Елена Костромина
Основы работы в процедурном кабинете

Копирование информации запрещено. Публикация без согласования с автором запрещена.

Введение

Процедурный кабинет является одним из ключевых подразделений медицинского учреждения, где проводятся различные медицинские манипуляции и процедуры. Работа медицинской сестры в процедурном кабинете требует высокой квалификации, ответственности и соблюдения строгих правил инфекционной безопасности. Этот учебник предназначен для подготовки медицинских сестер к работе в процедурном кабинете и охватывает основные аспекты их деятельности.

Цель данного учебника – предоставить медицинским сестрам теоретические знания и практические навыки, необходимые для эффективного и безопасного выполнения процедур. В нем рассматриваются вопросы организации работы процедурного кабинета, инфекционной безопасности, подготовки пациентов к различным манипуляциям, проведения инъекций, забора крови, измерения артериального давления, электрокардиографии, физиотерапии и оказания первой помощи. Особое внимание уделено вопросам профессиональной этики и деонтологии, а также документообороту и отчетности.

Учебник включает в себя подробные описания методик выполнения различных процедур, иллюстрированные схемы и таблицы, а также контрольные вопросы для самопроверки знаний. Надеемся, что этот материал поможет вам успешно освоить профессию медицинской сестры и стать высококвалифицированным специалистом в области здравоохранения.

Глава 1: Организация работы процедурного кабинета

1.1. Структура и оснащение процедурного кабинета

Процедурный кабинет представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для проведения различных медицинских манипуляций. Он должен быть оснащен необходимым оборудованием, инструментами и материалами для обеспечения безопасности и эффективности выполняемых процедур. Стандартное оборудование процедурного кабинета включает:

Медицинская мебель: столы, стулья, кушетки.

Стерилизационное оборудование: автоклавы, сухожаровые шкафы.

Холодильники для хранения медикаментов.

Инструменты для проведения процедур: шприцы, иглы, перчатки, маски.

Средства индивидуальной защиты: халаты, шапочки, бахилы.

Дозаторы для антисептиков и моющих растворов.

Аппаратура для измерения жизненно важных показателей: тонометр, ЭКГ-аппараты.

1.2. Санитарно-гигиенический режим

Поддержание санитарно-гигиенического режима в процедурном кабинете является обязательным условием для предотвращения распространения инфекций. Медицинская сестра должна соблюдать следующие правила:

Ежедневная влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств.

Регулярная смена постельного белья и одноразовых материалов.

Соблюдение правил личной гигиены: мытье рук, использование перчаток.

Правильная утилизация отходов: использованные шприцы, бинты, тампоны.

1.3. Распределение обязанностей

Медицинская сестра в процедурном кабинете выполняет широкий спектр обязанностей, включая подготовку пациентов к процедурам, проведение инъекций, забор крови, измерение артериального давления и оказание первой помощи. Важно четко распределить обязанности между персоналом, чтобы обеспечить бесперебойную работу кабинета и высокое качество обслуживания пациентов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.