полностью роботизированной. Гибридный генератор в глубине горы, узкие коридорчики, собирающиеся в разделочном зале – помещении с низкими потолками и множеством столов для измельчения биомусора. После разделки тот по конвейерной ленте двигался к створкам печей, и, когда платформа заполнялась бесформенной массой некогда живой материи, органика падала в топку. Дальше – обычная физика: индукционное тепло, усиленное электромагнитным реактором, разгоняло атомы материи до критических скоростей, превращая все в прах. Полученная тепловая энергия генерировалась в электрическую и по проводам шла на питание соседних поселений. КПД, правда, был небольшой, если сравнивать с атомными реакторами, но утилизировать органику кто-то же должен, поэтому Автономная Роботизированная Станция Утилизации Мусора, шестьдесят вторя по счету, работала безостановочно.

«Сизая дымка, запах горелой плоти и монотонный лязг резаков о разделочные столы, все как всегда», – подумал Курт и уверенным шагом подошел к рабочему месту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.