Алексей Орган
Стресс и процесс кислотообразования

Глава I. Краткая история становления методов исследования кислотообразующей функции желудка

Prout W. в 1824 году опубликовал работу «О природе кислоты и солей в желудке животных», в которой сообщает, что до него содержимое желудка исследовал Спалланцани и нашел его очень кислым.

Bidder F.H., Sshmidt C. в 1852 году издали книгу «Пищеварительные соки и обмен веществ», в которой рассматривается вопрос о желудочном соке, полученном авторами от собак и овец при помощи желудочных фистул. Раздражителем желудочной секреции служила обыкновенная пища.

Szabo D. в 1877 точно установил природу кислоты желудочного сока. Для определения количества соляной кислоты предложен метод титрации желудочного сока децинормальным раствором едкого натрия с применением в качестве индикатора лакмуса.

Riegel F. в 1886 году и Schule A. в 1895 году использовали метод определения соляной кислоты в желудочном соке для диагностики и терапии желудочных заболеваний.

Christiansen I. в 1912 году более подробно описал определение свободной и связанной соляной кислоты.

Michaelis L. в 1932 году в своих работах защищал титрационный метод, признавая, что он весьма удобен для определения свободной и общей кислотности желудочного сока.

Для определения свободной соляной кислоты он предложил использовать индикатор метилоранж, а для определения общей кислотности желудка – фенолфталеин. Титрационный метод в таком виде употребляется и по настоящее время. Дискуссия ведется только по некоторым терминам, употребляемым при титрационном методе.

Бомон (цит. по Курцин И.Т.) в 1933 году впервые получил желудочное содержимое у человека. Это был канадский охотник, у которого была желудочная фистула вследствие пулевой раны желудка.

В дальнейшем методы получения желудочного сока развивались в двух направлениях: физиологи развивали оперативные методы на животных, а клиницисты создавали зонды для исследования желудочного сока у людей.

Получение желудочного сока у животных

Операция по образованию искусственной желудочной фистулы у животных впервые была сделана русским хирургом В.А. Бассовым в 1842 году (цит. По И.П. Павлову).

Желудочная фистула дала возможность получить желудочный сок, однако он не был чистым.

Чистый желудочный сок у здоровых животных впервые был получен И. П. Павловым и Е.О. Шумовой-Симоновской в 1890 году.

Операция по созданию желудочной фистулы у собаки была дополнена эзофаготомией.

Клеменсевич в 1875 году и Гейденгайн в 1878 году изолировали стенку желудка и сделали из нее слепой мешок, содержимое которого выливалось наружу.

Изолированный по Гейденгайну желудочек имеет существенный недостаток – при выкраивании лоскута из стенки желудка перерезались ветви блуждающего нерва.

И.П. Павлов в 1894 году видоизменил упомянутую операцию так, чтобы изолированный желудочек сохранил всю свою иннервацию.

Принято считать, что деятельность изолированного желудочка, выкроенного из фундального отдела желудка, является отображением работы всего желудка.

Маленький, изолированный по Павлову желудочек явился основой метода по изучению секреторной функции желудка. Г.М. Давыдов разработал метод наложения маленького желудочка на малую кривизну желудка.

Соловьев А.В. и Двинянинов Л.И. разработали метод одновременного наложения изолированных желудочков на малую и большую кривизну желудка.

И.П. Павлов разработал объективные методы исследования и сформулировал основные принципы физиологии пищеварения. Идеи И.П. Павлова в области физиологии пищеварения постоянно и с успехом совершенствовались его многочисленными учениками – К.М. Быкова, И.П. Разенкова, Г.Ф. Фальборта, П.С. Купалова, Л.А. Орбели, М.А. Усиевича.

Получение желудочного сока у человека

Куссмауль в 1869 году изобрел толстый резиновый зонд с целью получения желудочного содержимого у человека.

Это дало возможность производить анализ желудочного сока в клинике.

Эйнхорн изобрел тонкий зонд, который стал применяться для фракционного исследования желудочного сока.

С этих времен метод получения желудочного сока практически не изменился.

В дальнейшем для получения информации о кислотообразовательной или пепсин вырабатывающей функций в разных зонах применялся тройной зонд.

Успенский Ю.Н. предложил регистрировать постоянное отсасывание желудочного содержимого.

рН-метрия желудка

Серенсен в 1909 году впервые ввел в практику электрометрический метод.

Идеи метода взяты из работ Бугарского и Либермана опубликованных в 1898 году.

Для создания метода рН-метрии Серенсен использовал два электрода (один платина-водород и второй ртуть-каломель) и определил электродвижущую силу (э.д.с.) между этими электродами.

Так как э.д.с. зависела от концентрации водородных ионов, то на этом основании можно определить степень кислотности. Этот метод давал более точные данные о концентрации ионов водорода.

L. Michaelis в 1922 году для упрощения предложил выражать концентрацию ионов водорода в виде отрицательного десятичного логарифма водородного числа. Именно, таким образом, оформилось выражение Ph.

Описанные методы являются лабораторными. Они связаны с аспирацией желудочного сока.

Количество и свойство желудочного сока, полученного при аспирации, зависят от того, в какой части желудка находится зонд в момент аспирации. В 1925 году Щукарев К.А. использовал калориметрический метод при анализе желудочного сока, однако в последствии отказался от него ввиду обнаружившихся недостатков.

Наряду с лабораторным определением активности ионов водорода в желудочном соке, рН-метрию начали использовать непосредственно на живом организме (in situ).

Для этого необходимо вводить измерительные электроды в желудок исследуемого.

Внутрижелудочная рН-метрия

Mc. Clendon в 1915 году впервые применил и описал внутрижелудочный метод рН-метрии. Он использовал водородно-каломелевый электрод.

Было установлено, что после «сытного американского завтрака» повышение внутрижелудочной кислотности носило индивидуальный характер, и степень динамики зависела от характера пищи.

O. Bergeim в 1917 году применил платиновый электрод, снабженный термоэлектроэлементом. Установлена зависимость между возрастанием активности водородных ионов содержимого желудка и увеличением количества свободной соляной кислоты

I. Flexner и M. Kniazuk у собаки под наркозом провели сравнение данных внутрижелудочной рН-метрии со значениями рН желудочного сока, аспирированного из того же желудка.

Были установлены расхождения в результатах.

В 1947 году P. Hofstetter, физиолог из Университета в Берне стал изучать факторы, оказывающие влияние не рН. Он сравнивал показания Ph “in vitro” и “in situ”, для чего применил стеклянный электрод и рН-метр.

У себя и своего коллеги автор определил базальные значения внутрижелудочной рН как до, так и после инъекции гистамина.

Было обнаружено, что на рН желудочного сока оказывают влияние температура тела и качество фильтрации «сока» перед исследованием «in vitro.»

Е. Ю. Линар с 1953 года изучал внутрижелудочную рН-метрию и занимался созданием соответствующей аппаратуры.

О первых опытах было доложено в 1957 году в г. Тарту на конференции по патофизиологии пищеварения.

Е. Ю. Линаром создан оригинальный зонд для рН-метрии, который нашел широкое практическое применение.

Автор весь свой опыт изложил в монографии «Кислотообразовательная функция желудка в норме и патологии», которая была издана в 1968 году.

рН-метрия желудка применяется с успехом как в практической, так и в научно-исследовательской деятельности (Ю.М. Панцырев, 1972; Постолов П.М., 1978; Ю.Я. Лэя, 1978; Агейчев В.А., 1976; Горшков В.А., 2002; Еращенко П.П., 2001; N. Henning, 1959; Morgan E., 1962; Sibul V., Truve R., 1977; McClou R.F., 1984; Hunt R.H., Master M., 1990 и др.).

Продолжая работу своего учителя – проф. Е.Ю. Линара – более 20-ти лет, Лэя Ю.Я. накопил большой клинический и экспериментальный материал.

В 1987 году издана монография Ю.Я. Лэя «рН-метрия желудка».

В хирургической практике рН-метрию проводят на следующих этапах.

Дооперационный период;

Интраоперационный период;

Послеоперационный период – ранний (до 1 месяца) и отдаленный (от 1 до 5-10 лет).

Внутрижелудочная рН-метрия на дооперационном этапе проводится с целью получить представление о том, с каким видом секреции мы имеем дело: с вагальным, антральным или вагально-антральным и какова секреторная способность желудка (W. Kothet et all., 1971).

В интраоперационном периоде рН-метрию желудка проводят:

С целью изучения влияния различных фарм препаратов, используемых в анестезиологии на секрецию желудка;

Для изучения контроля полноты различных вариантов ваготомии.

В послеоперационном периоде проведение рН-метрии проводится для изучения контроля эффективности проведенного хирургического лечения.

Впервые исследования секреции желудка во время наркоза в эксперименте провели I. Flexner и M. Kniazuk в 1940 году.

В 1964 году Ю.Я. Лэя изучал влияние наркоза на кислотность и моторику желудка. Установлено, что по мере углубления наркоза образование соляной кислоты в желудке снижается.

Дальнейшие исследования в этом направлении провели в 1977 году Г.Н. Андреев с сотрудниками. Они изучали секреторную функцию желудка во время наркоза при острых хирургических заболеваниях.

Установлено, что антигистаминные препараты, атропин и миорелаксанты не оказывали влияния на данные рН, соответствующие гиперацидному состоянию. При применении эфира и H₂O отмечено повышение а при применении фторотана – понижение кислотности.

G. Grassi и сотр. В 1972 году впервые начали использовать рН-метрию слизистой оболочки желудка во время операции, как контрольный тест полноты ваготомии.

Метод рН-метрии слизистой оболочки желудка с целью контроля за полнотой ваготомии использовали с 1975 года (У.Ф. Сибуль, Р.А. Труве, С.Ю. Ульп).

М.И. Кузин с сотрудниками также с 1978 года применяли для контроля за полнотой ваготомии Ph-метрию слизистой оболочки желудка, описанную G.Grassi. Стимуляция секреции проводилась гистамином или пентагастрином с учетом того, чтобы наиболее интенсивно стимулированная секреция приходилась на время операцоионной Ph-метрии слизистой оболочки.

По мнению вышеуказанных авторов описанный G. Grassi метод рН-метрии слизистой оболочки желудка во время операции с целью контроля полноты ваготомии является наиболее точным и объективным.

Однако, по мнению Ульп С.Ю. он обладает следующим недостатками – нанесение дополнительной травмы в ходе выполнения гастротомии и известная опасность инфицирования брюшной полости при вскрытии просвета желудка.

Автор в 1979 году впервые предложил и использовал усовершенствованный метод точного определения рН слизистой оболочки желудка без гастротомии.

Им же разработан рН-зонд для рН-метрии под константным давлением измеряющего электрода на слизистую оболочку желудка и имеющий аспирационную систему. Такой зонд позволяет получить объективные уточненные данные рН (время операции удлиняется не более чем на 15 минут).

Беззондовые исследованотия кислообразовательной функции желудка

Ардене и Шпрунг в 1956 году предложили метод радиотелеметрии для определения Ph пищеварительного тракта.

Миниатюрная радиокапсула эндорадиозонда длиной в 20-30 мм и диаметром в 8 мм заглатывается больным.

Эндорадиозонд состоит из двух электродов – сурьямного и каломелевого, или серебро-хлористого, потенциал которых передается на усилитель и радиопередатчик. В зависимости от концентрации водородных ионов устанавливается определенный потенциал, который при помощи радиоволн через стенки желудка и живота и дальше через антенну направляется к радиоприемнику, анализирующему устройству, а затем к регистрирующему аппарату.

В России под руководством А.М. Сорина телеметрическая система введена в 1962 году.

Рядом авторов метод эндорадиозондов постоянно совершенствуется.

В последние десятилетия в России применяются инструментальные методы исследования в функциональной гастроэнтерологии, которые будут изложены во второй главе.

Аппаратура для исследования моторики ЖКТ.

Условно методы исследования МЭФ можно разделить на две группы:

– методы, позволяющие непосредственно регистрировать сократительную активность ЖКТ;

– методы оценки моторной функции органов на основе данных, характеризующих их электрическую активность.

К первой группе относятся методы, основанные на непосредственном измерении внутрипросветного давления ЖКТ с помощью баллонов, микродатчиков, радиокапсул, катетеров. Их особенностью является введение инородного тела непосредственно в просвет органа, что приводит к раздражению механорецепторов слизистой и изменяет его моторную активность.

Для исследования внутрипросветного давления ЖКТ по соотношению цена/качество оптимальным является прибор «Гастроскан-Д». Прибор может использоваться для проведения эзофагельной, антродуоденальной, аноректальной, фарингеальной, абдоминальной манометрии, а также для манометрии сфинктера Одди.

Ко второй группе относятся электрофизиологические методы, основанные на изучении электрической активности ЖКТ. Они базируются на наличии тесных взаимосвязей между электрической и сократительной деятельностью ЖКТ и основаны на регистрации биопотенциалов гладкомышечных стенок органов с накожных электродов – периферическая электрогастроэнтерография.

Для периферической электрогастроэнтерографии используется прибор «Гастроскан-ГЭМ».

Аппаратура для совместных исследований

Дифференциальная диагностика загрудинных болей неясной этиологии нередко представляет большие сложности. Не последнее место в их генезе занимают заболевания ЖКТ, в частности ГЭРБ. Значительной группе больных ГЭРБ, помимо основных симптомов, свойственны чувство дискомфорта и боль в прекардиальной области.

Одновременное исследование кислотности и электрической активности различных отделов ЖКТ, позволяющее лучше оценить взаимосвязь секреторной и моторно-эвакуаторной функций, реализовано в приборе «Гастроскан-ГЭМ».

Для исследования ларингофарингеальных рефлюксов применяются специальные ЛФР-зонды, эксплуатируемые в комплексе с прибором «Гастроскан-ИАМ».

Некоторые публикации по приборам и зондам для функциональной диагностики:

1. Казаков А.В., Трифонов М.М. В МКНЦ имени А.С. Логинова выполнена пуско-наладка 10 "Гастросканов": 4-х рН-импедансометров и 6-ти суточных рН-мониторов / GastroScan.ru. 2023

2. Михеев А.Г., Яковлев Г.А. Рекомендации по эксплуатации рН-зондов и ZрН-зондов / ИД «МЕДПРАКТИКА-М». 2013. с. 27.

3. Михеев А.Г., Яковлев Г.А. рН-метрические зонды. Рекомендации по эксплуатации. Изд. 4-е. Фрязино: НПП "Исток-Система" – 2007.

4. Михеев А.Г., Трифонов М.М., Яковлев Г.А. Новые медицинские приборы для обследования желудочно-кишечного тракта // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. – 1997. – № 6. – С. 33– 35.

5. Романов А.И., Трифонов М.М. Диагностические приборы для рН-метрии (от истории к современности) // Кремлевская медицина. Клинический вестник. – 2003. – № 1. – янв.–март. – С. 73–77.

6. Корниенко Е.А., Дмитриенко М.А., Никулин Ю.А., Филюшкина Е.И., Филюшкин И.П. Применение медицинской техники при функциональной диагностике в гастроэнтерологии. Учебно-методическое пособие. – СПб. – 2006. –103 с.

pН-метрия в Молдове

В 1985 году на кафедре факультетской хирургии (зав. кафедрой д.м.н., профессор П.Ф. Бытка) на базе Республиканской Клинической Больницы (главный врач, заслуженный врач Республики Молдова, доцент Т.В.Мошняга), доцентом кафедры хирургии А.К. Опря внедрен в практику метод рН-метрии желудка.

В 1986 году на базе 2-й городской клинической больницы (главный врач – А.М. Былба) в хирургической клиники (зав. кафедрой, д.м.н., профессор Е.Н. Маломан) во 2-й поликлинике А.Н. Орган организует кабинет рН-метрии желудка.

В клинике проводились исследования кислотообразующей функции желудка на догоспитальном этапе, -пред, -интра и –после операционном периодах.

Проводились исследования по следующим направлениям:

1. Исследования кислотообразующей функции желудка у больных язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки и другие заболевания пищеварительной системы сопровождающихся болевым синдромом;

2. Изменение секреторно-моторных нарушений в результате лечения методом акупунктуры у больных язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки с болевым синдромом;

3. Исследование изменения кислотообразующей функции желудка на интраоперационном этапе с целью контроля качества проведения ваготомии;

4. Изучение влияния анестетиков, м-холинолитика атропина, препаратов для нейтролептанестезии и ГОМК-а на кислотность внутрижелудочного содержимого у больных с дуоденальнми язвами в интраоперационном периоде;

5. Исследование кислотообразующей функции у больных язвенной болезнью желудка и 12-ти перстной кишки в отдаленном периоде у пациентов терапевтического и хирургического профилей после консервативного лечения и оперативных вмешательств;

6. Проведение исследований выполнялись под руководством и с учетом ценных советов профессоров Е.Ю. Линара, В.Н. Цибуляк, Е.Н. Маломан, Я.М. Камышкова, С.М. Полюхова, А.В. Спыну, доцентов Р.А. Ставинским и В. Ботошану.

По результатам исследований автором в 1991 году в Мосоковской Медицинской Академии защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему: «Рефлексоанальгезия в терапии и прогнозировании патогенетического лечения больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки».

С 1990 года кабинеты рН-метрии организуются в Республиканском диагностическом центре, 1-й городской поликлиники и ряде других медицинских учреждений г. Кишинёва.

С 1994 года в лаборатории «Акупунктура и стресс» (зав. лабораторией академик В.Н. Лакуста), Института физиологии и санокреатологии АН Молдовы (директор – академик Ф.И. Фурдуй) на базе лечебно-санаторной клинике г. Кишинева под руководством академика Фурдуя Ф.И. широко проводятся исследования о влиянии аурикулярной и корпоральной акупунктуры на процесс кислотообразования желудка у здоровых людей и пациентов с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

По результатам исследований оформлено изобретение: «Метод коррекции секреции соляной кислоты при патологии верхнего отдела желудочно-кишечного тракта». Лакуста В.Н., Орган А.Н., Череш В.Г. Авторское свидетельство № 994 от 31.07.1988 года.

В 1999 году написаны методические рекомендации Лакуста В. Н., Бивол Г. К., Орган А. Н., Морару Г. Г., Череш В. Г.«Прогноз и профилактика рецидивов язвенной болезни 12-ти перстной кишки».

Под руководство академика Фурдуя Ф.И. – основателя санокреатологии и санокреатологической акупунктуры проводятся исследования о влиянии акупунктуры на секреторно-моторные функции желудочно-кишечного тракта у здоровых людей и пациентов с целью формирования и поддержания здоровья на различных этапах индивидуального развития и в периоде деминуации.

Результаты исследований доложены на различных международных конгрессах, а также на XV-XVIII международных симпозиумах в г. Алуште.

Автор в 1985 и в 1986 годах прошел обучение диагностическому методу рН-метрии желудка и лечебному методу рефлексотерапии соответственно в двух ведущих научно-медицинских учреждениях – Латвийском Научно-Исследовательском Институте Экспериментальной и Клинической Медицины, лаборатории патофизиологии желудка (зав. проф. Е.Ю. Линар) и Всесоюзном Научном Центре Хирургии АМН России, отделение иглоанальгезии и лечении болевых синдромов (зав. проф. В.Н. Цибуляк).

Автор выражает глубокую благодарность за помощь, ценные советы и чисто человеческое, доброжелательное отношение профессорам Виктору Николаевичу Цибуляк и Евгению Юлиановичу Линар.

Глава II. рН-метрия – метод определения функционального состояния кислотообразующей и кислотонейтрализующей зон желудка

Секреция желудком соляной кислоты

Секреция соляной кислоты слизистой оболочкой желудка – это физиологический процесс, представляющий собой один из элементов сложной системы, которая позволяет высшим организмам регулировать пищеварение. Благодаря присутствию кислоты содержимое желудка человека имеет низкие значения рН (0,8–3,0).

Способность к секреции кислоты появилась и сохранилась в процессе эволюции по нескольким причинам.

Во-первых, наличие кислоты в желудке позволяет животным убивать пищу, которая поглощается живой.

Во-вторых, соляная кислота поддерживает содержимое желудка в стерильном состоянии: немногие микроорганизмы способны выжить в кислой среде.

В-третьих, соляная кислота активирует протеолитические ферменты, которые секретируются клетками эпителия желудка и принимает участие в процессе расщепления крупных полимерных молекул белков до более мелких пептидов (оптимум их действия отмечается при рН 1,5-2,0, но активность сохраняется даже до рН 5,0).

Пепсин представляет собой белок с молекулярной массой 34 kDa и секретируется в неактивной форме, которая называется пепсиноген. В кислой среде от молекулы пепсиногена отщепляется концевой пептид, присутствие которого в молекуле подавляет протеолитическую активность фермента. Вследствие этого, неактивный пепсиноген под действием кислоты превращается в активный пепсин.

В-четвертых, соляная кислота способствует отщеплению железа от пищевых веществ и превращает трехвалентное железо пищи в двухвалентный ион, что нужно для его всасывания.

В-пятых, соляная кислота регулирует работу гастродуоденального сфинктера. Однако присутствие соляной кислоты в желудке имеет и неприятные последствия. Они особенно ощутимы в случае возникновения кислотозависимых заболеваний, к числу которых относится и язвенная болезнь. Само по себе наличие кислоты в желудке не является причиной этих заболеваний, поскольку в процессе эволюции животные и человек выработали приспособления, позволяющие защитить слизистую оболочку желудка от повреждения кислотой. Однако кислая среда существенно затрудняет заживление язв. Именно по этой причине выражение "Нет кислоты – нет язвы" является девизом противоязвенной терапии.

Увеличение рН внутри желудка до значения > 3 на 16-20 часов в сутки обеспечивает максимальную скорость заживления язв и быстро устраняет сопутствующие симптомы.

Физиологами и морфологами установлено, что между функциями разных отделов желудка существует значительная разница, при этом подчеркивалось ведущее значение области малой кривизны этого органа в секреторных процессах.

Различают, по крайней мере, 2 группы желудочных желез – собственные (фундальные) и железы привратника (пилорические).

Собственные железы располагаются в области тела, дна и интермедиальном отделе желудка. Они содержат париетальные или обкладочные (продуцирующие соляную кислоту), главные или пептические (вырабатывающие комплекс протеолитических ферментов) и мукоидные или добавочные клетки (секретирующие муцины – слизь, мукополисахариды и гастромукопротеин – "внутренний фактор" Касла, необходимый для всасывания витамина В₁₂). Пилорические железы находятся в дистальной части желудка, занимая около 1/5 слизистой оболочки этого органа. Эти железы в основном состоят из мукоидных клеток, но в них может быть небольшое число – около 1% – обкладочных клеток [Лэя Ю.Я., 1987].

Однако уже опытами И.П. Павлова было доказано, что секрет пилороантрального отдела желудка, полученный натощак, очень вязок по консистенции и имеет щелочную реакцию. Этот секрет имеет определенное значение в защите слизистой оболочки от химических воздействий и механических травм.

Следовательно, по функции желез в желудке следует выделить верхнюю – кислотообразующую – и нижнюю – кислотонейтрализующую (нейтрализующую) зоны [Лэя Ю.Я., 1976]. Первая соответствует дну, телу и интермедиальному отделу, а вторая – пилороантральному отделу желудка.

Гастрин вырабатывающие клетки в теле желудка не выявляются, они обнаруживаются в пилороантральном отделе.

Гастрин выделяется при соприкосновении пищи со слизистой оболочкой упомянутого отдела желудка, при его растяжении или повышении перистальтической активности. Под влиянием соляной кислоты на слизистую оболочку антрального отдела гастрин высвобождается до тех пор, пока рН желудочного содержимого не достигнет 2,5-3,0. При дальнейшем повышении концентрации водородных ионов выделение гастрина прекращается. Ацетилхолин, как медиатор блуждающего нерва, усиливает выделение гастрина и сенсибилизирует обкладочные клетки к его воздействию.

Изучение топографии кислотообразующей и нейтрализующей зон желудка имеет значение, как в теоретическом, так и в практическом аспекте.

Целесообразно исследовать внутрижелудочную среду не только в пилороантральном отделе, откуда забирается желудочное содержимое для титрования, но также и в кислотообразующей зоне, причем именно в зоне максимального кислотообразования. Это позволяет получить сведения об активности желудочного кислотообразования в области выделения соляной кислоты еще до ее нейтрализации в антральном отделе.

В процессе развития болезни железистый аппарат желудка поражается не в одинаковой степени. Обкладочные клетки по сравнению с главными изменяются раньше и в большей степени. Из этого следует, что при патологическом процессе или болезни первой нарушается кислотообразующая функция желудка.

Как секретируется соляная кислота в желудке?

Секреция кислоты осуществляется париетальными клетками. Слизистая оболочка, выстилающая желудок, состоит из слоя эпителиальных клеток, вырабатывающих слизь. В ней имеется огромное количество микроскопических складок, называемых желудочными железами. В монослое эпителия, выстилающего железы присутствуют следующие клетки:

1) главные или пептические клетки, производящие пепсин;

2) добавочные клетки, вырабатывающие слизь;

3) различные нейроэндокринные клетки, производящие гастрин, соматостатин, галанин и другие пептиды, воздействующие на желудочную секрецию;

4) париетальные (обкладочные) клетки.

Под эпителием в слизистой оболочке располагаются энтерохромафинноподобные клетки (ECL-клетки), секретирующие гистамин. Эти клетки находятся преимущественно в нижней трети желудочных желез фундального отдела и обеспечивают интеграцию периферических и центральных стимулов в регуляции секреции. В здоровом желудке ECL-клетки составляют 0,5-1% от всей популяции клеток слизистой оболочки (В.Т. Ивашкин, О.Д. Лопина, 2002).

Париетальные клетки слизистой легко узнать благодаря их относительно большим размерам (диаметр клеток составляет 20-25 мкм), конусообразной форме и большому количеству митохондрий. Эти клетки, как ранее было отмечено, встречаются в железах фундального отдела и тела желудка. Именно париетальные клетки секретируют соляную кислоту.

Ph – метрия-метод определения функционального состояния кислотообразующей и кислотонейтрализующей зон желудка

История создания и применения этого метода начинается с 1915 года, когда Макклендон впервые описал определение внутрижелудочной кислотности при помощи водородного и каломелевого электродов. Конструкция электродов так была хорошо продумана, что претерпела с тех пор лишь незначительные изменения.

Для вычисления водородных ионов Макклендон разработал специальную таблицу, которая позволяет легко перевести показания потенциометра на водородное число [H∙].

Далее, в другой работе [605] Макклендон приводит кривые внутрижелудочной кислотности, полученные как у одного и того же здорового человека после дачи ему разных пробных завтраков, так и у разных лиц после однородного пробного завтрака. Макклендон установил, что у всех исследованных им лиц концентрация водородных ионов натощак составляет 0,0000001 нормальности, что составляет рН 7. Он наблюдал также, что кислотность желудка после пробного завтрака быстро повышается в течение первых 1,5-3 часов, после чего остается стационарной до тех пор, пока пища не покидает желудок. Скорость возрастания кислотности была тем меньше, чем тяжелее оказывалась пища и чем больше протеина она содержала.

Важным является высказывание Макклендона о том, что уровень, на который поднимается кислотность, является индивидуальной характеристикой деятельности желудочных желез каждого человека.

В 1949 и 1950 годах Крейтнер с соавторами [587-589] разработали метод определения внутрижелудочного рН при помощи сурьмяного и каломелевого электродов. Они провели 24-часовое наблюдение над состоянием кислотности желудка как у здоровых лиц, так и у больных, страдавших язвенной болезнью. Авторы приводят шкалу (таб. 9), в которой сравнивается количество единиц свободной соляной кислоты содержимого желудка с водородным показателем того же содержимого. Подобные соотношения между количеством единиц свободной соляной кислоты и рН приведены и другими авторами [611,628].

Одновременно с работами Крейтнера была опубликована статья Пантличко и Шмида [628], где описывается конструкция сурьмяного электрода, при помощи которого они измеряли внутрижелудочный рН.

Таблица

Соотношения между количеством единиц свободной соляной кислоты и рН

(по Крейтнеру с соавторами, Пантличко и Шмиду)

Свободная соляная кислота, ед.

Нормальность, N

Водородный показатель рН

0

–

2,5

10

0,01

2,0

20

0,02

1,77

30

0,03

1,59

40

0,04

1,47

50

0,05

1,38

60

0,06

1,30

80

0,08

1,17

100

0,1

1,08

Бройхер и Гирлих [453] в 1954 году исследовали 100 больных язвенной болезнью методом определения у них внутрижелудочного рН. Авторы подчеркивают большое преимущество этого метода перед титрационным, особенно при подборе антиацидных препаратов.

Следует также отметить работу Ардене и его соавторов, которые разработали и предложили метод определения внутрижелудочного рН при помощи эндорадиозондов.

Эндорадиозонды для определения внутрижелудочного рН были использованы и другими авторами (Сорин А.Ш., Tetzner K.).

Как следует из вышесказанного, вопрос об определении внутрижелудочного рН имеет достаточно большую давность.

Вместе с тем, по ряду причин внедрение этого метода в практику задерживалось, на что еще в 1956 году указывал Роуэлстед. Главные из этих причин – это отсутствие соответствующих зондов, электродов и аппаратов для регистрации внутрижелудочного рН.

На постсоветском пространстве первая попытка определения внутрижелудочного рН была сделана Е.Ю.Линар. О результатах этой попытки было сообщено на научном совещании по проблемам физиологии и патологии пищеварения в 1957 г. В г.Тарту.

рН-метрия желудка.

Ранняя и объективная диагностика заболеваний, в том числе функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта, – актуальный и важный этап развития современной гастроэнтерологии. Одним из наиболее широко используемых критериев, и не только в гастроэнтерологии, является показатель кислотообразующей функции желудка. Для определения этого самым точным методом оказалась рН-метрия, которая с каждым годом все больше применяется в учреждениях практического здравоохранения.

рН-метрия желудка – определение концентрации свободных водородных ионов у самой стенки желудка – один из методов функционального исследования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

Такие методы, как известно, не преследуют цель нозологической диагностики, например язвы, полипоза и т.д. и не конкурируют с точными рентгенологическими и эндоскопическими методами.

Результаты рН-метрии желудка в настоящее время изменили представление о кислотно-образующей функции этого органа практически при всех наиболее распространенных заболеваниях органов системы пищеварения и нередко позволяют предположить ту или иную нозологическую форму, однако, это не является задачей метода. Кислотообразующая функция желудка у разных больных, страдающих одним и тем же заболеванием, может значительно отличаться. рН-метрия желудка отражает эту функцию в период исследования и часто дает ценные сведения, объясняющие патогенез и клинические симптомы, а также определяющие патогенетическую терапию.

Использование зонда с двумя рН-датчиками является наиболее полноценным методом исследования кислотообразующей и нейтрализующей функций желудка.

Показания и противопоказания к рН-метрии желудка

Показания к рН-метрии желудка

Исследование кислотообразования (в том числе рН-метрия желудка) имеет цель изучить уровень, характер и функциональные возможности желез по выделению соляной кислоты. В первую очередь преследуется цель определения нормального кислотообразования. Во-вторых, рН-метрия кислотообразующей и нейтрализующей зон, как наиболее точный метод исследования кислотообразования желудка показана тем пациентам, в патогенезе или лечении заболевания которых состояние кислотообразующей функции желудка имеет существенное значение. Речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, злокачественные новообразования, пострезекционные синдромы и др.), печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, а также о других заболеваниях, если имеются подозрения, что их развитие или клиническая симптоматика зависит от нарушений кислотообразования желудка.

Особенно ценные данные можно получить для диагностики подавленного кислотообразования и анацидности желудка. Изучение кислотообразующей функции желудка является основным методом дифференциации ахилии желудка. Это исследование имеет важное значение также для диагностики нарушений кислотообразования при предраковых состояниях (полипозных аденомах, атрофическом гастрите, особенно у лиц молодого возраста) и функциональной диспепсии.

Противопоказания к рН-метрии желудка

Абсолютных противопоказаний к рН-метрии желудка нет.

Относительными противопоказаниями к проведению зондирования этого органа являются: резкая слабость больного, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, значительно повышенное артериальное давление, тяжелая сердечно-легочная недостаточность, аневризма дуги и грудного отдела аорты, пороки сердца в стадии декомпенсации, тяжелый системный атеросклероз, почечно-печеночная недостаточность, диабет с тяжелым клиническим течением, дивертикулы пищевода, недавнее пищеводное или желудочное кровотечение, острые заболевания желудочно-кишечного тракта, а также заболевания носоглотки с затруднением глотания.

Возможность проведения рН-метрического исследования значительно расширяются, если использовать специальные зонды малого диаметра – рН-микрозонды. Такие исследования пациентами переносятся гораздо легче. В то же время, так как рН-микрозонды обычно вводятся через нос, противопоказаниями к их использованию следует считать заболевания носа (воспалительные процессы, полипы и др.).

рН-метрия желудка и методы отсасывания и титрования желудочного содержимого.

В течение многих лет в клинике пользовались и еще пользуются методами отсасывания и титрования желудочного сока, причем эти методы многократно модифицировались. Всесторонней критике подвергались одномоментное зондирование по Боасу-Эвальду. Было показано, что фракционное зондирование тонким зондом отражает изменения кислотности желудочного содержимого во времени и дает показатели кислотности выше, чем одномоментное зондирование. Но и фракционное зондирование не отражает действительного состояния кислотообразующей функции желудка пациента.

Недостатки пробных стимуляторов побудили исследователей искать методы получения чистого желудочного сока. Были разработаны методы механической стимуляции желудка, внутривенного введения 33% раствора этилового спирта, 10% раствора натрия хлорида, 5% раствора аскорбиновой кислоты, а также применения парентеральных стимуляторов кислотообразующих желез.

Основным методом оценки кислотности отсасываемого желудочного сока является его титрование. В клинической практике широко используется способ титрования с 0,1н раствором NaOH в присутствии двух индикаторов: диметиламидоазобензола и фенолфталеина. В настоящее время выявлены многие недостатки вышеотмеченных методов.

Основными недостатками метода отсасывания и титрования желудочного содержимого являются:

1. исследование общей смеси секрета кислотообразующих и нейтрализующих желез желудка;

2. возможность определения количества свободной соляной кислоты лишь в образцах желудочного содержимого с рН 2,5 и меньше;

3. изменение содержания количества соляной кислоты в процессе аспирации сока, его охлаждения, хранения и т.д.;

4. неточность метода титрования;

5. отсутствие возможности при титровании с помощью индикаторов определения количества соляной кислоты в случаях примеси к желудочному секрету желчи или крови;

6. неточность результатов, возникшая вследствие приготовления и хранения реактивов, изменений индикатора в зависимости от температуры;

7. получение неправильной информации о кислотообразовании желудка, когда кратковременные и небольшие изменения внутрижелудочной среды не улавливаются.

Исследование внутрижелудочного рН лишено неточностей, свойственных анализу отсасываемого желудочного сока. Определение внутрижелудочного рН может быть осуществлено как зондовым, так и радиотелеметрическим способом.

рН-метрия желудка с помощью зонда имеет следующие преимущества:

1. получение информации о внутрижелудочной среде непосредственно в течение исследования, что позволяет индивидуализировать исследование – выбрать стимулятор или блокатор кислотообразующих желез в зависимости от внутрижелудочной среды пациента;

2. возможность изучения кислотообразующей функции желудка в значительно более широком диапазоне по сравнению с методами отсасывания и титрования желудочного сока;

3. независимость результатов от количества содержимого желудка;

4. рН-метрия дает сведения о внутрижелудочной среде как при наличии необходимого для титрования желудочного сока, так и при ускоренной эвакуации его из желудка, когда отсасывание сока представляет трудности;

5. независимость результатов от наличия примесей (желчь, кровь) в желудочном содержимом;

6. быстрота измерений.

Таким образом, представляется следующий путь совершенствования методов исследования кислотообразующей функции желудка: одномоментное зондирование по Боасу-Эвальду, фракционное отсасывание и титрование желудочного сока, способы получения чистого желудочного сока, титрование желудочного сока с феноловым красным или под контролем рН-метра и, наконец, определение внутрижелудочного рН радиотелеметрическим и зондовым методами.

Все эти способы сейчас применяются в клинике, но отсасывание и титрование желудочного сока (одномоментное и разные модификации фракционного зондирования) постепенно заменяются рН-метрией желудка.

рН-метрия желудка все больше употребляется в разных областях медицины: во время оперативных вмешательств [Агейчев В.А. и соавт., 1979; Ульп С.Ю., 1979; Маломан Е.Н., Орган А.Н., 1987], при эндоскопических исследованиях [Медведев В.Е. и соавт., 1983; Балалыкин А.С. и соавт., 1984; Guerre J. et al., 1981]. Для изучения кислотообразования и секреции желудка предложен ряд специфических и комбинированных методов, например, комплексная рН-эзофагогастродуоденография при передвижении рН-зонда [Серебрина Л.А., Мавродий В.М., 1978], математическая обработка рН-грамм [Циммерман Я.С., Вербицкий Ф.Г., 1981], многозональная реоплетизмография желудка [Яковлев Г.М., Удальцов Б.Б., 1983]. Однако основным методом качественного анализа желудочного кислотообразования при повседневных клинических использованиях остается внутрижелудочная рН-метрия.

Однако необходимо отметить, что определение рН лишь одного отдела желудка не обеспечивает полноценного исследования кислотообразования этого органа. Необходимо определение рН кислотообразующей и нейтрализующей зон желудка.

Установленные факты о наличии в желудке зон образования и нейтрализации соляной кислоты до последнего времени полностью игнорировались клиницистами. Во многих клиниках и в настоящее время для анализа забирается желудочный сок из антрального отдела, представляющий собой общую смесь кислого и щелочного секрета, в котором часть соляной кислоты необратимо нейтрализована. В целях обеспечения полноценного исследования все современные рН-зонды имеют как минимум два рН-электрода – для исследования внутрижелудочной среды как в зоне кислотообразующих, так и нейтрализующих желез.

Ph-метр (ацидогастрометр) и рН зонды

В настоящее время используются два основных принципа определения рН верхнего отдела желудочно-кишечного тракта:

– непрерывная регистрация рН с применением рН зонда (микрозонда) с двумя и более оливами и регистрирующей аппаратуры (ацидогастрометр, ацидомеханограф, гастрополиграф, ацидополиграф); каждый из датчиков рН присоединен к отдельному усилителю самописцу, непрерывно регистрирующему все изменения рН.

– поочередное подключение рН датчиков зондов всех исследуемых пациентов к одному усилителю (рН-метру).

Второй способ был предложен Е.Ю.Линаром для массового обследования больных. Для исследования применяются рН зонды с двумя оливами и значения рН считываются со шкалы рН-метра.

Ацидогастрометр «АГМ-10-01» (рН-метр) (рис. …..).

Эти аппараты созданы для одновременного исследования 5-10 пациентов. Во время работы имеющийся в таком приборе единственный усилитель поочередно переключают от одного пациента к другому и по показаниям шкалы определяют у каждого из них рН кислотообразующей и нейтрализующей зон желудка. Как и в аппаратуре для непрерывной регистрации рН, шкала гальванометра проградуирована в единицах рН при температуре 37оС. Это значит, что при другой температуре жидкости показания рН не будут соответствовать цифрам на шкале.

Перед каждым исследованием необходимо проверить установку «0» гальванометра, при необходимости откорректировать положение стрелки потенциометром (после прогрева прибора) и проверить исправность рН-метра. Полученные результаты записывают на специальном бланке исследования. Для наглядности динамику изменения рН кислотообразующей и нейтрализующей зон желудка изображают также графически.

Принцип электрометрического определения рН заключается в том, что химические процессы на электродах, погруженных в раствор, сопровождаются выделением электрической энергии так же, как в гальванических элементах [Линар Е.Ю., 1968]. Разница потенциалов между электродом измерения и электродом сравнения, опущенными в электролит, создает электродвижущую силу (ЭДС). Величина ЭДС зависит от концентрации водородных ионов в электролите. Эта разница потенциалов невелика, и для измерения ЭДС применяется усилитель постоянного тока, к которому подключен показывающий или регистрирующий прибор.

рН-зонды. Зонд с двумя сурьмяными электродами был изготовлен в лаборатории N.Henning (1951), но его конструкция не позволила регулярно применять зонд в клинической практике. Пионером изготовления рН-зондов является Е.Ю.Линар (А. с № 178028, Бюлл. Изобр. № 2 от 08.01.1966), его желудочный зонд был лишен этих недостатков. Зонд, разработанный Е.Ю.Линаром и соавт. в 1974 г., является основой используемых сейчас конструкций разных вариантов рН-зондов с сурьмяно-каломельными электродами.

рН-зонды закрытого типа с несколькими оливами. Для исследования нескольких отделов желудка сейчас используется рН-зонд, имеющий концевую и промежуточную оливы с расстоянием между ними около 11 см.

Используя отмеченный принцип, можно изготовить рН-зонды не только с двумя, но и с несколькими оливами. Помимо датчиков рН, имеется возможность вмонтировать в оливы этих зондов датчики температуры, а для исследования двигательной деятельности желудка – присоединить к зонду баллон из тонкой резины. Другими словами, конструкция упомянутых рН-зондов зависит от требований предполагаемого исследования.

рН-зонды с системой для забора желудочного содержимого. Объем желудочного содержимого является существенным признаком для характеристики кислотообразующей функции желудка, поэтому в целях обеспечения наиболее полноценного исследования в рН-зонды монтируется система для его забора. Ведь только таким зондом возможно комплексное исследование кислотообразующей, нейтрализующей и секреторной функций желудка, а также получение желудочного содержимого для его детального исследования. Кроме того, практика показала, что рН-зонд с системой для забора желудочного содержимого помогает практическим врачам, непосредственно не контактирующим с рН-метрией желудка, но получающим лишь результаты этих исследований, понять сущность оценки непривычных для них результатов рН-метрии – они имеют возможность сопоставить ее результаты с одновременно полученными данными титрования у одного и того же пациента и убедиться в преимуществах первого метода.

Помимо максимально гладкой наружной и внутренней поверхности зонда, современная медицина к конструкции рН-зонда с системой для забора желудочного содержимого предъявляет два основных и как будто противоположных требования – необходимость в минимальном наружном и максимальном внутреннем диаметре. Первое необходимо для облегчения процедуры зондирования, а второе – для осуществления по возможности полного забора секрета. Учитывая сказанное Ю.Я.Лея [Лея Ю.Я., а.с. № 978826, Бюлл. изобр. № 45 от 07.12.1982] был сконструирован и прошел первичную клиническую апробацию новый зонд для исследования желудочно-кишечного тракта. Автор стремился упростить конструкцию и удлинить срок службы зонда.

В его стенку при изготовлении вмонтированы изолированные проводники. Полая антральная олива смонтирована на конце зонда и присоединена к одному из проводников. Корпусная олива выполнена в виде втулки с прилегающими к внешней поверхности зонда торцами, насажена на внешнюю поверхность зонда и соединена с проводником. Проводники электродов проходят через стенку зонда наружу, и их свободные концы присоединены к вилке штепсельного разъема.

рН-микрозонды. Ввиду настоятельной необходимости облегчения процедуры зондирования и улучшения качества ряда специальных исследований среды пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с 1970 г. применяются варианты рН-микрозондов с разным количеством олив.

Зонды для комплексного исследования желудка и двенадцатиперстной кишки. В целях получения информации о функциональном состоянии желудка одновременно с получением желчи и секрета поджелудочной железы Ю.Я.Лея совместно с П.Я.Берзиныш предложены зонды для комплексного исследования желудка и 12.ти перстной кишки.

Они, в сущности, двух- или трехканальные, только для обеспечения максимальной гладкости эти зонды построены так, что один канал проходит внутри другого.

рН-зонды и аппаратура

Принцип электрометрического определения рН заключается в том, что химические процессы на электродах, погруженных в раствор, сопровождаются выделением электрической энергии так же, как в гальванических элементах [Линар Е.Ю., 1968]. Разница потенциалов между электродом измерения и электродом сравнения, опущенными в электролит, создает электродвижущую силу (ЭДС). Величина ЭДС зависит от концентрации водородных ионов в электролите. Эта разница потенциалов невелика, и для измерения ЭДС применяется усилитель постоянного тока, к которому подключен показывающий или регистрирующий прибор.

Следовательно, для определения рН в верхнем отделе желудочно-кишечного тракта используются электроды измерения и сравнения.

В качестве электрода измерения используется сурьямный электрод. В качестве электрода сравнения (вспомогательного) обычно используется каломельный электрод.

рН-зонды. Зонд с двумя сурьямными электродами изготовлен в лаборатории N. Henning (1951), но его конструкция не позволила регулярно применять зонд в клинической практике. Впоследствии был изготовлен рН-зонд, лишенный этих недостатков (Линар Е.Ю., А.С.№178028, Бюлл. изобр. №2 от 08.01.1966). Зонд, разработанный Е.Ю. Линаром и соавт., в 1974 г., является основой используемых сейчас конструкций разных вариантов рН-зондов с сурьямно-каломельными электродами.

Зонды, применяемые в настоящее время:

1) рН-зонды закрытого типа с несколькими оливами;

2) рН-зонды с системой для забора желудочного содержимого;

3) различные варианты микрозондов;

4) зонды для комплексного исследования желудка и 12-перстной кишки.

Аппаратура для определения рН

Раньше использовались два основных принципа определения рН верхнего отдела желудочно-кишечного тракта:

1. непрерывная регистрация рН с применением рН-зонда (микрозонда) с двумя и более оливами и регистрирующей аппаратуры (ацидогастрограф желудка, гастрополиграф, ацидополиграф); каждый из датчиков рН присоединялся к отдельному усилителю самописцу, непрерывно регистрирующему все изменения рН;

2. поочередное подключение рН-датчиков зондов всех исследуемых пациентов к одному усилителю (рН-метру). Этот способ был предложен Е.Ю.Линаром для массового обследования больных. Для исследования применяются рН-зонды с двумя оливами, и значения рН считываются со шкалы рН-метра.

Ацидомеханограф желудка, гастрополиграф и образцы портативных рН-метров разработаны в Латвийском НИИ экспериментальной и клинической медицины МЗ Латвии под руковоством Е.Ю.Линара (1968).

Заметный прогресс функциональной гастроэнтерологии во многом объясняется внедрением в клиническую практику новых высокотехнологичных методов исследования функций органов пищеварения, основанных на достижениях современной электроники. Эти методы позволяют своевременно распознать заболевание и обеспечить его полноценное и адекватное лечение.

Следует акцентировать внимание на следующие моменты:

1. Одной из основных функций ЖКТ является секреторная, обеспечивающая выработку и выделение железистыми клетками пищеварительных соков, содержащих ферменты и факторы, способствующие их активации. Для нормального протекания процессов желудочного пищеварения необходимо ритмичное выделение соляной кислоты в просвет желудка. Происходит это в кислотообразующей зоне. Постоянная секреция соляной кислоты обеспечивает условия для протеолитического действия пепсина, денатурирует белки, обеспечивает бактерицидный эффект.

2. С другой стороны, антральный отдел желудка содержит клетки, вырабатывающие гастрин, и железы, выделяющие защитную слизь с щелочной реакцией. Слизь сохраняет в неприкосновенности весь массив желудочных клеток, соприкасающихся с агрессивным желудочным содержимым. При нарушении продукции защитной слизи, ее разрушении или относительно недостаточном количестве, агрессивная желудочная среда пагубно воздействует на слизистую оболочку желудка, вызывая воспаление – гастриты, или приводя к возникновению язв в желудке и двенадцатиперстной кишке (ДПК).

3. Нарушение взаимодействия факторов агрессии и факторов защиты ведет к различным патологическим состояниям. Именно в выяснении отношений между ними заключена цель многоканальной внутрижелудочной pH-метрии.

4. Одной из основных функций ЖКТ является эвакуация переработанной пищи по кишечнику. Благодаря этому происходит механическая обработка пищи, смешивание её с пищеварительными соками, ферментативная обработка, всасывание питательных субстратов.

5. Нарушения сократительной способности желудка и кишечника, либо расстройства её координации лежат в основе или являются следствием многих патологических процессов, зачастую определяя тяжесть состояния больного и исход заболевания. В связи с этим, изменения моторно-эвакуаторной функции (МЭФ) ЖКТ приходится учитывать в процессе подбора консервативной терапии, прогнозировании течения основного заболевания, при выборе метода операции, оптимальной для данного пациента.

Большой интерес представляют приборы, позволяющие за одно исследование получить несколько параметров от различных органов. Эти приборы для совместных исследований используются для дифференциальной диагностики и для выявления корреляций между различными симптомами и проявлениями заболеваний.

Аппаратура для внутрижелудочной рН-метрии

Внутрижелудочная рН-метрия – это процесс измерения кислотности непосредственно в ЖКТ электрометрическим методом при помощи рН-зонда и соответствующего регистрирующего прибора. Метод основан на возникновении разности потенциалов между двумя электродами, один из которых предназначен для сравнения, а второй – для окисления в агрессивной среде. К внутрижелудочной рН-метрии относят измерение кислотности в пищеводе, желудке и ДПК.

Виды внутрижелудочной рН-метрии

Выделяют следующие основные виды внутрижелудочной рН-метрии:

Кратковременная стандартная внутрижелудочная рН-метрия (в течение 2-3 часов), свободный режим подбора лекарственных препаратов. Для проведения используются приборы «Гастроскан-5» и «АГМ-03».

Суточная рН-метрия желудка (в течение 24 часов и более). Для проведения используются приборы «Гастроскан-24», «Гастроскан-ЭКГ», «Гастроскан-ГЭМ».

Суточная рН-метрия пищевода (в течение 24 часов и более). Для проведения используются приборы «Гастроскан-24», «Гастроскан-ЭКГ», «Гастроскан-ГЭМ».

Суточная импеданс-рН-метрия пищевода (в течение 24 часов). Для проведения используется прибор «Гастроскан-ИАМ».

Эндоскопическая рН-метрия (во время эндоскопии). Для проведения используется прибор «АГМ-03».

Экспресс рН-метрия (в течение 15-20 минут). Для проведения используются приборы «Гастроскан-5» и «АГМ-03».

В настоящее время Государственным научно-производственным предприятием «Исток-Система» разработаны и производятся приборы и компьютерные системы для проведения внутрижелудочной рН-метрии и диагностики состояния верхних отделов ШКТ: «Гастроскан-5М», «Гастроскан-5», «Гастроскан», «Гастроскан-24», «Гастроскан-ЭКГ», «АГМ-03», «Электрогастроэнтерограф».

«Гастроскан-5» – компьютерная система для проведения рН-метрии с помощью 3-х или 5-ти электродных зондов. Можно обследовать одновременно до пяти пациентов. Информация «считывается» с рН-зондов с интервалом 60 секунд и обрабатывается автоматически. Результаты исследования отображаются на экране монитора в виде графиков одновременно по трем отделам желудка, а при необходимости еще и по пищеводу и двенадцатиперстной кишки. Обработка полученных данных проводится автоматически. Результаты распечатываются для каждого больного на принтере в виде таблицы и графиков.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.