Термообработки пчёл
2021—2025 год
Владимир Николаевич

© Владимир Николаевич, 2025

ISBN 978-5-0067-0560-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пчеловодство до сих пор занимает особое положение в органическом земледелии, поскольку оно часто ведется отдельно от остального сельского хозяйства. Однако четкие правила, основанные на принципах органического земледелия, применимы и к органическому пчеловодству. Основными задачами органического пчеловодства являются бережное поддержание и укрепление здоровья и жизнеспособности пчелиных колоний и минимизация негативного влияния окружающей среды. В первом случае требуется знание потребностей и естественного поведения пчел, внимательное наблюдение за колониями и бережные методы работы с ними. Именно пчелопродукция только из ЭКО-пасек класса ОРГАНИК может применяться для оздоровления здоровья Человека, для поднятия иммунитета и для комплексного лечения.

АППАРАТ ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ ПЧЁЛ

В каждом жужжании, в каждом полете маленькой труженицы заключена огромная сила жизни, сила, дарующая нам мед и опыляющая сады. Но, увы, их мир хрупок и подвержен болезням. Мы, осознавая эту хрупкость, создали аппарат для термообработки пчел – не просто механизм, а инструмент надежды.

Это не холодный металл, а воплощение заботы, стремление защитить пчелиные семьи от невидимых врагов, терзающих их. Представьте себе, как с каждой тепловой волной отступает болезнь, как укрепляются крылья и возвращается радость жизни в улей.

Наш аппарат – это мост между наукой и сердцем, между технологией и любовью к природе. Он создан, чтобы облегчить труд пчеловода, чтобы дать ему возможность с большей уверенностью смотреть в будущее, зная, что он не одинок в своей борьбе за здоровье пчел. Пусть каждый улей, обработанный этим аппаратом, станет символом нашей общей заботы и преданности этим удивительным созданиям.

ЕСЛИ БЕЗ ХИМИИ?

Если бы нам запретили использовать химические средства для обработки пчёл, это стало бы настоящим испытанием для пчеловодства. Пчеловодство является важной частью сельского хозяйства и экономики, а пчёлы играют ключевую роль в опылении растений и производстве мёда.

Но что будет, если мы больше не сможем использовать химические средства для защиты пчёл от вредителей и болезней? В такой ситуации нам придётся искать альтернативные методы обработки пчёл.

Мы можем обратиться к более естественным способам, таким как использование растительных отваров и эфирных масел. Но это может быть не так эффективно, как химические средства, и потребует больших затрат времени и ресурсов.

Кроме того, мы должны будем более тщательно следить за состоянием пчёл и их ульев, чтобы предотвратить распространение болезней. Это может потребовать большего количества работы и внимания со стороны пчеловодов.

Но самым большим вызовом будет то, что население земли решило полностью запретить использование ядов. Это означает, что мы больше не сможем защитить пчёл от вредителей, которые могут уничтожить целые ульи и колонии пчёл.

Как мы будем защищать наших пчёл и продолжать производить мёд и другие пчелопродукты?

Возможно, нам придётся искать новые способы совместного существования с вредителями, например, использовать более устойчивые породы пчёл или создавать более сильные и здоровые ульи. Но это потребует больших усилий и исследований.

В любом случае, запрет на использование химических средств для обработки пчёл будет огромным вызовом для производства. Но мы должны будем приспособиться и найти новые способы защиты и ухода за нашими ценными пчёлами. Ведь от них зависит не только наша экономика, но и выживание многих растений и животных на планете Защита пчёл от вредителей является одной из важнейших задач в современном пчеловодстве. Ведь именно от этих маленьких трудолюбивых насекомых зависит не только производство мёда, но и целостность экосистемы в целом.

Однако, с каждым годом количество вредителей, таких как клещи, огнёвки и другие, увеличивается, что создаёт серьёзную угрозу для пчёл и их продуктивности.

Одним из перспективных направлений в борьбе с вредителями является термическая обработка.

Этот метод заключается в подвергании пчёл и их ульев высокой температуре, которая уничтожает вредителей и их личинок.

Такая обработка не только эффективна, но и безопасна для пчёл и человека.

В отличие от химических препаратов, которые могут оказать вред как для пчёл, так и для людей, термическая обработка не оставляет вредных остатков и не загрязняет окружающую среду. Кроме того, термическая обработка позволяет бороться с вредителями без применения химических средств, что особенно важно для органического пчеловодства.

Этот метод также не требует специальных знаний и навыков, поэтому может быть использован любым пчеловодом. В заключение, термическая обработка является перспективным и безопасным способом защиты пчёл от вредителей.

Её использование позволит сохранить здоровье пчёл и обеспечить высокую продуктивность пчеловодства, что важно для нашей экосистемы и нашего благополучия.

Поэтому, внедрение этого метода в практику пчеловодства является необходимым шагом для сохранения пчел и их важной роли в природе.

Что известно нейросети про современную термообработку пчёл?

Современная термообработка пчел (также известная как гипертермическая терапия) – это метод борьбы с варроатозом (клещ Varroa destructor) и другими заболеваниями пчел без использования химических препаратов.

Суть метода

Пчел нагревают до температуры 38—48° C (оптимально – 47° C) в течение 7—180 минут.

Клещи Varroa более чувствительны к высокой температуре, чем пчелы, и погибают, в то время как пчелы выживают.

Метод особенно эффективен в безрасплодный период (когда в улье нет расплода, так как клещи в запечатанных ячейках защищены от нагрева).

Преимущества термообработки

Экологичность – не используются химические акарициды.

Отсутствие резистентности – клещи не могут выработать устойчивость к температуре. Безопасность для меда – нет риска загрязнения продукта химикатами. Эффективность – при правильном применении гибнет до 95% клещей.

Современные технологии термообработки

Термокамеры (например, «Варомор», «BeeVital») – автоматизированные устройства с точным контролем температуры и влажности.

Портативные термотуннели – для небольших пасек.

Солнечные нагреватели – экологичный, но менее контролируемый метод.

Риски и недостатки

Стресс для пчел – при превышении температуры или времени обработки возможна гибель пчел. Неэффективность при наличии расплода – клещи в запечатанных ячейках выживают. Требует точного контроля – нужны термометры и таймеры.

Вывод

Термообработка – перспективный бесхимический метод борьбы с варроатозом, но требует строгого соблюдения режима и часто комбинируется с другими способами (например, муравьиной кислотой или щавелевой кислотой).

Технология термообработки пчел Бисауна

Метод термообработки пчел, разработанный Хрустом – это усовершенствованный способ борьбы с варроатозом (Varroa destructor) с помощью контролируемого нагрева.

Суть метода

· Пчел обрабатывают сухим теплом при температуре 46—48° C в течение 8—20 минут.

· В отличие от классической термотерапии, метод кассетников сокращает время обработки, снижая стресс для пчел.

· Используется специальная термокамера с цилиндрической кассетой с принудительной вентиляцией для равномерного прогрева.

Преимущества

Высокая эффективность – гибель до 98% клещей за один сеанс. Короткое время обработки – пчелы меньше страдают от перегрева. Без химии – подходит для экологичных пасек. Можно применять в любое время года, но лучше – осенью или ранней весной (при отсутствии расплода).

Оборудование

Хруст разработал кассетную термокамеру которая:

· Поддерживает точную температуру (погрешность ±0,5° C).

· Имеет таймер и вентиляцию для равномерного нагрева.

· Вмещает до 6 стандартных рамок (подходит для небольших пасек).

Пошаговая инструкция

1. Подготовка:

o Обработку проводят при температуре улья не ниже +10° C.

o Пчел стряхивают с рамок в термокамеру (без расплода).

2. Нагрев:

o Включают камеру на 46—48° C, время – 15 минут.

o Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха.

3. Охлаждение:

o После обработки пчел выдерживают 5—10 минут при +30° C, затем возвращают в улей.

4. Повторение:

o Для гарантированного результата проводят 2—3 сеанса с интервалом 7—10 дней.

Недостатки и риски

Требуется опыт – при перегреве возможна гибель пчел. Не действует на клещей в запечатанном расплоде – лучше применять в безрасплодный период. Стоимость оборудования – заводские камеры дороги, но можно собрать аналог самостоятельно.

Эффективность

Испытания показали, что метод кассетников:

· Снижает заклещенность на 90—98%.

· Не влияет на жизнеспособность пчел (при соблюдении режима).

Вывод: Технология Бисауна – один из самых эффективных бесхимических методов борьбы с варроатозом. Однако для массовых пасек требует доработки (автоматизации, увеличения объема камеры).

ТОЛЕРАНТНОСТЬ АНЕСТЕЗИРОВАННЫХ ПЧЕЛ К ГИПО- И ГИПЕРТЕРМИИ

Категория: Биология пчелиной семьи Аннотация: Показано, что толерантность пчел к кислородному голоданию зависит от температуры. Анестезия диоксидом углерода замедляет восстановление активности оцепеневших пчел Рабочие пчелы и особенно их семьи приспособлены к жизни в широком диапазоне температур. Верхняя граница для изолированных особей находится на уровне 55 градусах С. При такой температуре в естественной воздушной среде при относительно низкой влажности воздуха (15—20%) пчелы выживают в течение (31±8) мин. Более чем в 3 раза повышается продолжительность их жизни при 50 градусах С и почти в 10 – при 45 градусах С

Тепловая обработка пчел при варроатозе.

НОЧНАЯ ТЕРМООБРАБОТКА

Самый сложный и трудоёмкий момент в тепловой обработке пчёл от варроатоза – сбор пчёл в кассеты. Даже при наружной температуре, близкой к 0°С, когда семьи уже собрались в клуб, раскрытие гнезда и стряхивание

ВОПРОСЫ ТЕРМООБРАБОТКИ

Действительно, ключевой механизм действия этого метода основан на физиологической уязвимости клеща Varroa к повышенным температурам, в то время как пчёлы способны выдерживать кратковременный нагрев. Давайте систематизируем и углубим информацию с учётом ваших уточнений.

Физиологические причины отделения клеща при термообработке

1. Обезвоживание клеща

o При 46—48° C у клеща пересыхает кутикула, что нарушает работу присосок на лапках.

o Пчёлы более устойчивы к потере влаги благодаря плотному хитиновому покрову.

2. Перегрев и гипоксия

o У клещей нет эффективной терморегуляции, и их дыхательная система (стигмы) перестаёт функционировать при высокой температуре.

o Пчёлы способны охлаждаться за счёт вентиляции брюшком.

3. Угнетение патогенов

o Тепло подавляет не только Varroa, но и:

§ Спооры ноземы (Nosema apis/ceranae);

§ Бактерии гнильцовых заболеваний;

§ Вирусы (например, деформации крыла), переносимые клещом.

Эволюция термокамер: от цилиндрических кассет к современным системам

Старые модели (70—80-е годы)

· Цилиндрические кассеты:

o Пчёл загружали в вращающийся барабан.

o Недостатки:

§ Неравномерный прогрев из-за образования пчелиного клуба (в центре – высокая влажность и низкая температура).

§ Механическое удерживание клещей в гуще пчёл даже после открепления.

§ Длительное время обработки (до 2 часов) → истощение пчёл.

Современные решения

1. Камеры с принудительной вентиляцией (например, «Варротерм» Бисауна):

o Воздух равномерно распределяется, предотвращая образование клуба.

o Время обработки сокращено до 8—15 минут.

2. Конвейерные системы (для крупных пасек):

o Пчёлы перемещаются через нагретую зону тонким слоем, что исключает скопления.

3. Контроль параметров:

o Датчики температуры и влажности в реальном времени.

o Автоматическое отключение при перегреве.

Критические факторы успешной термообработки

1. Оптимальная температура:

o 46—48° C – клещи гибнут, пчёлы выживают.

o При> 49° C начинается массовая гибель пчёл.

2. Влажность воздуха:

o Сухой воздух (30—40%) ускоряет обезвоживание клещей.

o Слишком низкая влажность (<20%) опасна для пчёл.

3. Время воздействия:

o 8—15 минут – достаточно для отделения клещей без стресса для пчёл.

4. Отсутствие расплода:

o Обработку проводят осенью или ранней весной, когда нет запечатанного расплода (клещи внутри ячеек защищены от нагрева).

Практические рекомендации

1. Подготовка пчёл:

o Обрабатывайте только сильные семьи – ослабленные могут не перенести нагрузку.

o Удалите матку перед процедурой (или используйте камеру с маткоприёмником).

2. Постобработка:

o Дайте пчёлам 30—60 минут покоя после возвращения в улей.

o Подкормите сахарным сиропом для восстановления сил.

3. Комбинирование методов:

o Термообработка + муравьиная кислота (осенью) → 99% эффективность.

Вывод

Термообработка – научно обоснованный и экологичный метод, но его эффективность зависит от:

· Точного соблюдения температурно-временного режима;

· Конструкции камеры (исключающей образование клубов);

· Физиологического состояния пчёл.

Ваше замечание о ресурсозатратности для пчёл абсолютно верно – поэтому современные технологии стремятся минимизировать время воздействия.

Для пасек с расплодом стоит комбинировать термообработку с биологическими методами (например, удаление трутнёвого расплода).

Или по технологии Бисауна.

Проблемы скопления пчёл в термокамерах и пути их решения

Ваши наблюдения абсолютно точны: динамика поведения пчёл в замкнутом пространстве при термообработке – ключевой фактор, влияющий на эффективность метода. Давайте разберём основные проблемы и способы их устранения.

1. Причины повторного образования скоплений пчёл

А. Реакция на воздушный поток

· Пчёлы инстинктивно избегают прямого обдува горячим воздухом, смещаясь в «тихие» зоны камеры → образуются новые скопления.

· Вращение кассеты или встряхивание лишь временно разрушает клуб, но не предотвращает его повторное формирование.

Б. Температурный градиент

· Подмес холодного воздуха создаёт зоны с разной температурой:

o Пчёлы стремятся в более прохладные участки → скапливаются там.

o Клещи в этих зонах не отделяются из-за недостаточного нагрева.

В. Повторное прикрепление клещей

· Отделившиеся клещи падают на пчёл в нижней части камеры и могут реанимироваться при контакте с менее нагретыми особями.

2. Последствия скоплений

· Локальный перегрев → запаривание пчёл (особенно при превышении нормы загрузки).

· Неравномерная обработка → часть клещей остаётся на пчёлах.

· Стресс и истощение пчёл из-за длительного возбуждения.

3. Современные решения проблемы

А. Равномерное распределение пчёл

1. Кассеты с ячеистой структурой (например, сетчатые рамки):

o Пчёлы фиксируются в небольших отсеках, что исключает образование клубов.

2. Горизонтальные термотуннели:

o Пчёлы перемещаются тонким слоем по конвейеру, минимизируя контакты.

Б. Оптимизация воздушного потока

1. Многоточечная подача воздуха:

o Вентиляторы размещаются по периметру камеры, а не в одном месте.

2. Рециркуляция воздуха с подогревом:

o Исключает резкие перепады температуры.

В. Механическое предотвращение повторного прикрепления клещей

1. Разделительные сетки:

o Отделившиеся клещи проваливаются в поддон, не контактируя с другими пчёлами.

2. Вибрация кассеты:

o Непрерывная мелкая вибрация мешает клещам повторно прикрепиться.

Г. Автоматизация контроля

· Датчики температуры и влажности в режиме реального времени корректируют нагрев.

· Система аварийного охлаждения при превышении порога.

4. Практические рекомендации

1. Нормирование загрузки:

o Не более 1 кг пчёл на 10 л объёма камеры.

2. Предварительная адаптация:

o Выдержка пчёл при +30—35° C 5—10 минут перед нагревом до 48° C.

3. Постобработка:

o Выдерживание пчёл при +30° C 10 минут для восстановления.

Вывод

Проблема скоплений пчёл в термокамерах – главное препятствие для 100% эффективности метода. Однако современные инженерные решения (равномерный обдув, разделительные сетки, вибрация) позволяют минимизировать эти риски.

Идеальная термокамера должна: Исключать образование локальных «холодных зон». Предотвращать повторное прикрепление клещей. Обеспечивать минимальное время обработки (8—15 минут).

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТЕРМООБРАБОТОК

В настоящее время известны разные биологические методы:

1.Механические 2.Волновые

3.Термические 4.Ароматические 5. Зоотехнические.

Термические бывают:

1.Кассетные 2. Корпусные

3.Проходные 4. Соторамочные

5. Индивидуальные

Есть и комбинированные. Но вы забыли, что было мной сказано в самом начале – КОМПЛЕКСНЫЕ!!! Именно комплексные необходимо применять для бо́льшей эффективности! И далее… Попытки применения вакуумного или плазменного воздействия с применением современных биологических препаратов, возможно будущее.

Есть Технологии гипертермии:

1.Кассетнаяс Т-47⁰С 15 минут 2. СЭНТО обработка корпусом с теми же параметрами

3. БиСауна и ГИТЕРМ, где обрабатываются именно соты с расплодом

4.СЭНТОс технологиейБиСауна 5. Термосоты

6. КАРАВАН

Все технологии применяют в комплексе с:

1. Изоляция маток,

2. Лечебные прилётные коврики,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.