Дарья Грэй
КиберГен: ВЫБОР

– Мы ведём репортаж из лаборатории «КиберГен». Именно в этом удивительном здании в 2147 году человечество совершило прорыв в генной инженерии. Ученые из лаборатории «КиберГен» разработали КОР-чип – многофункциональную наноразмерную микросхему, способную исправлять мутации в реальном времени. Главной целью было лечение синдрома «20-й хромосомы» – редкого генетического отклонения, вызывавшего преждевременное старение и дегенерацию нервной системы. Редактирование ДНК откроет широкие возможности в области медицины…

Здание напоминало гигантский кристалл, вырастающий из земли – гладкие грани из умного стекла, меняющего прозрачность, и голубоватая биолюминесценция, струящаяся по стенам. Это был не просто научный центр, а символ новой эпохи, где генетика и квантовые вычисления сливались воедино.

Над входом светился логотип: двойная спираль ДНК, оплетающая микросхему.

Марк Вейл, 32-летний программист, подставил лицо сканеру. Попасть внутрь можно было только после сканирования сетчатки и ДНК-верификации. Марк – светловолосый мужчина, спокойный с добродушной улыбкой. Только глаза казались уставшими на этом благодушном лице. Глаза пустые, безжизненные, как у тяжело больного человека.

За дверьми контрольно-пропускного пункта открывался стерильный, но футуристичный мир.

Проходя главный холл – огромное помещение с голографическими проекциями геномов, где ученые в белых нанокостюмах с сенсорными перчатками управляли данными в воздухе, Марк взглянул на потолок, который представлял собой жидкокристаллический экран, имитирующий то ночное небо, то глубины клеточных структур, и чуть заметно поклонился. Это был его постоянный ритуал – поздороваться с небом и клеткой.

Пол реагировал на его шаги – там, где проходили сотрудники, расцветали светящиеся следы, как будто по полу струилась энергия.

Лаборатория была разделена на зоны:

1. «Биотерминал»

Здесь выращивали искусственные органы и тестировали генетические модификации на биообразцах. Вдоль стен стояли криокапсулы с клонированными тканями, пульсирующими в питательном растворе.

2. «Квантовый зал»

Сердце лаборатории – квантовый компьютер «Хеликс-9», способный моделировать эволюцию ДНК за секунды. Его процессоры охлаждались жидким азотом, а вокруг витали голограммы молекул, словно в танце.

3. «Чистая зона»

Место, где создавали КОР-чипы. Сверхстерильное помещение с антигравитационными столами, на которых наноассемблеры собирали чипы атом за атомом. В воздухе парили роботы-медузы – дроны для точечной доставки компонентов.

4. «Карантинный блок»

Для испытаний на людях. Стеклянные капсулы с пациентами, подключенными к нейроинтерфейсам. Именно здесь Марк Вейл станет первым, кто ощутит мощь КОР-чипа.

Воздух был идеально чистым, с едва уловимым запахом озона и ментола – результат работы биофильтров.

Звуки – тихое гудение машин, щелчки голографических клавиатур и изредка – голос ИИ, объявляющий результаты сканирования.

Освещение – холодный сине-белый свет, но с адаптивной подсветкой, смягчающейся при долгой работе.

Ходили слухи, что под «КиберГен», на подземных уровнях, есть секретные лаборатории, где проводили эксперименты за гранью этики:

– Гибриды человека и машины.

– Попытки записать сознание в ДНК.

– Создание «чистого» вируса, который мог бы перепрограммировать человечество.

Но официально этого не существовало.

Марк посмотрел на часы. Перед учёным советом ещё есть время. Он решил заскочить к себе на рабочее место в блоке «Заслон». Поразмышлять. Его беспокоило исчезновение доктора Вольфа. Вместе с доктором Эриксоном Вольф апробировал чип нового поколения – КОР-чип. С одной стороны – исчезновение ученого поселило в душу Марка сомнение и страх, что, если чип не так хорош, как говорил Эриксон. С другой стороны – надежда на выздоровление и возвращение к жизни с её радостями и печалями, ароматами воздуха и земли.

Блок «Заслон» – это секретные разработки лаборатории «КиберГен»

В глубинах лаборатории, за многослойными защитными экранами и квантовыми шифрами, располагался закрытый блок «Заслон». О его существовании знали лишь избранные, а исследования здесь велись под грифом «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ».

Основные направления разработок:

1. МИП (Модуль источника вторичного электропитания)

Назначение: автономное энергоснабжение имплантов и наноустройств.

– Особенности:

Работает на биоэлектричестве, используя разницу потенциалов в тканях организма.

Способен регенерировать за счёт метаболических процессов носителя.

В режиме «Спячка» может сохранять заряд до 10 лет.

Применение:

– Обеспечивает питание КОР-чипов без внешних источников.

– Используется в военных биоимплантах для агентов спецподразделений.

2. КОР-чип (Многофункциональная микросхема на одном чипе)

Назначение: комплексное управление биологическими и кибернетическими процессами.

Функционал:

– Коррекция ДНК (исправление мутаций, усиление регенерации).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.