ЭИ-видение
Метод, технические приемы
Виктор Георгиев

© Виктор Георгиев, 2025

ISBN 978-5-0065-4672-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Общие сведения об ЭИ-видении и технике ЭИ-видения

Вновь обрести утраченную из-за неиспользования врожденную способность к энергоинформационному видению может практически любой человек – пол, возраст, вероисповедание принципиального значения не имеют.

Техника ЭИ-видения объединяет правила и приемы сознательного управления оператором функциями своего организма, которые позволяют использовать обычный зрительный аппарат еще в одном качестве – суперчувствительного энергоинформационного визора, не имеющего на данный момент технических аналогов.

Срок освоения ЭИ-видения – от нескольких секунд до нескольких месяцев, что зависит от индивидуального состояния сознания и «энергетики» человека, решившего его освоить.

При условии выполнения рекомендаций, изложенных в данном пособии, освоение ЭИ-видения гарантировано на 100%.

Книга ориентирована на читателей, свободных от гнета как научно-атеистического, так и религиозно-догматического Мировоззрения, способных к самостоятельному анализу Реальной Действительности, стремящихся к познанию Законов Бытия для своего душевного, духовного, физического самосовершенствования и для блага общества.

Цель пособия – дать возможность каждому естествоиспытателю, исследующему Реальную Действительность, вне зависимости от его принадлежности к какому-либо «лагерю» (религиозному, эзотерическому, научному), получить в свое распоряжение один из мощнейших инструментов Ее Познания, а рядовому «обывателю» лично убедиться в реальности существования «духовного», «астрального» или «экстрасенсорного» типа зрительного восприятия и, как следствие, в объективности Знаний, полученных при изучении Энергоинформационного Мира людьми, обладающими способностью к визуализации событий, явлений, объектов, находящихся за границами «обычного» (точнее привычного и чаще используемого) зрительного восприятия, применяемого для ориентации в грубоматериальном (вещественном) Мире.

Задействованные в технике ЭИ-видения «механизмы» уже в достаточной мере изучены современной академической наукой – математикой, физикой, биофизикой, психофизикой, био- и психокибернетикой и т. д. И даже существование Сверх-Разума или Творца, обращение к которому является краеугольным камнем методики эффективного достижения ЭИ-видения любого уровня Энергоинформационного Поля, давно не считается «откровением» для современной физики и признано многими ведущими учеными, которые включили это положение в модель Теории Единого Поля, исходя при этом не из догматов слепой веры, а из неопровержимого наличия достоверных, бесспорных фактов.

Ничто так сильно не сдерживает полноценное Развитие Цивилизации, как псевдорелигиозная и псевдонаучная постулированная ересь, которая ловко подменяет собой Правду.

Религия и Наука изначально призваны защищать общечеловеческие ценности от проникновения в них ложных идеалов.

Но «слепая» религия и «слепая» наука не в состоянии обеспечить выполнения этой жизненно важной функции – «может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в Яму?» (Лк. 6,39).

Лучше тяжкое трезвление (похмелье) при Прозрении, чем беспроСветная жизнь в дурмане иллюзий.

Человек видит лишь образы событий, явлений, объектов. Но воспринимаемые им образы могут не соответствовать (в силу ряда причин) объективному, адекватному отображению Реальной Действительности.

События, явления, объекты существуют в Природе сами по себе, независимо от знания о них или возможности их восприятия органами чувств.

В окружающей нас Реальной Действительности нет непознаваемых вещей, а есть пока неизвестные и неизученные, ввиду существования внешних и (или) внутренних; объективных и (или) субъективных факторов. При возникновении соответствующих условий и устранении причин «неизвестности» и «непознаваемости» ранее неизвестное становится известным, а непознанное узнанным.

Пусть вас, уважаемые читатели, не смущает та простота и легкость, с которой перед вами распахнутся Врата Энергоинформационного Поля – многое становится понятным и простым, доступным и легким, когда оно уже досконально исследовано и изучено Первопроходцами, которые ценой громаднейших усилий и немыслимых по своей тяжести испытаний пробивали дорогу к Сокровенным Знаниям.

То, что на первый взгляд считается «никчемным», «пустым» и отбрасывается сознанием за ненадобностью (из-за незнания), при более основательном «рассмотрении» (анализе) может оказаться именно тем, к чему и стремится исследователь.

Правда порой бывает настолько проста и «до безумия» очевидна, что в нее не верят – не верят по причине ее несоответствия фантазийным ожиданиям.

Самостоятельное овладение техникой ЭИ-видения при помощи инструкции не намного труднее и сложнее, чем обучение при непосредственной передаче этого Знания от учителя к ученику, которое на практике, в большинстве случаев, занимает не более пяти минут.

Одним из основных элементов предлагаемой методики является использование на начальной стадии обучения пламени свечи, которое, обладая рядом уникальных физических свойств, позволяет любому человеку, вне зависимости от наличия или отсутствия у него природных «задатков» либо наработанных им навыков, освоить ЭИ-видение в считанные секунды.

Владение ЭИ-видением дает человеку возможность более полного и адекватного восприятия Реальной Действительности.

ЭИ-видение позволяет осуществлять видение «невидимой» (при обычном зрительном восприятии) неоднородности Энергоинформационного Поля (ЭИП).

В контексте данного пособия под ЭИ-видением подразумевается «приборное» (*1*) ЭИ-видение; под ЭИП то, что находится вне вещественного, грубоматериального Мира и лежит в области «темновой» (скрытой, «не проявленной») материи и энергии.

Под «неоднородностью» ЭИП следует понимать различие «чего-либо» по свойствам, или по характеристикам, или по параметрам характеристик.

ЭИ-видение – это еще один канал зрительного восприятия человеком окружающей Действительности, который помогает «ориентироваться» в других частотных диапазонах электромагнитного спектра помимо светового, а также в других полях и излучениях как известных современной академической науке, так и еще не открытых ею (это становится возможным за счет видения «проекций» («отпечатков», «следов») полей и излучений любого рода и вида на так называемом информационном уровне ЭИП, который находится в доступном для ЭИ-видения диапазоне).

Помимо непосредственного видения ЭИ-неоднородности объекта исследования, в реальном масштабе и времени, используя ЭИ-видение, можно также получать визуальную информацию и в виде копии ЭИ-неоднородности объекта исследования, невзирая ни на его размеры (макро-, микро-), ни на его плотность, ни на расстояние до него, ни на временные интервалы (их продолжительность или их положение в отношение настоящего, т. е. из прошлого или будущего), что находится в полном соответствии с физическими концепциями современной официальной науки (*2*).

ЭИ-видение неоднородности ЭИП заключается в видении голографических «миражей» (*3*), которые представляют собой «раскрашенные» конфигурации в статике и динамике (изменение положения в пространстве, изменение геометрии (формы, размеров), изменение цвета и т. д.). Конфигурации, в свою очередь, находятся в «раскрашенном» (*4*) пространстве.

Техника ЭИ-видения объединяет правила и приемы сознательного управления оператором функциями своего организма, которые позволяют использовать обычный зрительный аппарат еще в одном качестве – суперчувствительного энергоинформационного визора, не имеющего на данный момент технических аналогов.

ЭИ-видение обусловлено:

1) нестандартной, точнее непривычной, но объективно существующей в «природе» схемой реализации механизмов обычного зрения, которая заключается:

а) в изменении режимов обработки зрительной информации;

б) в изменении способов «считывания» зрительной информации – фокусировки взгляда и концентрации внимания при зрительном восприятии;

2) задействованием «скрытых» возможностей организма для генерации «подсвечивающих» и «просвечивающих» излучений, а также совместным использованием этих излучений с подобными излучениями от внешних источников.

______________________________

1. «Приборное» – в режиме регистрации объективной реальности, т. е. при желании результаты наблюдений могут быть подтверждены (прямо или косвенно) посредством приборной базы, предназначенной для исследования ЭИП (например, кино-, фотосъемка и т. д. в «невидимой» части электромагнитного спектра), разумеется, если энергоинформационный (ЭИ) уровень лежит в пределах «досягаемости» и «чувствительности» конкретного оборудования.

2. Теория нелокальности микро- и макрообъектов; голографический принцип и т. д.

3. Голограмма – объемное «призрачное» изображение со всеми аспектами «эффекта присутствия» зрительного образа, которое можно рассматривать с любой точки (спереди, сбоку, сзади, сверху, снизу).

4. Слово «раскрашенный» в данных случаях подразумевает не только цвет, но и различие в зрительном ощущении неоднородности ЭИП, например: объемности, степени прозрачности, степени плотности, фактуре и т. д.

Молитвенное обращение к Богу при освоении ЭИ-видения – зачем?

ЭИ-видение, о практике самостоятельного овладения которым идет речь на страницах данного методического руководства, претендует на «беспристрастную оптическую фиксацию» событий, явлений, объектов находящихся в невидимой (для обычного зрительного восприятия) части электромагнитного спектра, а тут, вдруг, предлагается осваивать его, обращаясь к Богу!?! Мракобесие, «чудизм», мистицизм здесь зачем?!?

Данное пособие предназначено для «естествоиспытателей», которых интересует гарантированный результат с абсолютно минимальным риском – «чтобы у нас все было и чтобы нам за это ничего не было». А многотысячелетняя история освоения «духовных практик» говорит о том, что обращение к Богу за помощью и защитой при продвижении по Пути Познания это единственная гарантия сохранения не только психофизического здоровья, но и самой жизни, потому что окружающая Действительность далеко не так исчерпывающе проста и очевидна, как это объясняется в дошкольном букваре или теории Большого Взрыва, или теории Эволюции… Это и есть самая веская причина молитвенного обращения к Богу.

Метод и технические приемы, предлагаемые в качестве инструкции для самостоятельного овладения энергоинформационным видением, представляют собой не более чем «онаученные» интерпретации положений теории Духовного Видения (небольшой, но очень важной ее части), которая достаточно детально изложена (по совокупности) на страницах Священных Трактатов:

– Путь к Свету (Египетская Книга «Мертвых»);

– Великое Освобождение (Тибетская Книга «Мертвых»);

– Библия.

А в этих первоисточниках вы, уважаемые читатели, не найдете другого Пути к Знанию – только через обращение к Единому Богу.

Молитвенное обращение к Богу при овладении ЭИ-видением – это пунктуальное, пошаговое соблюдение древнейшей «технологии». В этом заключается еще одна из причин «не научного подхода» к теории и практике ЭИ-видения.

Человеку, решившему «взглянуть» на неоднородность ЭИП какого-либо ЭИ-уровня, достаточно простого желания это сделать – захотел увидеть, ну и смотри на то, на что твоей душе угодно посмотреть.

(Разумеется, это относится к тем «желающим», у которых отсутствуют ЭИ-блоки, препятствующие сканированию ЭИ-неоднородности, на уровне энергоинформационных структур «интеллекта» и внешних оболочек. Всем остальным категориям «желающих» для реализации «видения» необходимо пройти предварительную «энергоинформационную чистку» посредством духовных практик.)

«Феномен» обрядовой свечи

Методика освоения техники ЭИ-видения, изложенная в пособии, как для обеспечения успешности, эффективности обучения, так и для безопасности практикующего (в плане психофизического здоровья) – что более значимо, предусматривает использование «феномена», который на протяжении столетий применяется Православной Церковью для очищения души, духа и тела человека от скверны и греха и представляет собой молитву к Богу в сочетании с горящей свечой или лампадой, т. е. с применением пламени свечи или лампады.

«Открытой» информации по данному «феномену» в общедоступной литературе, как говорится, «днем с огнем не сыскать». Поэтому для осознанного освоения техники ЭИ-видения ознакомление с сутью данного явления будет весьма полезным для очень многих.

Те из вас, уважаемые читатели, кто имеет опыт использования свечей во время молитвы дома или в Церкви, возможно, заметили, что свечи одного и того же производства, из одной и той же партии, «поставленные» одним и тем же верующим одновременно «за здравие» нескольких человек (индивидуально за каждого (один человек – одна свеча), например, свое и других членов своей семьи или родственников, знакомых); либо за различные «дела» (благодарение, покаяние, прошение помощи); или у разных икон, горят подчас совершенно по-разному.

Одна свеча горит нормально, спокойно, а другая коптит, и пламя у нее «скачет», или же наоборот, пламя у свечи может едва теплиться, и свеча может даже затухнуть; бывает, что свеча вдруг начинает интенсивно «трещать» и «щелкать», даже «хлопать» («стрелять»). Все перечисленные виды горения свечей могут переходить один в другой на протяжении достаточно коротких промежутков времени.

Расплавленный состав свечи (воск, парафин и т. д.) также может вести себя по-разному – может сгорать без остатка, может «течь» (на свече при этом часто образуются всевозможные причудливые наплывы и наросты); направление (относительно сторон света), в котором стекает расплавленный состав, тоже может быть весьма специфичным.

Помимо этого, на фитиле могут образовываться своеобразные (в плане формы) «нагары» (отложения сажи).

Очень многие люди относят все эти явления на качество свечей, влажность воздуха, сквозняки и т. п. – вот-де и все «эффекты». Без сомнения, среда (состав воздуха (процентное соотношение газов и паров), давление, движение воздушных масс), в которой происходит процесс горения свечи, а также химический состав вещества свечи, «механические» примеси и т. д. – играют в некоторых случаях далеко не последнюю роль.

Но не все так однозначно, как это может показаться на первый взгляд.

Кроме всего этого есть и еще ряд немаловажных аспектов процесса горения свечи, которые и ставят церковную свечу в разряд «чудесных» таинств Православной Церкви.

Что же остается «за кадром» при горении свечи для большинства людей и числится в разряде чудес, мистики, чего-то запредельного и уму непостижимого? Именно «это» и можно легко выяснить, задействовав ЭИ-видение.