Методическое пособие по маникюру
Джульетта К.

© Джульетта К., 2025

ISBN 978-5-0065-3757-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ГЛАВА 1. Инструменты и оборудование

Лампа для маникюра

Для сушки гель—лака необходим прибор. Он представляет собой небольшое приспособление с нишей для пальцев, внутри которого находятся лампочки. Эти лампочки генерируют ультрафиолетовое излучение, которое меняет молекулярную структуру геля или гель—лака и способствует его быстрому затвердеванию. Технология нанесения гель—лака предусматривает последовательное нанесение материалов разных свойств. После каждого слоя руку помещают в лампу на 0,5—2 минуты. Длительность на отдельном этапе зависит от вида покрытия и мощности прибора.

Лампа для маникюра- это устройство, которое с помощью специальных световых источников заставляет полимеризоваться (затвердевать) покрытие, нанесенное на ногтевую пластину.

Тип лампы необходимо выбирать исходя из того, в каких масштабах и условиях она будет использоваться:

Для редкого домашнего использования подойдут как UV так и LED лампы от 24 Вт до 36 Вт. Они позволяют просушивать основные марки гелей и гель-лаков.

Для более частого и качественного использования подойдут LED, а также гибридные LED/UV лампы от 36 Вт до 48 Вт. Маникюр с использованием таких ламп будет более качественным и долговечным, что позволит делать покрытие не только себе, но и клиентам.

Для работы с большой клиентской базой дома или в салоне, лучше всего использовать LED лампы или гибридные лампы LED/UV мощностью от 48 Вт. Они обладают высокой скоростью сушки и долговечностью использования, что очень важно, учитывая большой поток клиентов.

По типу свечения лампы делятся на:

❏ ультрафиолетовые (UV);
❏ светодиодные (LED);
❏ лампы со спиралью холодного катода (CCFL);
❏ гибридные, которые в свою очередь подразделяются на 2 вида:
– ультрафиолетовая + светодиодная (UV+LED);
– лампа со спиралью холодного катода + светодиодная (CCFL+LED).

Светодиодные (LED) лампы

Светодиодные LED—лампы являются более мощными по сравнению с UV—лампами. Работает лампа благодаря встроенным в неё светодиодам. Главная особенность таких приборов – это низкая температура при работе, высокая скорость высушивания материала и долговечность.

Заменять светодиоды не требуется. LED-лампы служат гораздо дольше, чем ультрафиолетовые, и при этом сохраняют изначальную мощность, поэтому время полимеризации не увеличивается.

Недостатки:

– LED-лампа не универсальна, так как средства некоторых производителей не полимеризуются под светодиодами;

– Выход светодиодов из строя чаще всего означает покупку новой лампы. Существует несколько ламп, в которых можно заменять диоды, но в большинстве случаев такая возможность отсутствует.

Лампы со спиралью холодного катода (CCFL)

Это улучшенный вариант UV-лампы, полимеризация покрытия в которой происходит люминесцентными лампочками холодного катода. Внутри лампочек находится инертный газ с незначительным количеством ртути.

Принцип работы похож на работу ультрафиолетовых ламп – CCFL лампы работают благодаря газу, излучающему свет.

Недостатки:

– Оснащены всего лишь одной лампочкой в виде спирали, такое расположение не всегда позволяет полимеризовать материал равномерно;
– Скорость полимеризации такая же длительная, как и у UV-лампы – 1—2 минуты.

Гибридные лампы (UV+LED или CCFL+LED)

Такой вид ламп объединяет в себе сразу два вида лампочек LED, UV или CCFL, которые можно использовать для работы с разными покрытиями, такими как гель-лаки и гели разной плотности.

Гибридные лампы отличаются от обычных ультрафиолетовых, так как они способны высушить поверхность всего лишь за 30 секунд. Помимо этого, гибридные лампы имеют небольшие размеры и обладают отличным внешним видом.

Недостатки:

– Требуют регулярной замены UV—спирали.

Наиболее универсальными и самыми популярными на сегодняшний день являются гибридные лампы UV+LED

По мощности свечения лампы бывают: от 3 до 168 Вт.

Примеры ламп LED+UV разной мощности.

По типу подключения:

– проводные

– беспроводные

Проводная лампа LED+UV 120 Вт

Беспроводная лампа

LED+UV 120 Вт

(может работать от аккумулятора)

По форме:

Настольный светильник

Помимо дневного света, а также общего освещения, в кабинете мастера маникюра обязательно должна быть настольная лампа.

На что следует обратить внимание при выборе настольного светильника:

Мощность лампы: она не должна быть меньше 60 Вт. В применении удобны люминесцентные сберегающие лампы, которые имеют хорошую яркость, дают маленькое количество тепла и являются бестеневыми.

Расположение лампы относительно глаз мастера. Она должна находиться ниже их уровня, чтобы свет от нее светил на стол, а не попадал в глаза. В противном случае постоянно бьющий в глаза поток света приводит к снижению зрения.

Светильник с круглым абажуром

Плюсы:

– Кронштейн, который прикручивается к столу и исключает возможность падения;

– Имеет высокое регулируемое колено, которое можно зафиксировать на любой необходимой высоте. Значительно экономит место на столе;

– Глубокий круглый абажур. Плафон позволяет легко изменить направление освещения. Он вращается вокруг своей оси, а также регулируется по вертикали.

Бестеневая лампа

Плюсы:

– Кронштейн, который прикручивается к столу и исключает возможность падения;

– Имеет высокое регулируемое колено, которое можно зафиксировать на любой необходимой высоте. Значительно экономит место на столе; ● Дает очень хорошее освещение во время работы.

Вытяжка

Выполнение процедуры маникюра или наращивания ногтей сопровождается большим количеством пыли, особенно при работе с аппаратом. Чтобы уменьшить попадание частичек пыли в легкие мастера и клиента, нужно использовать вытяжку. Тем более, что по требованиям СанПиН – это обязательно условие для рабочего места мастера.

Настольная вытяжка

Представляет собой устройство в виде подставки для рук. Это отдельная вытяжка, которая ставится на середину стола. Она работает по принципу пылесоса и собирает пыль в многоразовый мешочек. Но минус в том, что часть пыли, которую она поглощает, выбрасывается опять в воздух.

Встраиваемая вытяжка

Металлическая сеточка, за которой расположена вытяжка, устанавливается непосредственно в сам рабочий стол. Во время коррекции ногтей вытяжка располагается четко под руками клиента, что доставляет комфорт как клиенту, так и мастеру.

Преимуществами врезной разновидности считаются высокая мощность и возможность бесперебойной работы в течение нескольких часов.

Ещё один плюс встраиваемой вытяжки – экономия места на рабочем столе.

Напольная вытяжка

Напольная вытяжка имеет довольно большие габариты, но обладает наибольшей мощностью по сравнению с другими моделями. Двигатель находится внутри большого короба, из которого отводится шланг к рабочей поверхности.

Само устройство представляет собой напольное оборудование с массивным корпусом, который включает электромотор, вентилятор и пылесборник.

По сути, такое устройство вовсе не отнимает пространство рабочего стола. Однако массивные габариты занимают большую маникюрного кабинета. Также к относится и потребление повышенной мощности.

ГЛАВА 1. Инструменты и оборудование

Чтобы грамотно выбрать вытяжку для маникюрного стола, необходимо придерживаться следующих характеристик:

Мощность и срок гарантии. Для профессиональной работы необходимо выбирать мощный пылесос (не менее 24 Вт, оптимально – 40 Вт). Обратите внимание на срок гарантии, у надежных моделей она не менее 12 месяцев.

Уровень шума – достаточно важная характеристика данного прибора. Конечно, для хорошего самочувствия и качества работы будет необходимым приобретение менее шумной модели вытяжки до 50 дБ.

Качество материалов. Вытяжка должна быть изготовлена из специального материала, который бы легко чистился и не поддавался воздействию сильных растворителей.

Защитная решетка – это специальная решетка, выполненная из алюминия, надежно защищает крыльчатку вентилятора от попадания крупных предметов. Вы не повредите вентилятор, если вдруг уроните пилочку.

Укомплектованность. К настольному пылесосу должны идти специальные многослойные мешки пылесборники.

С фильтром могут быть и настольные, и напольные, и встраиваемые пылесосы. Фильтры поглощают химические запахи и микрочастицы. Конечно, наличие фильтра в приборе сказывается на его стоимости, поэтому в большинстве случаев их приобретают nail салоны с большим потоком клиентов.

Используя эти советы, вы сможете выбрать оптимальный пылесос для маникюра, который сделает вашу работу комфортной и приятной.

Ультразвуковая мойка

Предназначена для быстрой и эффективной очистки инструментов сложной конфигурации с помощью ультразвука в растворе дезинфицирующего средства. Таким образом инструмент можно не только чистить, но и одновременно дезинфицировать.

На что следует обратить внимание при выборе УЗ-мойки:

– Производитель и страна изготовления. Elma

(Германия), Branson (Швейцария) и Kudos (Китай) – компании, которые специализируются на ультразвуковых мойках и успешно развивают эту технологию очистки;

– Частота ультразвука от 37 кГц до 59 кГц;

– Уровень глубины проникновения средний и выше среднего;

– Результат очистки – общий, глубокий;

– Громкость мойки – низкая;

– Наличие функции дегазации; ● Объем камер от 0.6 до 20 л.

Аппарат для маникюра

Аппарат для маникюра и педикюра позволяет сделать аппаратный и комбинированный маникюр, отшлифовать поверхность или спилить длину натурального/искусственного ногтя, обработать его с обратной, то есть внутренней части – иначе, кроме как с помощью аппарата, это не сделать. Принцип работы аппарата во многом аналогичен принципу работы бормашины в стоматологическом кабинете, поскольку мастер по маникюру использует различные съемные фрезы и шлифовальные насадки.

Аппарат состоит из двух основных блоков: мотора и ручки, а также из регулятора скорости вращения и сетевого кабеля. В комплекте также может идти ножная педаль для регулировки скорости (вариативная и не вариативная). В зависимости от мощности встроенного двигателя количество оборотов фрезы может варьироваться от 5 до 60 тысяч об/мин. Характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе аппарата:

❏ Наличие переключателя для плавной регулировки скорости вращения вала;

❏ Оптимальная скорость вращения – 35 000 – 40 000 об./мин;

❏ Мощность не менее 40 Вт, оптимально – 64 Вт;

❏ Ручка с вращающим моментом от 2,7Н* до 3Н*;

❏ Наличие функции реверса;

❏ Наличие педали для ноги;

❏ Марка аппарата. Лидирующие позиции занимают две корейские фирмы – Strong и

Strong 210 Marathon—3 Champion

Рекомендации по эксплуатации аппарата:

– Во время работы наконечника следите за нагревом наконечника и блока управления – быстрый чрезмерный нагрев может привести к преждевременному износу наконечника и срабатыванию защиты по перегрузке.

– Любые действия по техническому обслуживанию или уходу производите при отключенном от сети шнуре сетевого питания.

– Не очищайте микромотор, погружая блок управления или наконечник в раствор моющей жидкости.

– Корпус блока управления ежедневно протирайте влажной салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, предварительно отключив блок управления от сети.

– Не протирайте поверхности агрессивными жидкостями (ацетон, растворители на основе ацетона, жидкость для снятия лака)

– Каждый раз после окончания работы очищайте наконечник от пыли обрабатываемого материала при помощи щетки с тонким ворсом. В конце рабочего дня продувайте наконечник сжатым воздухом или пылесосьте.

Сухожаровой шкаф

Принцип работы основан на быстром циркулировании горячего воздуха. В аппарате не используются какие—либо дополнительные агенты, только воздух. Важно, что он постоянно движется, потому что при простом нагревании без циркуляции инструмент может быть некачественно обработан. Сухое тепло хорошо проникает в рельеф на поверхности и внутрь инструментов, расположенных на металлических решетках внутри камеры. Оно заполняет углубления, при этом происходит эффективное обеззараживание инструментов.

Внутри сухожарового шкафа инструмент постепенно нагревается до 180℃, и в течение 60 минут происходит обработка инструмента при этой температуре. Далее температура постепенно снижается.

Щадящий и эффективный метод – инструмент меньше тупится и дольше служит.

Основные преимущества сухожарового шкафа:

– Под действием горячего воздуха не происходит ржавление и коррозия металлических поверхностей;

– Изделия из стекла сохраняют свои качества;

– Можно стерилизовать инструменты в упакованном виде;

– Сухожар дешевле автоклава и имеет меньшие габариты;

– Минимальные затраты электроэнергии.

При обработке вложите маникюрные инструменты в крафт—пакеты, поместите в сухожаровой шкаф и установите нужный режим (180℃ – 60 мин.). Не вынимайте инструменты из сухожара, не дав им остыть в самом стерилизаторе.

Фрезы

Фреза – это специальная насадка, которая устанавливается в ручку аппарата для маникюра. Напыление или насечки на рабочей поверхности фрез, а также абразивность, форма и размер отличаются. Каждая фреза выполняет свою функцию.

Для обработки кутикулы чаще всего используют

фрезы: 1, 3, 4, 6, 7

Для удаления заусенцев: 6

Для полировки боковых валиков: 1, 3, 4, 7

Пламя Цилиндр Конус Пуля Игла Шар Для обработки боковых пазухов: 1, 2, 5,6 Фрезы из керамики применяются для снятия материала с ногтя.

Существуют разной формы и жесткости.

Твердосплавные фрезы сделаны из твердых металлов и имеют насечку прямой, косой либо крестообразной формы. Металлические насадки бывают обычными (работают только в одном направлении) и реверсивными (работают как по часовой стрелке, так и против нее). В отличие от всех остальных насадок, такие насадки срезают материал, образуя стружку, а не пыль. Они очень хорошо подходят для предварительной, грубой обработки как твердых, так и более мягких, пористых материалов.

Эти фрезы идеально подходят для уменьшения толщины геля и акрила при коррекции, а также снятии искусственных ногтей. Для геля необходимо использовать фрезы с более крупными насечками, т.к. вязкий гель застревает между зубьями и забивает инструмент. Металлические твердосплавные насадки работают быстро, не вызывают нагрева, почти не образуют пыли при правильной работе с ними.

Алмазные фрезы используют как профессионалы, так и начинающие мастера. Ими удаляют птеригий, кутикулу и грубые участки кожи. Существует большое разнообразие форм и размеров таких фрез для маникюра. С их помощью можно точно и аккуратно обрабатывать поверхность ногтя.

На алмазных фрезах абразивность отображается графически в виде колец (насечек) для удобства мастеров:

– черное – экстра грубый абразив

– зелёное – это грубый абразив

– синее – средний абразив

– красное – мягкий абразив

– жёлтое – экстра-мягкий абразив

Для маникюра обычно используют фрезы с синим и красным кольцом.

Полировальные фрезы и шлифовщики предназначены для шлифовки и полировки как натуральных, так и искусственных ногтей.

Существуют силиконовые, хлопковые, фетровые, замшевые и др. Разнообразные по форме и по жесткости. Силиконовыми фрезами полируются искусственные ногти, а вот хлопковые, фетровые, в основном, применяются для полировки натуральных ногтей.

Ножницы

Маникюрные ножницы для кутикулы имеют длинные, тонкие, слегка изогнутые лезвия. Инструмент изготавливается из стали и затачивается вручную.

Выбирая маникюрные ножницы для кутикулы, обязательно обратите внимание на состояние заточки, смыкание, удобство. Чтобы проверить в каком состоянии находится заточка, попробуйте сомкнуть 2 мм кончика ножниц на «безворсовой» салфетке и в сомкнутом состоянии потяните на себя. Если между лезвиями ножниц останутся частички от салфетки это говорит о том, что заточка имеет плохое качество.

Выбрать маникюрные ножницы для удаления кутикулы помогут следующие советы:

– Режущие кромки должны быть ровными, без изломов и зазубрин. Качественный инструмент всегда обладает ровной и гладкой поверхностью.

– Также важно проверить, как закрываются и открываются ножницы. Закрываться они должны плавно и плотно.

– Лезвия должны плотно соприкасаться друг с другом. Кончики ножниц не должны сходиться в одной точке, а должны немного заходить друг на друга.

Рабочая поверхность маникюрных ножниц – это 1—2 мм кончика. Именно ими мы срезаем кутикулу.

Кусачки

Кусачки являются универсальным инструментом для удаления кутикулы и заусениц. Они различаются размерами лезвия, формой и длиной ручек, марками стали и другими параметрами.

Отдавайте предпочтение инструментам из нержавеющей стали или кобальтовой стали с ручной заточкой. Форму и размер подбирайте исходя из того, как они сидят в руке. Кусачки не должны выскальзывать, давить на ладонь, тем более повреждать (прикусывать) «пяточкой» при работе.

На что следует обратить внимание при выборе кусачек:

Проверьте ход инструмента. Он должен быть плавным и легким, чтобы уменьшить напряжение руки. При тугом механизме рука будет быстро уставать. При сжатии инструмента он должен свободно размыкаться без задержки.

Длина полотна может быть от 3,5 до 16 мм. Для маникюра выбирайте длину режущей части 4—7 мм.

Существуют 3 формы режущей части: классическая форма, топорик, щипчики без пяточки. Не рекомендуем выбирать форму топорик, т.к. у них очень большая, выступающая пятка, которая будет мешать при обработке. Выбирайте между классической формой или щипцами без пятки, такие инструменты будут удобными в работе.

Качество заточки. Маникюрные кусачки не должны обрывать или жевать кожу, оставлять следы, они должны мягко и плавно срезать. На это влияет качество ручной заточки. Проверить заточку лучше с помощью полиэтиленового пакета или салфетки.

Твизер

Твизер – это ножницы—кусачки, которые имеют необычную форму, предназначены для удаления кутикулы. Они имеют пружинное соединение, как у кусачек, и лезвия, как у ножниц.

Пушер Пилки

Пушер/шабер представляет собой инструмент, имеющий 2 рабочих конца: лопаточку и топорик. С помощью лопаточки мастер отодвигает кутикулу, а топорик применяется для очистки ногтя от птеригия. У шаберов на ручках нанесены насечки для избежания соскальзывания во время работы. Инструмент изготавливается из медицинской стали

Прежде чем заняться обработкой кутикулы, следует придать красивую форму свободному краю ногтя. Не забывайте, что от качества пилки зависит, насколько легко и аккуратно вы обработаете ногти. Даже при хорошей технике маникюра использование некачественной пилки может привести к повреждению ногтевой пластины.

Существует 3 вида пилочек на разной основе для профессионального использования: деревянной, пластиковой и металлической. На них сверху наносится напыление в виде тефлоновой, кварцевой или гранитной крошки, силикона (карбидные пилочки).

Пилочки бывают:

«одноразовые» (металлическая основа + сменные файлы)

«многоразовые» (пластиковая с напылением)

Пластиковые пилки быстро приходят в негодность после многоступенчатой очистки и хим. стерилизации. Металлическая основа для пилки проходит все этапы обработки, а сменные файлы выбрасываются после каждого клиента.

Пилочка может быть любой формы: прямоугольной, бумеранг (банан), ромб, полуовальной, узкой (прямоугольная или зауженная), овальной. Когда у вас подобрана неправильная форма пилки к тому или иному действию, вы тратите много времени на опил, шлифовку, доведение формы до идеала, спиливание длины.

Грит указывает на абразивность вашей пилочки.

Грит – это количество крупинок на 1 квадратном сантиметре пилки. Если цифра большая, то пилочка мягкая, если цифра маленькая, то пилочка жёсткая. Таким образом диапазон от 80 до 180 подходит для искусственных ногтей, а от 180 до 300 – для натуральных ногтей

Расходные материалы

Все расходные материалы являются одноразовыми

Щеточка для ногтей

Баф

Апельсиновые палочки

Безворсовые салфетки

ГЛАВА 2. Обзор материалов

Рассмотрим основные препараты, используемые в ногтевом сервисе.

АНТИСЕПТИК

Дезинфицирующие средства для рук имеют в своем составе множество компонентов, способных уничтожить болезнетворные организмы, скопившиеся на поверхности кожи. Чаще всего подобные продукты называют антисептиками. Антисептик представляет собой обеззараживающую жидкость. Основная цель ее применения – уничтожение и препятствие росту болезнетворных микроорганизмов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.