Хризантемы круглый год: уход, обрезка и защита от болезней
Советы и рекомендации
Алексей Сабадырь

Дизайнер обложки Leonardo ai

© Алексей Сабадырь, 2025

© Leonardo ai, дизайн обложки, 2025

ISBN 978-5-0065-7199-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1: Введение в мир хризантем: разнообразие сортов и их особенности

Добро пожаловать в удивительный мир хризантем – цветов, которые радуют нас своим пышным цветением поздней осенью, когда большинство других растений уже готовятся к зимней спячке. Хризантемы – это не просто красивые цветы, это целая вселенная форм, цветов и ароматов, способная покорить сердце даже самого искушённого цветовода.

В этой главе мы познакомимся с этими замечательными растениями, узнаем об их богатой истории, разнообразии сортов и основных характеристиках, которые необходимо учитывать при выборе хризантемы для своего сада.

История хризантемы: от древности до наших дней

История хризантемы насчитывает более двух с половиной тысячелетий. Считается, что впервые эти цветы начали выращивать в Китае, где они символизировали долголетие, мудрость и благородство. Изображения хризантем часто встречаются в китайской живописи и поэзии, а их лепестки использовали в кулинарии и медицине.

В VIII веке хризантема попала в Японию, где стала одним из национальных символов. Императорский дом Японии даже использует изображение хризантемы в своей геральдике. Японцы ценят хризантемы за их красоту и считают, что они обладают целебными свойствами.

В Европу хризантемы попали только в XVII веке, но быстро завоевали популярность благодаря своей неприхотливости и позднему обильному цветению. Сегодня хризантемы выращиваются по всему миру и являются одними из самых популярных цветов для срезки и садовых растений.

Классификация хризантем: многообразие форм и размеров

Современная классификация хризантем достаточно сложна и учитывает множество факторов, таких как размер цветка, форма соцветия, высота растения и сроки цветения.

Для простоты понимания можно выделить основные группы хризантем по следующим признакам:

По размеру цветка:

Крупноцветковые: диаметр цветка более 10 см. Обычно выращиваются для срезки.

Среднецветковые: диаметр цветка от 5 до 10 см. Универсальный вариант для сада и срезки.

Мелкоцветковые (мультифлора): диаметр цветка менее 5 см. Отличаются обильным цветением и компактной формой. Идеально подходят для выращивания в горшках и контейнерах.

По форме соцветия:

Простые (немахровые): соцветия состоят из одного ряда лепестков, окружающих желтую сердцевину.

Полумахровые: соцветия имеют несколько рядов лепестков, сердцевина частично видна.

Махровые: соцветия полностью состоят из лепестков, сердцевина не видна.

Анемоновидные: центр соцветия состоит из коротких трубчатых лепестков, окруженных более длинными язычковыми.

Помпонные: соцветия имеют шаровидную форму и состоят из многочисленных плотно прижатых друг к другу лепестков.

Лучистые (спайдер): лепестки длинные, тонкие и закрученные, напоминающие лапки паука.

По срокам цветения:

Ранние: зацветают в августе-сентябре.

Средние: зацветают в сентябре-октябре.

Поздние: зацветают в октябре-ноябре.

Особенности выбора сорта хризантемы для вашего сада

Климатические условия вашего региона: некоторые сорта более морозоустойчивы, чем другие. Узнайте, какие сорта хорошо растут в вашей местности.

Размер и форма растения: выберите сорт, который подходит по размеру для вашего сада и соответствует вашим эстетическим предпочтениям.

Сроки цветения: подберите сорта с разными сроками цветения, чтобы наслаждаться красотой хризантем как можно дольше.

Назначение: если вы планируете выращивать хризантемы для срезки, выбирайте крупноцветковые сорта с длинными стеблями. Если вы хотите украсить балкон или террасу, обратите внимание на мелкоцветковые сорта, которые хорошо растут в горшках.

Мир хризантем настолько разнообразен и увлекателен, что каждый цветовод сможет найти сорт по своему вкусу. Надеемся, что эта глава помогла вам сделать первые шаги в изучении этих замечательных цветов. В следующих главах мы подробно рассмотрим вопросы посадки, ухода, обрезки и защиты хризантем от болезней и вредителей, чтобы вы могли успешно выращивать их в своём саду и наслаждаться их красотой каждый год.

Глава 2: Посадка и выбор места: создаем идеальные условия для роста

Успешное выращивание хризантем начинается с правильного выбора места и подготовки к посадке. Даже самые неприхотливые сорта не будут радовать обильным цветением, если не создать для них подходящие условия. Мы подробно рассмотрим все аспекты выбора места для посадки хризантем, подготовки почвы и самого процесса посадки, чтобы обеспечить вашим растениям наилучший старт.

Выбор места: солнце, защита от ветра и хороший дренаж

Хризантемы – светолюбивые растения, поэтому для них нужно выбирать солнечное место. В тени они будут плохо цвести, а стебли вытянутся, что негативно скажется на их декоративности. Идеальное место для хризантем – участок, который освещается солнцем не менее 6 часов в день.

Помимо солнца, хризантемам необходима защита от сильных ветров. Сильные порывы ветра могут повредить стебли и цветы, особенно у высокорослых сортов. Если на вашем участке преобладают сильные ветры, посадите хризантемы у стены дома, забора или живой изгороди.

Еще одним важным фактором является хороший дренаж. Хризантемы не переносят застоя воды, который может привести к загниванию корней. Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, перед посадкой необходимо улучшить ее дренажные свойства.

Подготовка почвы: рыхлая, плодородная и хорошо дренированная

Хризантемы предпочитают рыхлую, плодородную и хорошо дренированную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0—7,0). Подготовку почвы лучше начинать за несколько недель до посадки.

Очистка участка: удалите сорняки, камни и другой мусор с участка, предназначенного для посадки хризантем.

Перекопайте почву: перекопайте почву на глубину 20—30 см. Это поможет улучшить ее структуру и обеспечить хороший доступ воздуха к корням.

Внесение органических удобрений: внесите в почву органические удобрения, такие как компост, перегной или перепревший навоз. Они обогатят почву питательными веществами и улучшат ее структуру. На 1 квадратный метр внесите 5—10 кг органических удобрений.

Внесение минеральных удобрений: дополнительно можно внести минеральные удобрения, такие как суперфосфат и калийная соль. На 1 квадратный метр внесите 30—40 г суперфосфата и 20—30 г калийной соли.

Улучшение дренажа: если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, необходимо улучшить ее дренажные свойства. Для этого можно добавить в почву песок, перлит или вермикулит.

Посадка хризантем: правильная глубина и расстояние между растениями

Лучшее время для посадки хризантем – весна (после окончания заморозков) или осень (за 2—3 недели до наступления морозов).

Подготовка посадочной ямы: выкопайте посадочную яму размером примерно 30х30 см.

Заполнение ямы: на дно посадочной ямы насыпьте слой дренажа (например, щебень или керамзит). Затем заполните яму подготовленной почвенной смесью.

Посадка растения: аккуратно извлеките саженец хризантемы из контейнера, стараясь не повредить корни. Поместите саженец в посадочную яму и расправьте корни.

Засыпьте яму: засыпьте яму почвой и слегка утрамбуйте ее. Убедитесь, что корневая шейка растения находится на уровне почвы.

Полив: обильно полейте посаженное растение.

Мульчирование: замульчируйте почву вокруг растения торфом, опилками или соломой. Мульча поможет сохранить влагу в почве, защитит корни от перегрева и предотвратит рост сорняков.

Расстояние между растениями: расстояние между растениями зависит от сорта хризантемы. Для низкорослых сортов достаточно расстояния 30—40 см, для среднерослых – 40—50 см, для высокорослых – 50—60 см.

Посадка хризантем в контейнеры: Хризантемы можно успешно выращивать в контейнерах на балконах и террасах. Для этого выбирайте контейнеры подходящего размера с дренажными отверстиями. Используйте специальный грунт для цветочных растений или приготовьте почвенную смесь самостоятельно. Посадка хризантем в контейнеры выполняется аналогично посадке в открытый грунт.

После посадки: после посадки хризантем необходимо регулярно поливать и подкармливать их. Первую подкормку можно провести через 2—3 недели после посадки, используя комплексные минеральные удобрения.

Правильный выбор места и подготовка к посадке – залог успешного выращивания хризантем. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете создать идеальные условия для роста и цветения этих замечательных цветов, которые будут радовать вас своей красотой каждую осень.

Глава 3: Полив, подкормка и мульчирование: основы здорового роста хризантем

Чтобы хризантемы росли здоровыми, крепкими и обильно цвели, необходимо обеспечить им правильный уход, включающий своевременный полив, регулярную подкормку и мульчирование. Мы подробно рассмотрим каждый из этих аспектов, чтобы вы могли создать оптимальные условия для развития ваших хризантем.

Полив: поддерживаем оптимальный уровень влажности почвы

Правильный полив – один из ключевых факторов успеха в выращивании хризантем. Хризантемы нуждаются в регулярном и умеренном поливе. Важно поддерживать почву во влажном состоянии, но избегать переувлажнения, которое может привести к загниванию корней.

Правила полива хризантем:

Частота полива: частота полива зависит от погодных условий, типа почвы и возраста растения. В жаркую и сухую погоду хризантемы необходимо поливать чаще, чем в прохладную и дождливую. Молодые растения требуют более частого полива, чем взрослые.

Время полива: лучшее время для полива хризантем – утро или вечер. Полив в дневное время, особенно в жаркую погоду, может привести к ожогам листьев.

Способ полива: поливайте хризантемы под корень, стараясь не попадать на листья и цветы. Использование лейки с рассеивателем поможет избежать размывания почвы и повреждения растений.

Качество воды: для полива хризантем следует использовать отстоянную или дождевую воду. Водопроводная вода может содержать хлор и другие вредные вещества, которые негативно влияют на рост и развитие растений.

Определение потребности в поливе: определить, нуждается ли растение в поливе, можно по состоянию почвы. Если верхний слой почвы сухой на глубину 2—3 см, значит, пора поливать.

Признаки недостатка и избытка влаги:

Недостаток влаги: листья хризантем вянут и опадают, рост замедляется, бутоны засыхают.

Избыток влаги: листья желтеют и опадают, корни загнивают, на листьях появляются пятна.

Подкормка: обеспечиваем растения необходимыми питательными веществами

Для обильного цветения и здорового роста хризантемам необходимы регулярные подкормки. В период вегетации растения нуждаются в азоте, фосфоре и калии.

Схема подкормки хризантем:

Первая подкормка: через 2—3 недели после посадки проведите первую подкормку азотным удобрением (например, аммиачной селитрой или мочевиной). Азот способствует росту зеленой массы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.