Марина Тепкеева
Когда умирает папа

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ПРО МОИХ ВНУЧЕК

У Эммы и Агнии умер папа. Папа был ещё молодым, ему только-только исполнилось 40 лет. И девочки были ещё маленькими, им недавно исполнилось по 7 лет.

ПОЧЕМУ УМЕР ПАПА?

Папа умер от болезни, которая называется Рак. Сначала Эмма и Агния не замечали, что папа болеет, он был такой же весёлый, заботливый и красивый, только стал чаще ездить в больницу к врачу, а потом несколько раз ложился на операцию. Потом у папы стали выпадать волосы, он похудел, но всё равно он также много работал, любил своих дочек, маму, заботился обо всех, и ездил с Мусей и Гусей в путешествия, они ходили в разные музеи, театры, папа возил девочек в кружки, на занятия, и всё было хорошо.

Но однажды папу увезли в больницу, и когда дедушка привёз его обратно домой, девочки увидели, что у папы очень распухли ноги и он с трудом мог ходить.

Девочки очень переживали за своего папу, они часто заходили к нему в комнату, чтобы посмотреть, как их папочка себя чувствует, носили ему любимые игрушки, и старались не шуметь. Папа стал совсем худеньким и слабым, он уже не мог играть со своими любимыми дочками. Дедушка часто возил папу в больницу на лечение, но папа был всё слабее, и уже совсем не мог ходить. Болезнь оказалась такой злой и страшной, что никто не мог помочь папе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.