Дьякон Святой
Памятка на лазерный станок чпу с со2

Настройка лазерного станка CO2

Введение в процесс подготовки

Лазерный станок с CO2-трубкой – это высокоточный инструмент, требующий внимательного и аккуратного подхода к первоначальной настройке. Правильная инициализация определит качество всей последующей работы.

Этапы подготовки:

1. Размещение станка

– Выбор ровной горизонтальной поверхности

– Отступ от стен минимум 50 см

– Наличие хорошей вентиляции

– Температурный режим 18-25 градусов

– Защита от прямых солнечных лучей

2. Электропитание

– Стабильное напряжение 220В

– Отдельный электрощиток

– Заземление обязательно

– Использование стабилизатора напряжения

– Сечение кабеля не менее 2.5 мм²

3. Механическая часть

– Проверка люфтов направляющих

– Смазка линейных подшипников

– Выравнивание рабочего стола

– Настройка ремней и зазоров

– Проверка параллельности осей

4. Оптическая система

– Юстировка зеркал

– Центровка лазерной трубки

– Проверка чистоты оптики

– Фокусировка линзы

– Настройка лазерного пучка

5. Система охлаждения

– Проверка уровня жидкости

– Чистота радиатора

– Работа насоса

– Температурный режим

– Герметичность контура

6. Программное обеспечение

– Установка драйверов

– Калибровка контроллера

– Настройка графических программ

– Профили материалов

– Тестовые режимы резки

7. Первый пробный запуск

– Холостой прогон

– Тестовая гравировка

– Проверка геометрии

– Оценка качества реза

– Корректировка параметров

Важные предупреждения:

– Всегда используйте защитные очки

– Не оставляйте станок без присмотра

– Следите за чистотой оптики

– Немедленно реагируйте на посторонние шумы

– Регулярно проводите профилактику

Технические характеристики:

– Мощность лазера: 40-150 Вт

– Рабочее поле: 600x400 мм

– Точность позиционирования: 0.01 мм

– Скорость резки: до 1000 мм/сек

Послесловие:

Настройка – это искусство, требующее терпения и аккуратности. Каждый станок уникален, поэтому найдите свой индивидуальный подход.

Подготовка материалов для лазерной обработки

Классификация материалов

Основные группы:

– Органические

– Неорганические

– Металлы

– Композитные материалы

Допустимые материалы

Дерево

– Фанера

– МДФ

– Массив дерева

– Оргалит

– Параметры реза: мощность 30-80%

– Толщина до 10 мм

Акрил

– Прозрачный

– Цветной

– Матовый

– Толщина 1-5 мм

– Режим: низкая скорость

– Мощность 40-60%

Кожа

– Натуральная

– Искусственная

– Толщина до 3 мм

– Мощность 20-40%

– Скорость низкая

Ткань

– Хлопок

– Лен

– Синтетика

– Толщина до 2 мм

– Мощность 20-30%

Запрещенные материалы

Категорически противопоказаны:

– ПВХ

– Поливинилхлорид

– Винил

– Материалы с хлором

– Фторопласт

– Бериллий

– Свинец

Требования к поверхности:

– Чистая

– Без пыли

– Обезжиренная

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.