Базовый курс по маникюру
Простым языком для новичков
Николь Пэр

© Николь Пэр, 2025

ISBN 978-5-0065-4085-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Содержание
ВВЕДЕНИЕ В СФЕРУ МАНИКЮРА

Классический маникюр – обычный обрезной маникюр (ножничками, кусачками) с применением ванночки, для того, чтобы размягчить кожу рук. Теперь такой вид маникюра применяется крайне редко в связи с экономией времени.

Европейский маникюр – применяют с помощью ванночки или ремувера (средства для размягчения), но кутикулу не обрезают, а просто отодвигают палочкой.

Аппаратный маникюр – выполняется с помощью аппарата, кутикула сначала приподнимается, а потом срезается алмазной фрезой. Но не всем он подойдёт, только для сухих ручек.

Комбинированный маникюр – это самый распространенный вид маникюра, который выполняется сначала аппаратом, а после кутикула срезается ножничками.

Что не делать перед маникюром:

⁃ не делать опил формы;

⁃ не наносить на руки масло или крем;

⁃ не обрезать кутикулу;

⁃ не снимать старое покрытие.

Почему не стоит снимать покрытие самостоятельно? Самое частое к чему это производит – травмирование, повреждение, истончение ногтям. Что в свою очередь, чревато возникновением болезненных ощущений при любом контакте с ноготками и поломками. А также, следующее покрытие будет держаться хуже из-за отсутствия верхнего слоя ногтя.

Уход за ногтями после процедуры:

1. Пользоваться ближайшие 2—3 дня кремом для рук.

2. Подумать о следующей записи.

3. Не перенашивать покрытие (у каждой длины своё время носки)

4. Не укорачивать длину самостоятельно – это чревато отслойками и сколами.

5. Быть осторожным с открытым пламенем, ножом, тёрками.

6. Минимизировать нагрузку на ногтевую пластину.

7. Осторожно обращаться с химикатами.

8. Не использовать средства для снятия лака с ацетоном.

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА

Все мастера маникюрного дела обязаны соблюдать правила дезинфекции и стерилизации инструмента, предусмотренные санитарными нормами.

Бокс с раствором, в котором проводится дезинфекция инструмента должен находиться в кабинете мастера.

ПСО (предстерилизационная очистка)

– очистка инструмента перед стерилизацией: ручная и механическая.

Ручной способ:

1.В растворе + щетка.

2.Очищаем рабочие поверхности (лезвие, абразивы).

3.Вынимаем инструмент.

4.Несем промывать под проточную воду.

5.Сушим.

6.Проба.

Механизированный способ:

1.Наливаем раствор в УЗ-мойку.

2.Закладываем инструмент.

3.Перекладываем в лоток и несем промывать.

4.Ополаскиваем лоток и щеточку.

5.Сушим.

6.Проба

В инструкции есть время смыва – у каждого раствора она разная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.