Владимир Васильевский
Из записных книжек 2. Сборник рассказов

Об авторе

Владимир Васильевский родился и вырос на Дальнем Востоке. Во Владивостоке окончил университет. В Ленинграде защитил кандидатскую диссертацию. Астроном. Круг его интересов широк. Многие годы руководил лабораторией интенсивных методов обучения. Стихи начал писать в студенческие годы. Первое стихотворение «Помогите природе человека спасти» опубликовано в 1980 году в одной из центральных газет Таллина.

В настоящее время живет в Санкт-Петербурге. Состоит в рядах Российского союза писателей (РСП). Часто выступает на различных площадках города с чтением своих стихов и прозы. Основал и ведет поэтический клуб «Северные полмира». За вклад в русскую литературу награжден Президиумом РСП медалями «Александр Пушкин» и

«Владимир Маяковский».

© Владимир Васильевский, 2021 Зануда

Начало девяностых. В булочной выдает хлеб девушка. Лет двадцати с небольшим. Миниатюрная. Очень привлекательная. И … грубая. Впереди меня стоит огромного роста мужчина интеллигентной наружности.

Спрашивает мягким басом. – Девушка, сколько стоит батон?

– Ценник читайте.

– Здесь нечетко написано.

– Надо – прочитаете.

– И все-таки?

– Чё пристал, зануда?!

Милая, вы феноменально любезны. Подозреваю, у вас в трусиках – то же, что и в моих трусах.

Девица густо краснеет.

– Три двадцать.

– А-а! Так вот как с вами нужно разговаривать! – мягко басит мужчина.

Ошибочка вышла

Рассказала моя давняя знакомая.

Начало девяностых. Как-то ехала в переполненном автобусе. На очередной остановке втиснулся мужик. В руке – пакет с двумя десятками яиц. Пакет, естественно, держал над головой. Народ стал давать советы, подшучивать. В конце-концов, пакет дали подержать кому-то сидящему.

Тут знакомя на что-то отвлеклась. Потом – ее остановка. Кое-как выбралась из автобуса. Смотрю, говорит, этот мужик ничком лежит на асфальте. Стала помогать подняться. Спрашиваю. – Яйца-то хоть целые?

Он, удивленно глянув и, помедлив.

– Яйца-то целые. А вот колено сильно разбил.

Смотрю в лицо, а мужик-то – совсем не тот. Чуть со стыда не сгорела.

Мудрость жить

В юности один глубокий старик подарил мне свою мудрость:

Мир абсолютно изменчив. Постоянно только его непостоянство. Если НЕ

ПОНЯТЬ эт приого, все равно, что пытаться плыть по горной реке против течения.

Будет сносить. При этом – нещадно бить о пороги, о берега, при поворотах реки.

Ты ведь – спиной к движению.

Такая жизнь – нескончаемое НАКАЗАНИЕ.

Если ПОНЯТЬ И ПРИНЯТЬ. Это – то же, что безвольно плыть по течению. Также будет бить о пороги и берега. Но существенно меньше. Ты ведь уже не борешься с течением, и – лицом по движению.

Эта жизнь – бесконечное ТЕРПЕНИЕ.

Если ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ ВКУС к непостоянству Мира, это как полюбить спуск по горной реке. Рано или поздно научишься избегать ударов о берега и обходить пороги. Станешь наслаждаться движением. И своим мастерством.

Вот жизнь – близкая к тому, что называют СВОБОДА.

Понадобился почти весь мой век, чтобы испытать первое. Пережить второе. И мало-мальски приблизиться к третьему.

Эфиоп Поль

В семьдесят третьем году, будучи аспирантом, жил в знаменитой восьмерке, университетской общаге. Кроме наших там было много иностранцев из социалистических и социалистически ориентированных стран. Любопытные случались беседы. Вот Поль. Из Эфиопии.

– Поль, а почему у тебя имя французское? Ты ведь негр.

– Я не негр. Я эфиоп. Эфиопия была колонией Франции. Поэтому имя французское. Но теперь Эфиопия – свободная страна.

– А скажи, Поль, в вашей свободной стране есть проблемы?

– Да, конечно! Много есть проблем.

– Ну, например?

– Есть экономические проблемы. Много людей мало едят.

– Что, земля не родит?

– Да, да! Земля не родит. – А что вы сажаете? – Ну-у-у!!! Если сажать!.

Ах, этот русский язык

Семьдесят третий год. Общежитие Ленинградского университета. В комнате нас четверо. Два студента-физика, и два аспиранта – Эберхард Фюгерт, из Восточной Германии, и я, с Дальнего Востока. Математики.

Эберхард изучает русский язык, я – немецкий. Договорились помогать друг другу в разговорном. Он спрашивает меня по-русски, отвечаю на немецком. И наоборот. Спрашиваю по-немецки, он отвечает на русском.

Иногда, из лени, нарушаю это правило. Как-то спрашиваю.

– Эбс, ты вчера поздно уснул?

– Уснул?

– Ну, заснул?

– Уснул, заснул – синонимы?

– Да.

– Поздно уснул.

Несколько дней спустя, прошу.

– Эберхард, за мной приятель должен зайти. В спортзал договорились пойти. А мне сейчас срочно нужно сгонять в библиотеку. Задержи его, пусть меня подождет. – Хорошо.

Возвращаюсь, приятеля нет.

– Эбс, он что не зашел?

– Я встретил его в коридоре, сказал, чтобы ушел.

– Зачем? Я же просил: задержи, чтобы подождал.

– Уснул, заснул – синонимы?

– Синонимы.

– Ушел, зашел – синонимы?

– Нет. Антонимы.

– Ах! Этот русский язык! Никакого порядка.

В другой раз.

– Эбс, ты пиво пить любишь?

Дома люблю пить.

– Здесь, в комнате? – Нет. В Германии. – Почему?

– Когда ехал в Россию, мне говорили, что у вас пиво с водой. Приехал.

Попробовал. Теперь знаю точно. У вас – вода с пивом.

– Ты что-нибудь хорошее можешь сказать про Россию?

– Да! Водка без воды. Пить невозможно.

– Так это опять плохое.

– Нет! Это хорошее. И еще. В России много красивых девушек. Это хорошо. Изумительно!

Вечерницы

Начало восьмидесятых. Институт Культуры им. Н. К.Крупской. Идет зимняя сессия у вечерников. Вечер, девятый час. По пустынному коридору тащится с сумками молодая мама.

Ведет за руку дочку лет четырех.

– Мама, я домой хочу. Я есть хочу.

– Потерпи.

– Мама, я спать хочу.

– Потерпи! Сейчас, только найдем аудиторию, где экзамены.

– Мама, а когда нам там пиз*юлей дадут, мы поедем домой?

– Сразу и поедем.

Уговорил

Обгоняю пару бомжей. Она – маленькая, он – рослый и широкий.

Слышу диалог.

– Ты ведь, Маша, знаешь. Я – сперматозавр. Половой гигант!

– Гигантский половик ты. И больше ничего. Знаю я тебя. – Маша, я уже другой. Вот увидишь. Я ведь пить бросил. – Ладно. Пойдем.

Покажешь свой… адронный коллайдер.

Прохор Похабов

Он был моим соседом. Приехал в поселок в шестьдесят четвертом. За год срубил небольшую избенку. Рядом поставил летнюю кухню и, у самого озера, – баньку. Жил с женой, крохотной бабкой Анной. Сам – массивный, широкий. И за метр восемьдесят. Сутуловатый. Ходил мягкой охотничьей походкой.

И шел ему… девяносто первый год.

Как-то идет навстречу. Остановился. Глуховатым басом.

– Вовка, пойдем ко мне. Водку попьем. Бабка в Хабаровск на день уехала. Да, дело к тебе есть.

Пришли. Сели за стол. Взял в руку полулитровку. И она как-то сразу показалась маленькой. Почти исчезла в его кулаке, с пивную кружку.

Выпили.

Тут у меня радиво скрипит, нихрена не слышно. Может, починишь?

"Радиво" довоенное. Большая черная тарелка, наподобие вьетнамской шляпы.

– Подожди, схожу домой за инструментом.

По дороге домой посетила другая идея. Принес деду новый динамик. – Возьми мое радио. А твое унесу с собой. Дома разберу, посмотрю что случилось.

– Ты школу кончишь, куда потом?

– В институт.

– А у меня на каторге был институт. Я по молодости попа убил. – За что?

Дед наливает по второй.

– Да, девку мою обидел.

– Что ж, за это человека жизни лишать?

– Не человек был. Гнида. До меня троих со света сжил. Одного так сам и застрелил. Я бы его не убил, – он бы меня убил. Так лучше – я его.

Дед опрокидывает стакан себе в рот, и в один глоток поглощает водку. Пью и я. – Я по молодости силушку-то имел. Бывало, поздоровкаюсь, руку подам, а другой рукой возьму приятеля за голову да через наши руки-то и переверну. Шутил. Дед наливает по новой. Я едва сижу на табурете. Мотает. Закуску Прохор забыл выставить. Он будто услышал мои мысли. Достает из стола соленые огурцы, вареную картошку, хлеб.

– Закуси. Я поймал этого попёшку за шиворот, как куренка, башку – на чурку, и топором отрубил. Поганую.

Прохор помолчал. Мне показалось, и забыл обо мне. Потом сходил в коридор, принес еще бутылку.

– Четырнадцать лет на каторге камни ворочал. Думал там и сгнию. Большики, как власть взяли, узнали: за попа отбываю. Волю дали. В сорок первом хотел на войну пойти. Я охотик. Белку в глаз стрелял. И на немца бы охотился.

Мы снова выпиваем.

– Так что не пошел?

– Начальник сказал, мол, старый ты дед. Тебе шестьдесят семь лет. Да это бы ладно. Добровольцы всякие бывают. А вот грыжа у тебя, от каторги.

Тут никак нельзя.

– А ты только на белку охотился?

– Нет. По молодости я любил на медведя один ходить. Без ружья. Ружья не было. Дорогие были ружья. Рогатина, да нож большой. Медведя по осени завалишь. Он жирный по осени-то. Мясо – на всю зиму.

И тут… явилась бабка Анна. Я ретировался. Поднялся, и тихонько вышел. А деду Прохору, полагаю, крепко досталось. Уходя, слышал, как он жалобным голосом несколько раз пробасил что-то про "радиво"…

А любовь?

В девяносто пятом году у меня был слушатель. Марк Подольский.

– Марк, расскажи, пожалуйста, кратко свою биографию.

В семь лет пошел в школу. Учился ровно, по всем предметам. Но больше нравилась литература. Кстати, сразу после школы женился. На учительнице по литературе. Правда, через три месяца развелся. – Почему?

Он помолчал. Потом с тихой задумчивой улыбкой.

– Ошибся. Принял эрекцию за любовь.

– А сейчас?

– Что сейчас?

– Ты ведь женат.

– Деловой союз. Не более.

– А любовь?

– Это то же, что счастье. Идеал. Существует только в воображении. Пятое марта. Пятница

Метро. Вторая половина дня. То и дело мелькают представительницы прекрасного пола с букетами. Через полчаса уже как бы и норма. Привык. Вдруг на встречном эскалаторе мужик лет пятидесяти. Угрюмый. Челюсть – вперед. В руке букет красных роз. Только он проехал, на том же эскалаторе молодая блондинка с букетом тюльпанов. Разговаривает по мобильному, пытается что-то объяснить. И … рыдает. Парами ступенек выше – опять молодая. Тоже с букетом. Тоже разговаривает по мобильному. Хохочет. Аж ногами притопывает. Чуть позже – третья. Букет торчит из сумки. Сумка на плече. Обеими руками держится за поручень. Ее изрядно мотает.

Последний рабочий день перед русским праздником 8 марта.

Вкусно

Это было в конце девяностых, когда маргарин еще производили в форме брусочка. Пошел как-то в кинотеатр "Родина". Занял свое место. Тут приближается солидная дама. Села рядом, едва уместившись в кресло. Открыла сумочку. Достала брикет маргарина. Очистила, как чистят банан. И … стала есть. Как банан. Меня слегка замутило. Тут начался фильм.

Попытался отвлечься. Дама, наконец, доела свой "банан".

Но этим дело не кончилось. Достала … другую пачку.

Здесь мои моральные силы иссякли. Пришлось искать другое место

Воспитал

Воспитательницы детских садов – народ особенный. Не напрасно о них бытуют колоритные анекдоты…

Вот картинка из жизни типичного педагога дошкольного воспитания. Тоже анекдотическая.

Жила-была одна воспитательница. Рая. В обычном многоквартирном доме. Жила с мужем и сыном Мишей, лет пяти. Ее соседи по площадке, Лившицы, славились тем, что у них – всегда гости. Дым коромыслом, и громкая музыка. У Лившицов – тоже сын детсадного возраста. Сережа.

Миша и Сережа ходили в один детсад, и были друзьями. Как-то Рая вечерком, в двенадцатом часу, зашла к Лившицам, за спичками. А Сережа еще бодрствовал. Дидактический зуд, естественно, заставил Раю вмешаться в ситуацию.

– Сереженька, как же так?! Уже совсем-совсем ночь, а ты еще не спишь. Как же ты завтра в садик вставать будешь? Ведь не выспишься. На занятиях будешь носом клевать. И для здоровья очень вредно…

Рая еще долго удовлетворяла свою воспитательскую потребность. Сережа терпеливо ждал. А затем задал вопрос, с которым интеллект воспитательницы … не справился.

– Тетя Рая, а почему вы не с Мишей?

Рая стала беззвучно глотать воздух. Развернулась, и пошла. Молча.

Ангел

Летом десятого года, по случаю, оказался в Рыбинске. Сажусь в коммерческий автобус. На стекле у водителя надпись. "Вовремя оплаченный проезд сохранит ваши зубы лучше Блендамеда".

В другой маршрутке, тоже у водительского места, – "Зашел. Заплатил. Заткнулся".

Вечером в гостинице включаю телевизор. Реклама. "Он посадил дерево. Построил дом. Вырастил тебя. А что сделал для него ты? Агенство ритуальных услуг "Ангел".

Похоже, русская глубинка, хоть и с мрачным юмором, но все же осваивает рыночную экономику

Отл.

Владивосток. Шестьдесят девятый год. Апрель. Идет Чемпионат Мира по хоккею с шайбой. В Европе матчи проходят днем. А у нас – смещение на восемь часов. Смотрим игры глубокой ночью. На лекциях засыпаем. Клянемся, что ночью будем спать. Но приходит ночь… смотрим.

Телевизор у нас особенный. Его сработал наш сокурсник Паша, с парой энтузиастов. Две тумбочки поставлены друг на друга. На верхней лежит голый кинескоп. На нем, естественно, – устройство вертикальной и горизонтальной разверток. Отдельно, на полу, тоже построенный собственноручно, – блок питания. Вся остальная часть схемы размещена на стене. Паша специально "размазал" телевизор по стенке для удобства ремонта при отказах. Тем более, что розетка – у входной двери, то есть в противоположном углу комнаты. Динамики – под потолком, над кинескопом. Все наглядно и очень удобно.

Когда кипели страсти, стоял ор и топот, изображение, бывало, исчезало. Паша подбегал к какому-нибудь участку схемы, что-то поправлял, и картинка снова появлялась. Надо сказать, что само по себе изображение было вполне качественным, но время от времени телик наш "смаргивал". Где-то была проблема с синхронизацией.

И вот очередной матч. Наши играют с чехами. Два часа ночи. В комнату набилась треть второго курса. Пошла игра. Болеем. Орем. Вдруг загорается свет.

– …твою мать! – вскипает кто-то – выключите свет! Нихрена не видно!

Внезапно в комнате повисает тишина. Только крики комментатора в телевизоре. Оглядываемся. Стоит декан факультета. Он смотрит на экран.

Потом переводит взгляд на стену, рассматривает схему. Довольно долго. – Кто это сделал?!

Тишина.

– Кто? Это? Сделал?!

Паша встал. – Один?

Встали энтузиасты.

– У вас в схеме ошибка. Если сейчас найдете, ставлю за эккзамен по пятерке. – Александр Юдимович, не ошибка. Просто не найти резисторов и емкостей необходимых параметров.

– Это меняет дело. Каждому -"пять". Но по окончании чемпионата, то есть через три дня – убрать! На следующей неделе будет рейд пожарных. Не подведите. Декан слово сдержал. Наша славная тройка в весеннюю сессию Общую физику не сдавала. У каждого в зачетке по этой дисциплине стояло "Отл."

Библиография

Владивосток. Семьдесят первый год. Весенняя сессия. Общага. Захожу в умывальную комнату. Слева и справа, вдоль стен, – по семь раковин. Справа, в средней, пятикурсник Николай Вдовченко сосредоточенно моет ногу. В соседней первокурсник Леха Сватов яростно чистит зубы.

Беседуют.

– Ну чё, Леха, как жизнь?

– Да, хреново, Коля! Кажись, вылечу я из универа.

– Не очкуй, Леха! Зачеты. Экзамены. Коллоквиумы. Сессии. Приходят и уходят. А мы – остаемся.

– Да точно вылечу! – Чё так?!

– Машка, библиографиня, зачет не ставит. А без зачета к сессии не допустят. Сам знаешь.

– Чего не ставит-то?

– На лекции не ходил. Скажи, на кой хер нам, физикам, какая-то библиография?! Матанализ, методы матфизики, квантовая механика, дифуравнения – науки. Я сюда пришел это учить. Причем здесь какая-то библио-графия?!

– Не кипятись. В твоей ли ситуации пузыри пускать, права качать?

Допуск к сессии хочешь? – Не то слово!

Так сдай эту опаную библиографию.

Она не принимает! Я у двоих девиц конспекты ее лекций брал. Почитал. Там учить-то нечего! Тоже мне, небесная механика. Примитивная книжная бухгалтерия.

– Ах, принимать не хочет?! Так бы сразу и сказал.

Значит, так. Слушай сюда. Сегодня вечерники ей зачет сдают. У меня друган на вечернем учится, знаю точно. Покупаешь два билета в кино, и хороший букет. Когда она закончит с вечерниками и выйдет из аудитории, подойдешь, подаришь букет и пригласишь в кино. И учти, вечерники должны видеть эту сцену. – Ты чё, спятил?! Какие цветы? Какие билеты? Она же-препод. И … старуха! – Ты зачет хочешь? Между прочим, эта старуха всего на пять лет старше меня. У тебя в СТМе (студенческий театр миниатюр) какое амплуа?

– Герой-любовник.

– Вот и действуй, герой-любовник. Да причешись-побрейся. Костюм найди.

Прикинься на фраера.

Лехины глаза заблестели. Что-то стало до него доходить.

– Ты погоди радоваться. Скорее всего, она цветы не примет, и в кино не пойдет. Будь к этому готов. Но это ничего не значит. На следующий день приходи к ней на зачет, у кого бы она его не принимала, хоть у химиков. Понял?

Через пару дней встречаю красавца Леху.

– Ну, как библиография? – Чё?

– Зачет у Машки получил?

– А-а-а! И цветы взяла, и в кино пошла. И … ночевал у нее. Не отстает…

Чё теперь делать?

– Иди к Вдовченко. Он знает. Да коньяк прихвати. Ты ему должен

Ждут стипендии

Владивосток. Семьдесят второй год. Весна. Иду по общежитию в "умывальник". Коридор узкий. Дорогу преграждают две фигуры. Судя по одежде и атрибутам, представительницы СЭС, пришли травить насекомых. – Вы не знаете кто живет в этой комнате? Ключей на вахте нет. Стучим – никто не отзывается.

– Физики. Третий курс.

Толкаю дверь. Входим. На всех четырех койках – по человеку. Кто-то отвернулся к стене, иные укрыты с головой.

– Нам необходимо произвести дезинфекцию помещения для уничтожения насекомых.

Никакой реакции.

– Мужики. Дамы хотят потравить ваших тараканов.

С одной головы откидывается одеяло. Узнаю Стаса Стоцкого. Стас скороговоркой.

– Какие тараканы?! Самим жрать нечего. Третьи сутки лежим.

Стас снова укрывается с головой, и отворачивается к стене.

Что он сказал?

– Он сказал что сегодня, к сожалению, они вас принять не могут. Ждут стипендии. Это завтра. Но завтра здесь будет большой стол. Полагаю, вам следует прийти послезавтра.

Из под Стасова одеяла прозвучало одобрительное.

– Угу.

С этим я вышел. Команда СЭС последовала за мной Значит, снёс

Март одиннадцатого года. У киоска "Роспечать" стоят два шестиклассника.

Рассматривают в витрине разные мелочи. Батарейки, пистолетызажигалки, ручки.

Там же лежат два шара из какого-то камня. Зеленые в крапинку.

– О! Яйца дракона. Давно ищу. Надо купить.

– Ему их что, отрубили?

– Не-е-т! Он их снес.

– Как это снес?

– Ну, высрал.

– Яйца?! Высрал?! Ты чё, заболел? Как можно яйца высрать?

– Птицы яйца высерают. Называется – несут. Змеи, черепахи, крокодилы тоже высерают. Называется – откладывают. Дракон летает, он – как бы птица. Значит, снес. Ты что не смотришь телепрограммы про животных?

– Я смотрю футбол, и хоккей.

– Ну, посмотри как-нибудь про животных. Там все рассказывают.

– Я лучше на компе в игры поиграю.

Любитель драконов купил зеленые шары. А его друг – жвачку. И они пошли. Пока вместе. Пока – одной дорогой

Хочэшь – бэри…

Год,       примерно,       восемьдесят       девятый.       Андреевский       рынок       на Васильевском. За прилавком стоит грузин. Большой нос, большие глаза. Выкатил вперед живот. Пересчитывает пачку денег, быстро листая. Перед ним прилавок с фруктами. К прилавку семенит мужичонка. В руке у него авоська с апельсинами.

– Гражданин, чем же вы это торгуете?! Ваши апельсины совершенно сухие.

Вскрываешь, а там один жмых, мякоть почти отсутствует.

Грузин, продолжая пересчитывать деньги.

– Что я каждый апэлсын буду открыват? Да? Смотрэть что там?

– Да, вы прекрасно знаете чем торгуете.

– Хочэш – бэри. Нэ хочэш – не бэри.

– Поменяйте мне эти апельсины на яблоки.

– Фрукты нэ тапочкы. Нэ меняем.

– Да вы же списанным товаром торгуете. Людей обманываете!

Слущий, хадыт умеещь?

Причем здесь – ходить?! Верните деньги!

Ище раз говору: хадыт умеешь?

– Умею!!!

– Хады нахуй.

– Я найду на вас управу! Я сейчас к директору рынка пойду.

– Иды. Это мой друг.

Мужичонка развернулся, плюнул с досады, и направился со своей авоськой к выходу.

Бедолага не знал, что это были лишь цветочки. Впереди маячили …"лихие" девяностые.

Патрокл

Владивосток. Преддипломная весна, семьдесят второй год. Погода солнечная.

Толя Войкусов говорит.

– Обрыдла общага. Пошли на воздухе к зачету готовиться.

– Мысль светлая. Спускаемся фуникулером в город. Там рядом, на Пушкинской, есть отличный сквер.

– Не, мужики, я имел в виду, на настоящем воздухе. На природе.

– Можно поехать на бухту Патрокл. Там знаю отличное местечко. Заодно и позагораем.

– А, между прочим, дня три дул восточный ветер. Наверно, прибоем много крабов на прибрежные камни накидало.

– Тогда надо пивка с собой взять. – А зачет?

– А что зачет? Можно сначала, загорая поучиться. А потом отметить это пивком с крабами.

– Поехали! Минут через сорок будем на месте.

Владивосток – единственное место в стране, где можно пообщаться с океаном, с Великим океаном. Приехали на Патрокл, нашли уютное место. Расположились. То есть поставили портфели с книгами, два бидона. Один с пивом, другой пустой. Развели костер. Пустой бидон Вова Кирюшин сразу понес к берегу и оттуда тут же заорал. – Крабы есть!

Мы тоже спустились к нему. Прыгая с камня на камень, стали выискивать битых крабов. Некоторые еще шевелились. Клешни складывали в бидон. Когда бидон наполнился, зачерпнули в него морской воды и поставили на костер. Как только вода закипела, сняли с огня, слили воду. И… приступили к трапезе. Мы, разумеется, и загорали, раздевшись до плавок. Бидон наполняли клешнями еще несколько раз. А вот за пивом сбегать было некуда. Оно, конечно же, кончилось быстро. Но все равно было хорошо. Пошли анекдоты, смешные истории. Потом обратили внимание на природу.

– Орлы! Гляньте вокруг. Красота-то какая! Какие сопки! Какое солнце!

Какой океан!

А воздух? Целебный! Девственные, незаплеванные места!

Вон с той сопки в ветреную погоду Японию видно, их главный остров Хонсю.

Вскоре заметили, что солнце уже садится. Пора возвращаться в город.

Тут ктото вспомнил про зачет.

– А чё зачет?! Впереди целая ночь!

Как готовились к зачету и как сдавали, вспоминаю с трудом. Но тот замечательный день в бухте Патрокл помню в мельчайших деталях, хотя минуло уже без малого сорок лет.

Норма ноги…

Все – китайское. Сначала возмущались. Потом подтрунивали. Теперь относимся как к данности. Как к снегу, ветру, дождю. Так! И все. Да, все – китайское. Сами – русские. Пока…

Захожу в "Окей". Направляюсь в нужный мне отдел. Передо мной два человека. Долго разговаривают с продавцом. Спешу. Переминаюсь с ноги на ногу. Продавец заметил. Пока эти двое рассматривают какой-то блок, обращает взгляд на меня. – Кабель патч-корд есть? – Есть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.