Защита зданий и архитектура от традиции к инновации
Олег Харит

© Олег Харит, 2025

ISBN 978-5-0065-2396-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Современная строительная индустрия переживает фазу значительных преобразований, напоминающих революционный скачок, вызванный стремительным проникновением инноваций в каждую из её областей. Инновационные процессы становятся краеугольным камнем, на котором строится прогресс, укрепляется конкурентоспособность, улучшается функциональность зданий и оптимизируются бизнес-процессы. Благодаря этим процессам компании в строительной сфере обретают возможность не только развиваться и расширять своё влияние, но и заявлять о себе на мировой арене рыночной экономики.

Мы становимся свидетелями своеобразной гонки инноваций, разворачивающейся как внутри компаний, так и на международной арене. Итогом этой гонки является не только появление передовых технологий, но и совершенствование методов строительства, организация процессов, а также использование новых материалов. Этот эволюционный процесс часто приводит к созданию уникальных зданий и сооружений, которые становятся достоянием мировой архитектурной мысли.

В данной книге будет подробно рассмотрено множество аспектов, связанных с условиями, предпосылками и ключевыми инновациями, используемыми в области архитектуры и строительства, с особым акцентом на защиту и декорирование зданий. Особое внимание будет уделено экспериментальным подходам и современным тенденциям, включая новаторские методы, материалы и подходы к трансформации архитектурных процессов.

Дополнительно будут рассмотрены практические примеры внедрения технологий автоматизации, роботизации строительных процессов, использования искусственного интеллекта в проектировании, а также экологических и энергосберегающих решений. Исследование акцентирует внимание на том, как цифровизация меняет традиционные подходы в строительстве и какие новые горизонты открываются перед отраслью в условиях технологического прогресса.

Книга также коснётся вопросов адаптации строительной сферы к вызовам современности, таким как урбанизация, изменение климата и необходимость устойчивого развития. Особое место будет уделено изучению перспективного использования возобновляемых ресурсов, созданию «умных» зданий и интеграции интернета вещей в строительные системы.

Это издание станет ценным источником для архитекторов, инженеров, проектировщиков, а также для студентов и профессионалов, которые ищут вдохновение и знания о передовых технологиях и инженерных решениях, движущих развитие строительной отрасли вперёд. Книга будет полезна всем, кто стремится лучше понять, как интеграция инноваций может стать ключом к созданию более функциональных, экологичных и эстетически совершенных зданий в будущем.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

1.1 Природно-климатические воздействия в различных регионах мира

Мировые тенденции изменения природно-климатических условий свидетельствуют о растущем значении проблематики глобального потепления в дискурсе работы специалистов различных стран. Так, при текущем прогнозе, предполагается, что к 2100 году средняя температура на планете увеличится в пределах от 1,5 до 2,8 градусов по цельсию.

Несмотря на кажущуюся несущественность такого показателя, а также принимая в расчет существующие дискуссии по поводу реальности и значимости проблемы глобального потепления, стоит отметить, что рост средней температуры по всей планете чреват затоплением некоторых прибрежных и островных территорий (ввиду повышения уровня океана), вымиранием животных, упадком или видоизменением отдельных природных экосистем, а также трансформацией общих природно-климатических характеристик, свойственных различным регионам мира.

Именно поэтому, раскрывая особенности и специфику характерных природно-климатических воздействий, свойственных различным регионам мира, в расчет стоит брать факт возможных (на перспективу) изменений, причины и динамика развития которых доподлинно неизвестны и остаются предметом множественных дискуссий для специалистов из различных сфер и областей.

С точки зрения строительного процесса влияние проблемы глобального потепления, вне зависимости от причин и факторов, обуславливающих её, также остается темой достаточно острой. Хотя несущественное, как может показаться человеку по меркам оценки погоды, изменение температуры не должно повлиять на существующие постройки, считается, что в некоторых регионах влияние глобального потепления может оказаться особенно критическим.

Во-первых, в результате роста средней по планете температуры в ряде регионов возникает проблема разрушения зданий ввиду возникновения периодических резких температурных перепадов, изменения привычных для региона погодных условий, на которые были ориентированы нормы строительства. Учитывая, что в разных регионах мира существует множество исторических объектов, зданий и сооружений, возведенных в прошлых столетиях, построенных без учета возможных климатических изменений, а также с применением более простых и менее долговечных материалов, некоторые из них неустойчивы к новым температурным влияниям.

Вторым, но не менее существенным фактором воздействия глобального потепления на строительство в мире становится влияние его «косвенных» последствий. Поскольку глобальное потепление запускает цепочку связанных с собой процессов – последствия их как отдельного, так и совокупного влияния остаются недостаточно спрогнозированными и изученными. Например, распространенный во всем мире бетон, под регулярным воздействием влаги, а особенно соленой воды, теряет свои прочностные характеристики, начинает неизбежно разрушаться. В результате, приток морской воды к прибрежным территориям, наводнения, цунами, как последствия изменения климата, оказывают разрушительное воздействие на существующие здания и сооружения, построенные с использованием бетона. Причем усиление таких влияний происходит именно комплексно.

В солнечную погоду бетон нагревается, что приводит к дополнительному нагреву окружающих поверхностей; рост температуры обеспечивает увеличение потенциально оказываемого воздействия на бетон, который начинает разогреваться еще сильнее. Впоследствии из-за влияния рекордно-аномальных температур происходит ускорение процессов старения и деградации материалов – они утрачивают характерные для них свойства, сроки их эксплуатации снижаются, проявляется потребность в осуществлении ремонтно-восстановительных работ.

Третьим характерным воздействием глобального изменения климата, свойственным, преимущественно, «теплым» по своей специфике странам, становится кристаллизация и излишнее «высушивание» построенных зданий, что также увеличивает их разрушаемость. Например, в Ираке почва сильно обогащена минералами соли; растущая среднегодовая температура в стране привела к тому, что уровень концентрации солей в почве увеличился, проявилась нехватка влаги – как итог, постройки начали трескаться и разрушаться ввиду кристаллизации этого минерала в глубине стен (что стало характерным для исторических зданий).

В целом увеличение температуры определяет усадки почвы – влага из нее испаряется быстрее; при условии периодических систематических колебаний температуры формируется ситуация, из-за которой обогащающаяся влагой почва быстро высыхает, а усадки становятся более регулярными.

Также, что немаловажно, рискам подвергаются объекты, возведенные в северных частях мира, в которых часть зданий и строительных объектов возведена на ледниках. Некогда вечная мерзлота постепенно теряет собственную прочность – фундамент зданий усаживается и «играет», появляются различные трещины, деформации; в критических случаях могут сформироваться существенные риски разрушения отдельных строений.

Итак, очевидно, что глобальное потепление, независимо от его причин и динамики развития, требует заблаговременного прогнозирования строительных процессов и учета возможных изменений, повышения степени защищенности зданий, совершенствования методов строительства с упором на большую универсальность и устойчивость к характерным для региона текущим и вероятностным будущим воздействиям.

Абстрагируясь от темы проявлений и многообразия влияния глобальных изменений климата на строительство, отметим, что каждый регион мира отличается уникальным набором природно-климатических условий:

Рис. Природные зоны – карта мира¹

Рис. Климатические пояса по подходу российских ученых²

Рис. Климатические пояса по подходу зарубежных специалистов³

Например, Северные (арктические и субарктические) регионы (Канада, Гренландия, Сибирь в России и др.) отличаются полярным и субполярным климатом – в них достаточно длительная, холодная стойкая зима при относительно прохладном и коротком летнем периоде. Среднегодовая температура в таких регионах обычно не превышает нуля градуса по цельсию, т. е. сохраняется влияние вечной мерзлоты (на которую приходится примерно четверть от всей поверхности суши Северного полушария). В регионе крайне низкие осадки, как правило, представленные снежным покровом.

В тропических зонах (Амазония, Юго-Восточная Азия) климат, напротив, жаркий и влажный круглый год, т. к. представлен экваториальным и тропическим типами. Осадки в регионе очень высокие; в отдельных районах их количество может превышать средние по всей зоне в 2—2,5 раза. В результате, среднегодовая температура тропических зон, как правило, редко опускается ниже +25 градусов по цельсию.

Аридные и засушливые регионы – известными представителями являются пустыни Сахары и Аравийского полуострова. Соответственно, климат в регионе пустынный и полупустынный; температура очень высокая, однако проявляются существенные её колебания. Днем температура может достигать до +50 градусов по цельсию и выше, а ночью опускаться к нулю. Осадки в таких регионах достаточно редкие, выпадают зачастую в малом объеме.

Прибрежные районы и острова – страны Карибского бассейна, Япония, в которых климат достаточно «противоречивый», т. к. представляется умеренно теплым, морским и нередко тропическим климатом. Тем не менее, в таких регионах достаточно тепло и имеются стабильные осадки, иногда сопоставимые с умеренными зонами климата.

Горные районы – более сложные по своей специфике места, т. к. климат в них зависит напрямую от высоты гор, т. е. буквально климат варьируется от умеренного до «альпийского». Каждый километр высоты гор приводит к снижению температуры на уровне 6 градусов по цельсию; на одной из самых известных гор, Эвересте, температура в зимний период достигает до -36 градусов по цельсию. Осадки также варьируются от особенностей местных ветров; наветренные горы с достаточно высокими осадками, в то время как подветренные отличаются малым количеством осадков.

Наконец, умеренные зоны, к которым относятся страны Центральной Европы (включая Европейскую часть России), США и т. п. Здесь климат более равномерный – присутствует четкая сменяемость времен года – зимы, весны, лета, осени; летом средняя температура колеблется от 15 до 25 градусов по цельсию, зимой опускается ниже нуля, либо находится около нулевой точки. Умеренные зоны отличаются равномерностью осадков, плодородностью почвы и в целом более благоприятным для проживания климатом.

Так, в каждом из представленных регионов (стран-представителей таких регионов) развиваются собственные практики, принципы и подходы к строительству, соответствующие природно-климатическим особенностям. Тем не менее, ожидаемым видится то, что по мере нарастания проблемы глобального потепления, многие из сложившихся практик потребуют пересмотра, и нередко кардинального.

В частности, если затрагивать северные регионы, то для них проблема глобального потепления остается одной из самых критических в плане воздействия на окружающую среду. При текущих темпах потепления, к 2100 году температура в регионе увеличится на 4—7 градусов, т.е. регион перейдет из статуса вечной мерзлоты к «таянию». Полностью изменится характер и состояние грунта, привычная инфраструктура будет постепенно разрушаться и перестраиваться под новые природно-климатические реалии; при текущих прогнозах, Арктический лед уже может исчезнуть к 2050 году.

Для тропических регионов ситуация аналогична – повышение температуры в них в пределах нескольких градусов приведет к снижению комфортности климата для проживания; предполагается, что увеличится число среднегодовых осадков, а их выпадение станет более непредсказуемым. Часть проживающих в тропиках видов закономерно вымрет.

В засушливых частях мира повышение температуры приведет к ускорению засухи, которая и так выступает проблемой. Формируется более глобальная проблема непригодности таких районов для жизни человеком как ввиду высоких температур, так и последствий их влияния на грунтовые воды и реки.

Прибрежные районы и острова ввиду глобального потепления могут потерять существенную часть своих территорий, либо столкнуться с полным исчезновением с карты мира. Также увеличится общее количество наводнений, циклонов, ураганов, тайфунов, которые будут негативно воздействовать на оставшиеся прибрежные территории.

В горных регионах ситуация будет складываться аналогичным образом; прогнозируется осушение рек, увеличение количества лавин, эрозия почвы, таяние высоких гор с мерзлотой.

Умеренная климатическая зона, несмотря на кажущуюся относительно большую защищенность от воздействия глобального потепления, также столкнется с изменениями. Летние периоды станут более жаркими и протяженными во времени, зимы более короткими и мягкими; увеличится погодная изменчивость – большое количество осадков будет сочетаться с периодическими длительными засухами, что в первую очередь негативно повлияет на хвойные леса.

1.1.1 Температурно-влажностный режим

Итак, температурно-влажностный режим описанных регионов и их характерные особенности сгруппированы нами в таблице далее:

Таблица. Характеристики температурно-влажностного режима различных природно-климатических зон

1.1.2Техногенное влияние (выхлопы автомобильного транспорта, выбросы промышленных предприятий, кислотные дожди)

Влияние транспортного комплекса

Суммарная протяженность дорог общего пользования в России в 1998 г. составила почти 570 тыс. км.; за последние десятилетия данный показатель вырос практически втрое, до свыше 1500 тыс. км, из которых 64 тыс. км – дороги федерального значения; в США на момент 2015 года суммарная протяженность дорог составляла около 6650 тыс. км.; в Китае – 4700 тыс. км. (2017 год), в Канаде – 1000 тыс. км. (2013 год).

Размышляя о влиянии человеческой деятельности на природу, ученые нередко обращаются к примерам, например, к Чернобыльской катастрофе, которую ассоциируют с резким, стремительным и существенным по своей разрушительной силе ударом; воздействие автомобильных выбросов, напротив, сравнивают с постепенным, но не менее опасным отравлением окружающей среды.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около четверти мировых выбросов углекислого газа производится транспортной отраслью, при этом основная их доля связана с автомобилями.

Автомобильный транспорт формирует примерно 70% всех выбросов, производимых транспортной отраслью, что составляет около 40% от общего объема антропогенного загрязнения атмосферы. Ежегодно в атмосферу поступает порядка 12,6 млн тонн оксидов азота, углеводородов и твердых частиц. При этом предприятия автотранспортной сферы ответственны за 1—6% от этих выбросов.

Увеличение выбросов загрязняющих веществ от автомобилей, которые фактически являются передвижными источниками загрязнения атмосферы, связано со следующими факторами:

– более быстрым ростом числа автомобилей по сравнению с увеличением количества стационарных источников загрязнения;

– их широким географическим распространением, что создает общий высокий уровень загрязнения;

– близким расположением автомобильных трасс к жилым зонам;

– большей токсичностью автомобильных выбросов в сравнении со стационарными источниками;

– сложностями в разработке и внедрении эффективных систем защиты от выбросов;

– низким расположением точек выброса относительно поверхности земли, что усиливает локальное загрязнение.

Влияние транспортного комплекса на окружающую среду можно условно разделить на два типа загрязнения: технологическое, связанное с деятельностью дорожно-строительной техники, специализированных машин дорожных служб, асфальтобетонных заводов и аналогичных объектов, и транспортное, обусловленное движением транспортных потоков.

Исследования показывают, что выбросы вредных веществ в атмосферу, производимые транспортными потоками на дорогах общего пользования, почти вдвое превышают объем технологических выбросов. При этом объемы выбросов твердых частиц, оксидов серы и минеральной пыли от технологических источников находятся на уровне, сравнимом с выбросами, генерируемыми транспортными потоками.

Годовые объемы технологических выбросов примерно в 5—10 раз меньше, чем выбросы, производимые транспортными потоками. Основным источником загрязнения, характерным для автотранспорта, выступают выхлопные газы, исходящие от двигателей внутреннего сгорания.

Так, например, сжигание 1 тонны бензина в автомобильном двигателе приводит к образованию 180—300 кг. окиси углерода, 20—40 кг. углеводородов и 25—45 кг. оксидов азота. Однако объемы некоторых вредных веществ в выбросах можно существенно сократить за счет улучшения конструкции двигателей и внедрения системы нейтрализации.

При сгорании топлива образуется двуокись углерода (CO2) – снижение её выбросов возможно лишь за счёт улучшения качества моторного топлива. Итак, состав выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания способствует появлению ряда экологических проблем – смогу, кислотным дождям, парникового эффекта и глобального потепления.

Негативное влияние перечисленных явлений на окружающую среду варьируется в зависимости от географического масштаба, а именно:

– локальный уровень, который характерен для появления смога;

– региональный (трансграничный) уровень, который связан с выпадением кислотных дождей;

– глобальный уровень, который проявляется в результате парникового эффекта.

Представленные воздействия запускают ряд разрушительных процессов в ограждающих конструкциях зданий, в особенности в кирпичных стенах, в постройках старого фонда.

Кроме того, в последние годы все чаще упоминают новый тип загрязнения атмосферы – это тепловое загрязнение. Известно, что зимой температура воздуха в крупных городах и промышленных центрах обычно на 2—5 градусов Цельсия выше, чем в окрестных районах.

Явление представляется прямым следствием выделения в атмосферу значительного объема тепла, поступающего от промышленных предприятий, жилых районов и транспортных средств. В результате над городами формируется своеобразный «тепловой купол».

Одной из причин глобального потепления называют парниковый эффект. Загрязнённая углекислым газом и аэрозольными частицами атмосфера свободно пропускает солнечное излучение к поверхности Земли, но значительно задерживает инфракрасное (тепловое) излучение, возвращающееся в космос. Происходящие процессы усиливают негативное воздействие на здания и сооружения, увеличивают контрастность перепадов температуры и влажность окружающей среды.

Еще одной формой специфического загрязнения окружающей среды выступает шумовое загрязнение. Сильный, длительный, а особенно постоянный шум представляет скрытую и достаточно опасную угрозу для человека и других живых существ. В течение длительного времени люди не связывали ухудшение здоровья с влиянием шума, поскольку не имели оснований и знаний для таких выводов.

Однако в XX веке отношение к шуму значительно изменилось. Шум, исходящий от промышленных предприятий, железнодорожных составов, трамваев, автомобилей, самолетов и другого транспорта, стал не только источником неудобств, но и причиной появления «последствий» для здоровья. Ограждающие конструкции зданий, предназначенные для защиты от шумового воздействия, с каждым годом все хуже справляются со своей задачей из-за увеличения интенсивности загрязняющего воздействия. Причем подобное стоит признать лишь одной из многих проблем, вызванных загрязнением атмосферы автотранспортом и сопутствующей инфраструктурой.

Выбросы промышленных предприятий

На протяжении всей истории своего существования человек находился в тесной взаимосвязи с окружающим миром. Однако с развитием высокоиндустриального общества масштабы вмешательства в природу значительно возросли – оно стало более интенсивным, расширились источники его формирования, и, что немаловажно, объёмы, что стало серьёзной глобальной угрозой для всего человечества.

Стоит заметить, что потребление невозобновляемых ресурсов неуклонно растёт, а значительная часть пахотных земель выводится из оборота из-за строительства городов и промышленных объектов. Особую угрозу представляет химическое загрязнение окружающей среды, связанное с попаданием в неё веществ, не свойственных природным экосистемам. Наиболее распространены среди них газообразные и аэрозольные загрязнители, образующиеся в результате промышленной и бытовой деятельности.

Накопление углекислого газа в атмосфере продолжает увеличиваться, что способствует усилению нежелательной тенденции к повышению среднегодовой температуры на Земле. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленность, бытовые котельные и транспорт. Причем вклад каждого из них в общее загрязнение воздуха значительно варьируется в зависимости от конкретного региона.

На сегодняшний день общепризнанно, что основным источником загрязнения воздуха является промышленное производство. Среди ключевых загрязнителей выделяются теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в атмосферу сернистый и углекислый газ; металлургические предприятия, особенно в отрасли цветной металлургии, выпускающие оксиды азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, а также частицы и соединения ртути и мышьяка; цементные заводы и котельные установки, потребляющие свыше 70% ежегодно добываемого твёрдого и жидкого топлива.

Уровень загрязнения воздуха основными вредными веществами напрямую связан с уровнем промышленного развития города. Наибольшие концентрации загрязняющих веществ наблюдаются в населённых пунктах с численностью более 500 тыс. чел., в которых сосредоточены промышленные предприятия. Зоны отрицательного воздействия – выбросы как от промышленных объектов, так и от транспорта, распространяются на десятки километров, а в крупных промышленных агломерациях могут достигать сотен километров. Например, в России такие зоны составляют: Среднеуральская – до 300 км, Кемеровская – до 200 км, Московская – до 200 км, Тульская – до 120 км. Химический состав загрязнений варьируется в зависимости от специфики промышленности, развитой в конкретном регионе.

В крупных городах, в которых сосредоточены предприятия разных отраслей промышленности, уровень загрязнения воздуха достигает критических значений. Вместе с тем снижение выбросов многих специфических веществ до сих пор остаётся нерешённой задачей.

Охрана природы выступила в современности одной из ключевых проблем, фактически стала социальным вызовом. В целом масштабы воздействия человека на окружающую среду приобрели «угрожающие» размеры. Для улучшения ситуации «на корню» необходима проработка планомерных реформ и задач.

Таким образом, действительно эффективная и ответственная политика в области охраны окружающей среды станет реальностью только при условии наличия достоверных данных о её текущем состоянии, с пониманием взаимодействия экологических факторов, а также разработкой новых методов сокращения и предотвращения ущерба, наносимого природе человеческой деятельностью.

Кислотные дожди

Термин «кислотный дождь» появился в середине XIX века, когда британские учёные установили связь между загрязнением воздуха в промышленных районах центральной Англии и осадками с повышенной кислотностью. Однако только во второй половине XX века стало ясно, что кислотные дожди представляют серьёзную угрозу для окружающей среды.

Стоит отметить, что даже обычный дождь имеет слабокислую реакцию, обусловленную естественными процессами. В процессе образования дождевые капли поглощают углекислый газ из воздуха, вступая с ним в химическую реакцию, что приводит к формированию угольной кислоты (H₂CO₃). В незагрязнённой атмосфере дождь имеет уровень кислотности (pH) около 5,6, однако при взаимодействии с загрязняющими веществами этот показатель может снижаться.

Кислотным считается дождь с уровнем pH ниже 5,0. Его формирование связано с химическими реакциями воды с оксидами серы (SO₂) и азота (NOx), которые выбрасываются в атмосферу при работе транспорта, металлургических предприятий, электростанций, а также при сжигании угля и древесины. В результате этих реакций в атмосфере образуются растворы серной, сернистой, азотистой и азотной кислот, которые выпадают на землю в виде дождя или снега. Помимо антропогенных причин, источниками кислотных дождей могут быть природные явления, такие как извержения вулканов, молнии и активность бактерий.

Кислотные дожди оказывают разрушительное воздействие на водные экосистемы, почву, растительность и конструкции зданий. Для борьбы с этим явлением важно снижать объёмы вредных выбросов в атмосферу. Это позволит минимизировать коррозионное влияние на здания и сооружения, а также улучшить состояние окружающей среды.

Ключевыми направлениями решения проблемы являются меры по локальной защите объектов: установка барьеров для уменьшения деформации конструкций, восстановление фасадов зданий, пострадавших от выветривания, и использование современных технологий для уменьшения воздействия окружающей среды.

Прежде всего, кислотные дожди наносят ущерб водным экосистемам, почве и растительности. Кроме того, они способствуют разрушению и ускорению деформации ограждающих конструкций зданий. По мнению специалистов, улучшение ситуации возможно за счёт сокращения объёма вредных выбросов в атмосферу, что позволит снизить их коррозионное воздействие на здания и сооружения.

Одним из ключевых направлений в решении обозначенной проблемы является применение локальных методов снижения воздействия окружающей среды на объекты человеческой деятельности. Среди таких мер можно выделить установку защитных барьеров для уменьшения деформации ограждающих конструкций зданий, а также восстановление фасадов, повреждённых вследствие выветривания и старения.

1.2 Традиционные виды защиты фасадов зданий

Восстановление фасадов проводится с целью защиты внешних поверхностей зданий от деформации и разрушения, продления срока их эксплуатации и сохранения эстетического облика сооружений.

Облицовка фасадов – это процесс архитектурной отделки зданий с применением современных материалов. В последние годы облицовка фасадов как процесс значительно эволюционировала, что стало доступным благодаря появлению множества новых материалов, которые не только улучшают внешний вид сооружений, но и способствуют созданию экологически комфортной внутренней среды.

Итак, выбор облицовки фасадов определяется рядом факторов, а именно:

– ролью и расположением здания в структуре города (например, правительственное учреждение или жилой коттедж среднего класса);

– материалом, из которого выполнены конструкции, подлежащие отделке (кирпич, железобетон, гипсокартон, стены, колонны);

– типом строительства (новое возведение или реконструкция);

– воздействием теплофизических и химических факторов на фасад и внутренние элементы здания;

– назначением здания (жилое, общественное, промышленное);

– категорией пожарной и взрывоопасности здания или помещений;

– финансовыми возможностями заказчика (в случае частной застройки).

Причем современная отделка фасадов при новом строительстве характеризуется следующими особенностями: возможность выполнения работ в любое время года; высокая скорость выполнения строительных операций; широкое использование механизированных технологий отделки; высокое качество применяемых фасадных систем; экологическая безопасность материалов и технологий.

Причем современные подходы к отделке фасадов, распространенные при новом строительстве, обладают рядом ключевых преимуществ: возможность проведения работ в любое время года, сокращение сроков строительства, активное использование механизированных технологий, высокая надёжность и долговечность фасадных систем, а также применение экологически безопасных материалов, улучшение их прочностных характеристик.

Для отделки фасадов стен чаще всего используются такие материалы, как кирпич, оштукатуренный кирпич и бетон. При этом традиционные методы защиты фасадов основываются на их (1) штукатурке – это один из наиболее популярных способов отделки фасадов, широко применяемый как в мире, так и в крупных городах, включая Москву, (2) окраске – современные фасадные краски не только придают фасаду яркость, но и защищают его от пагубного воздействия погодных условий и биологических факторов; причем краски устойчивы к растрескиванию и выгоранию, (3) декоративной облицовке – сегодня представлен широкий выбор материалов для облицовки, что позволяет создавать эстетически привлекательные и «долговечные», протяженные по срокам эксплуатации, фасады.

Стоит отметить, что облицовка фасадов должна соответствовать архитектурным требованиям, обеспечивать разнообразие и выразительность внешнего вида здания, а также учитывать функциональное назначение и особенности несущей конструкции. Способ крепления облицовочных материалов должен гарантировать надёжное и прочное их соединение с основной стеной.

В конструкции стен могут быть использованы несущие элементы с различными декоративными и цветовыми решениями – массивные каркасы из красного или силикатного кирпича, блоки из керамзита, а также элементы из лёгкого бетона, например, балки и блоки.

1.2.1 Штукатурка фасадов

Штукатурка – один из самых древних методов отделки фасадов, который активно используется в строительстве и сегодня. Штукатурные растворы классифицируются на следующие типы:

– известковый (чистый);

– известково-цементный;

– цементный.

Известковые растворы являются самыми мягкими и наименее прочными, поскольку их твердение происходит за счёт карбонизации извести, что, в свою очередь, приводит к образованию известняка преимущественно в поверхностном слое. В результате штукатурный слой остаётся слабым по всей массе и спустя 20 лет или более легко разрушается, превращается в крошку.

Известково-цементный раствор формируется согласно следующим пропорциям (по массе): известь – 1 часть, цемент – 1,83 части, песок – 13,83 частей. Заметим, что увеличение доли цемента в составе раствора способствует повышению твёрдости и прочности штукатурного слоя.

Итак, цементный раствор формирует самый прочный слой, который применяется для создания грунтовочного покрытия. Он используется для восстановления утраченных участков штукатурки, а также для нанесения тонкослойной отделки на кирпичные поверхности.

Простые штукатурки состоят из двух основных слоёв. Первый – обрызг, это наиболее толстый слой (14—25 мм), который служит основой для обеспечения прочного сцепления между основанием и штукатуркой, а также для выравнивания поверхности. Второй – накрывка, слой, выполняющий роль внешнего покрытия. Он формирует гладкую поверхность, обеспечивает тем самым завершённый эстетический вид – гладкую поверхность.

Нанесение штукатурных растворов может быть механизировано с использованием растворонасосов и пневматических устройств, что повышает скорость и эффективность работы.

Прочность штукатурного слоя, определяемая количеством цемента в растворе, должна снижаться от основания к внешней поверхности во избежание трещинообразования.

Размер минерального заполнителя в растворе варьируется. Например, для распыления допускается крупность зерна от 3 до 10 мм, а для тонкослойной отделки – около 1 мм.

Известково-песчаная штукатурка применяется для фасадной отделки зданий, выполненных из кирпича, ракушечника, туфа, шлакобетонных или керамических блоков (марка 50 и ниже).

Однако её использование не рекомендуется для цоколей, оград, оснований колонн и пилястр, а также для деталей с выступающими элементами, подверженных интенсивному увлажнению.

Известковая штукатурка не подходит для нанесения на бетонные или металлические поверхности.

При выполнении штукатурных работ для цветных накрывочных слоёв на основе известково-песчаного раствора необходимо использовать грунтовочные слои, выполненные из материалов известкового состава.

Для оценки технического состояния штукатурки проводится простукивание поверхности, которое позволяет определить прочность её сцепления с основанием. Участки, на которых штукатурка отслаивается или становится хрупкой, удаляются. После этого проверяется целостность и надёжность основания под повреждёнными зонами.

Если повреждения обнаружены на более чем одной трети поверхности фасада, рекомендуется выполнить ремонт всей оштукатуренной площади, чтобы обеспечить равномерность и долговечность покрытия.

При ремонте штукатурки соотношение извести к цементу в растворе следует увеличивать по мере приближения к внешнему слою, что приводит к уменьшению его прочности, что необходимо для предотвращения внутренних напряжений в слоях.

Штукатурный раствор, который используется для ремонта, должен быть идентичен исходному, что позволит обеспечить соответствие параметров влажностного и теплотехнического режима всей поверхности.

Различия в составе штукатурных растворов могут создать напряжения на границе между слоями, что нередко приводит к отслоению ремонтируемого участка или повреждению старой штукатурки. Несоответствие прочностных характеристик растворов также проявляется в виде различий в оттенках, которые остаются заметными даже после окраски – они формируют более пестрые оттенки на поверхности.

Для обеспечения однородности окрашенных участков штукатурка на ремонтируемых местах должна быть идентична окружающей поверхности по шероховатости и толщине слоя, что позволяет избежать визуальных и структурных несоответствий.

1.2.1.1 Современные добавки в штукатурные растворы

Современные штукатурки изготавливаются на основе растворов из сухих смесей, в состав которых включаются вяжущие вещества (известь, глину, гипс, цементы, жидкое стекло, битумы, смолы), наполнители (песок, гравий, каменную крошку, топливные шлаки, опилки, керамзитовый песок и другие) и разные добавки.

Добавки бывают органическими (например, полимеры, целлюлоза) и неорганическими (шлак, шлам, микрокремнезём). Они добавляются ввиду того, что улучшают свойства штукатурки, облегчают работу с ней и позволяют сформировать специфические качества. Смеси, не содержащие добавок, называются простыми. Они менее удобны в использовании, требуют от исполнителя (того, кто наносит штукатурный раствор на объекте) высокого уровня навыков, а оштукатуренные ими поверхности отличаются меньшей прочностью и долговечностью.

Модифицированные смеси, в состав которых обязательно входят специальные добавки (0,1—1% от общего объёма), являются, фактически, стандартом в современном строительстве. Они обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и облегчают процесс нанесения на поверхность.

Несмотря на небольшую долю в составе (0,1—1%), добавки значительно повышают эффективность работ, улучшают качество отделки, продлевают её срок службы и, как следствие, снижают последующие расходы на ремонт. Одни добавки удерживают влагу в цементных растворах, другие повышают прочность штукатурного слоя, третьи усиливают адгезию к основанию и т. д.

Однако даже с применением современных технологий штукатурка всех типов подвержена интенсивному выветриванию под воздействием природных и техногенных факторов, колебаний термо-влажностных условий и транспортных выбросов в атмосферу. Срок службы таких покрытий обычно не превышает 7—12 лет, после чего они требуют восстановления.

1.2.2 Окраска фасада

Окраска является одним из основных способов защиты фасадов. Без неё здания утратили бы свою эстетическую привлекательность, а облик городов стал бы более однообразным и скучным. На протяжении веков для отделки оштукатуренных фасадов использовались традиционные масляные и известковые краски.

С технической точки зрения окрашенный фасад выполняет функцию защитного внешнего слоя, который снижает воздействие на основание фасада таких факторов, как атмосферная влага, ультрафиолетовое излучение и загрязнения из окружающей среды.

Прочностные характеристики окрашенных фасадов могут значительно различаться; в частности, они представляются от слабых известковых штукатурок, до прочных бетонных оснований. Для обеспечения долговечности и минимизации необходимости ежегодных ремонтов красочный слой должен максимально соответствовать свойствам основания.

При увеличении пористости отделываемого материала важно обеспечить высокую паропроницаемость декоративного финишного слоя. Например, фасадная стена с пористой и слабой известковой штукатуркой предполагает нанесение проницаемого красочного покрытия. У бетонных оснований требования к паропроницаемости ниже.

С экономической точки зрения окраска фасадов зданий вторичного фонда требует серьёзных капитальных вложений в недвижимость. Поэтому при выборе вида краски учитывается и экономический фактор, помимо выбора соответствующего характеристикам окрашиваемого основания вида.

Так, неправильный выбор фасадной краски может привести к излишним финансовым затратам, связанным с сокращением срока службы покрытия и увеличением частоты профилактической окраски фасадов.

Фасадные краски и отделочные покрытия с минеральным заполнителем классифицируются по типу связующего материала. В частности, выделяются 1) органические связующие, которые формируют плёнку, в их состав включаются масла или синтетические смолы, например акриловые и перхлорвиниловые; 2) неорганические связующие, основой для которых служит цемент, известь или силикат калия (растворимое поташное стекло).

Связующие и пигменты, которые используются в фасадных красочных составах, должны обладать высокой щелочеустойчивостью и атмосферостойкостью. Для повышения паропроницаемости в составы вводят пористые минеральные наполнители вулканического происхождения, например, перлит.

Краски с такими добавками идеально подходят для фасадов из бетона, лёгких бетонов, а также для поверхностей, облицованных известково-цементными штукатурками.

Силикатные и известковые краски (также известные как малярные штукатурки) относятся к неорганическим составам, которые специально предназначаются для окраски фасадов. Такие краски отличаются практически идеальной паропроницаемостью, поскольку не образуют сплошной плёнки, что снижает поверхностное натяжение. Они особенно подходят для оштукатуренных поверхностей, а для фасадов с известковыми штукатурками низкой прочности они становятся практически единственным экономически выгодным и целесообразным вариантом, который, к тому же, обеспечит надёжность покрытие.

Для защиты фасадов зданий и придания им эстетичного вида традиционно используют краски для наружных работ. Такие материалы должны не только обладать гидроизоляционными свойствами, но и соответствовать ряду дополнительных требований. Среди ключевых эксплуатационных свойств фасадных красок выделяют:

– высокую адгезию к защищаемой поверхности;

– длительную устойчивость к атмосферным воздействиям с сохранением защитных и декоративных характеристик;

– сопротивление развитию микроорганизмов, предотвращающее появление плесени и грибка.

Для защиты фасадов чаще всего применяют акрилатные, силикатные и водно-дисперсионные краски. Однако наиболее перспективными материалами в этой области считаются эмали, созданные на основе модифицированных силиконовых смол. Силиконовая смола в составе таких эмалей обеспечивает: улучшенную растекаемость и гладкость покрытия; высокую цветостойкость; повышенную долговечность; устойчивость к развитию микроорганизмов, а именно грибов, мхов и водорослей.

Однако следует учитывать, что, несмотря на заявленные преимущества, покрытие потребуется обновлять через несколько лет, поскольку долговечность любой краски всегда уступает долговечности самого фасадного материала.

Со временем даже самые долговечные окрашенные поверхности начинают разрушаться под воздействием солнечного излучения и кислотных дождей. На них появляются микротрещины, а яркость цвета заметно тускнеет. В результате такие покрытия требуют восстановления, причём их срок службы обычно не превышает 5—7 лет.

1.2.3 Декоративная облицовка фасада

Облицовка фасада бетоном, ячеистым бетоном, керамзитовыми блоками и асбоцементными плитами

Железобетон начал применяться в строительстве в начале XX века, а первые нормативные документы по его использованию были опубликованы в 1913 году. До 1950-х годов фасадные стены в основном строились из массивных конструкций, выполненных из двойного или полуторного слоя пустотелого кирпича.

После 1950-х годов широкое распространение получили железобетонные стены, к которым крепились пустотелые кирпичи. Для отделки поверхностей фасадных стен традиционно использовалась штукатурка, обеспечивающая защиту и эстетический внешний вид.

С 1960-х годов началось промышленное производство сборных строительных элементов. Изначально выпускались полуготовые сборные элементы, но к концу 1960-х – началу 1970-х годов производство полностью перешло на использование полносборных конструкций.

Однако специалисты бетонной отрасли отмечают, что морозостойкость бетонных элементов, произведённых в этот период, не всегда соответствовала высоким стандартам, что, несомненно, влияло на их долговечность и эксплуатационные качества.

Современные бетоны, которые используются для фасадов, благодаря усовершенствованной структуре с повышенной пористостью и прочностью, обладают необходимыми характеристиками морозостойкости, что существенно расширяет спектр их использования в строительстве. Однако на протяжении десятилетий специалисты выражают сомнения относительно долговечности бетонных фасадов, если они остаются без защитного покрытия; считается, что отсутствие покрытия – защиты, может снижать их устойчивость к внешним воздействиям.

Кроме того, лёгкий ячеистый бетон, который используется в качестве фасадного материала, характеризуется повышенным водопоглощением. Поэтому фасадные стены из такого бетона всегда требуют дополнительного защитного покрытия, например, штукатурки, чтобы избежать впитывания влаги.

При ремонте фасадов из ячеистого бетона и замене штукатурки обязательно использование штукатурной сетки. Подобное обеспечивает надёжность сцепления нового штукатурного слоя с поверхностью стены и предотвращает образование мелких трещин, так называемых «волосяных трещин», на фасаде.

Керамзитовые блоки, в состав которых включаются сферические гранулы вспученной глины, также широко применяются в качестве фасадного материала. Для отделки фасадных стен из керамзитовых блоков чаще всего используется двух- или трёхслойное оштукатуривание.

Поскольку поверхность керамзитового блока меньше впитывает влагу (по сравнению с лёгким бетоном), защита от атмосферных осадков может быть выполнена либо с помощью штукатурного слоя, либо путём окрашивания фасада силикатной краской. Как итог, формируется дополнительная устойчивость фасадной стены к воздействию внешних факторов.

Асбоцементная плита (АсП) на протяжении длительного периода времени считалась одним из самых популярных материалов для облицовки фасадов зданий, крепящихся к стенам с помощью винтов. Однако с течением времени поверхность таких плит загрязняется, требуется проведение косметической окраски.

После многочисленных исследований, подтверждающих вред асбеста для здоровья человека, особенно при его попадании в организм через дыхательные пути, было принято решение значительно сократить или полностью отказаться от использования АсП. В настоящее время оставшиеся применения АсП ограничиваются плитами, изготовленными с использованием хризотилового асбеста, который считается менее опасным. Тем не менее, при длительном воздействии даже хризотиловый асбест способен вызывать онкологические заболевания.

Бетонные, кирпичные и панельные здания, так же, как и штукатурные покрытия, начинают разрушаться в поверхностных слоях через 5—7 лет эксплуатации. Именно поэтому требуется обеспечение их дополнительной защиты.

Облицовка фасада плиточными покрытиями

Отметим, что мировой и российский рынки фасадных облицовочных материалов переживают длительную стадию своего интенсивного развития. Так, все покрытия для фасадов можно условно разделить на несколько крупных групп, каждая из которых занимает устойчивую нишу.

Традиционно одним из самых востребованных материалов остаётся плитка. Её основным преимуществом является высокая устойчивость к перепадам влажности и температуры, что делает её использование особенно рациональным при наружной отделке. Современное разнообразие видов плитки позволяет реализовывать самые смелые дизайнерские замыслы.

Плитка из природного камня, в особенности мрамора и гранита, считается наиболее престижным материалом для облицовки фасадов. Её использование преимущественно ограничено сегментом коммерческой недвижимости и элитного жилья, что делает спрос на данный материал зависимым от развития соответствующих рынков.

Сегодня значительная часть натурального камня в России импортируется из Европы, причём 47% этого импорта приходится на Москву и Московскую область. Однако в последние годы объёмы ввода элитной недвижимости в столице сократились, что привело к снижению спроса на плитку из природного камня.

Основными причинами снижения популярности данного материала выступают не только высокая стоимость, но и трудоёмкость монтажа мраморных и гранитных плит, а также их повышенная хрупкость, в связи с чем требуется осторожность в установке.

В советское время облицовка фасадов натуральным камнем была практически единственным способом придания зданиям респектабельного вида. Однако сегодня существуют альтернативные материалы, среди которых особенно выделяется керамический гранит (керамогранит).

Керамический гранит был впервые произведён в Италии в 1960-х годах, но для российского рынка он является сравнительно новым материалом. Сейчас его производство активно развивается в России. В начале 2000-х керамогранит чаще всего выпускался в небольшом формате – 30×30 см, что ограничивало его применение, так как для фасадной облицовки он увеличивал себестоимость строительства.

Современные технологии позволяют выпускать керамогранит больших размеров, что делает его более востребованным для облицовки фасадов (при умеренных затратах на монтаж и достаточно привлекательном внешнем виде)

Агломератные материалы – это современная альтернативу керамограниту и натуральному камню, которая обладает рядом преимуществ. Они не имеют пустот, каверн или трещин, что улучшает их технологические характеристики. Агломерат дешевле натурального камня, но способен прекрасно его имитировать, что обеспечивает распространенность и привлекательность его использования для отделочных работ.

При производстве агломерата с натуральной мраморной фракцией добавляется кварцевая крошка, что значительно повышает износостойкость материала. Прочность такого агломерата существенно превосходит прочность натурального мрамора, а износ режущего инструмента при его обработке сопоставим с резкой натурального гранита.

На рынке агломератных материалов лидирующую позицию занимает бренд Grattoni. В отличие от итальянских и чешских аналогов агломерат Grattoni сертифицирован для применения в системах вентилируемых фасадов. Его использование исключает необходимость монтажа противопожарных коробов на окна, так как материал является негорючим. Им удается удачно отделывать оконные откосы.

Основным связующим компонентом Grattoni выступает цемент, в отличие от смол и пластификаторов, применяемых в итальянских и чешских продуктах. Материал устойчив к выгоранию под воздействием солнечного света, а также хорошо переносит перепады температур, что делает его достаточно удачным выбором для фасадной отделки.

Помимо керамогранита повышенной прочности, для облицовки фасадов также подходит обычная керамическая плитка. Однако важно учитывать, что плитка должна быть либо матово глазурованной, либо вовсе без глазури, так как под воздействием атмосферных факторов глазурь может со временем отслаиваться.

Метод крепления плитки зависит от её размера: крупные плиты монтируются на специальные конструкции, а мелкие, как правило, укладываются непосредственно на раствор, что упрощает процесс установки.

По данным экспертов, структура спроса на облицовочную плитку в последние годы изменилась. Если ранее около 60% её объёма приобретали строительные организации, то теперь большая часть продаж приходится на розничный сегмент. Одной из ключевых причин такого сдвига стало активное развитие коттеджного строительства, в котором облицовочная плитка пользуется повышенным спросом.

Для частных потребителей всё чаще предлагаются нестандартные варианты облицовочной плитки, например клинкер. Материал производится из особой сланцевой глины, добываемой в Северо-Западной Германии. Технология его изготовления включает обжиг глины до полного спекания. Поэтому клинкерные кирпичи чрезвычайно прочные и устойчивые к атмосферным воздействиям.

Несмотря на то, что производство клинкера началось более 250 лет назад, в наши дни он остаётся относительно редким материалом. Основными причинами его ограниченного распространения являются высокая стоимость и предпочтения покупателей, которые чаще выбирают более доступные и привычные материалы – натуральный или керамический гранит.

Одной из актуальных тенденций на рынке облицовочных материалов сегодня стоит признать производство плитки, имитирующей натуральные материалы. В условиях дефицита природных ресурсов и их высокой стоимости всё большую популярность приобретают различные искусственные аналоги.

Современные технологии позволяют даже бетон декорировать под камень, кирпич или лепнину. Например, из небольших бетонных блоков создают фактурные лицевые поверхности, которые внешне не уступают натуральным материалам. Некоторые производители улучшенного бетона прямо называют его «искусственным камнем», указывают тем самым на его декоративные и функциональные качества.

1.3 Традиционные архитектурно-декоративные украшения фасадов зданий

Традиционные архитектурно-декоративные элементы выполняют не только эстетическую, но и защитную функцию зданий. Фактически они обеспечиваю дополнительную «преграду» от внешних природных и техногенных воздействий, особенно когда интегрируются с несущими конструкциями. В случае использования таких элементов в качестве самостоятельных деталей их роль, как правило, сводится к приданию сооружению или архитектурному ансамблю завершённого и гармоничного внешнего облика.

В условиях современной конкуренции всё больше возрастает необходимость создания фасадов зданий, которые отличаются индивидуальностью решений, сохраняют свою респектабельность, привлекательный и завершенный внешний вид.

Именно поэтому архитектурные элементы фасадов остаются востребованными. Например, балюстрады выполняют не только декоративную, но и практическую функцию, создают, помимо стен, дополнительное ограждение и защищают основные зоны пребывания людей от прямого воздействия природных факторов. Они используются для ограждения веранд, лестничных сходов, а также в качестве ложного ограждения, которое позволяет создать иллюзию массивности и основательности конструкции.

Панели, русты и замки выполняют не только архитектурно-декоративную функцию, но и могут использоваться в качестве защитных элементов от природных и техногенных воздействий. Кроме того, они нередко служат конструктивными деталями для маскировки анкерных стяжек стен, особенно при реконструкции зданий, которые подвергались значительным деформациям в процессе эксплуатации.

Профили различных типов могут выполнять аналогичную функциональную роль, как панели и русты, при реконструкции фасадов зданий, которые подверглись деформациям в результате старения.

Пилястры и колонны используются как в реконструкции старых построек, так и в новом строительстве. Они могут служить дополнительными конструктивными элементами, одновременно придавать фасадам внушительность, индивидуальность и выразительность, подчёркивать общую «капитальность» сооружений.

Окна могут быть украшены декоративными обрамлениями, сред которых распространены наличники, контрналичники, фронтоны, подоконные карнизы, тяги и сандрики. Сандрики – декоративные элементы, исполненные в виде карниза или фронтона; иногда они опирающиеся на кронштейны, пилястры или колонны, устанавливаются над оконными или дверными проёмами фасадов зданий.

Заметим, что оконные обрамления могут применяться как в закладном, так и в навесном варианте. Помимо своей эстетической функции, они также выполняют защитную роль, поскольку снижают воздействие природных и технических факторов на окна и фасад в целом.

Рис. Балюстрады⁴

Рис. Балюстрады⁵

Рис. Балюстрады⁶

Рис. Балюстрады⁷

Рис. Балюстрады⁸

Рис. Балюстрады⁹

Рис. Декоративные панели¹⁰

Рис. Декоративные панели¹¹

Рис. Декоративные панели¹²

Рис. Декоративные панели¹³

Рис. Замки, русты¹⁴

Рис. Замки, русты¹⁵

Рис. Замки, русты¹⁶

Рис. Замки, русты¹⁷

Рис. Профили (карниз)¹⁸

Рис. Профили (подоконник)¹⁹

Рис. Пилястры²⁰

Рис. Пилястры²¹

Рис. Колонны²²

Рис. Колонны²³

Рис. Колонны²⁴

Рис. Колонны²⁵

Рис. Обрамления оконных проемов²⁶

Рис. Обрамления оконных проемов²⁷

Рис. Обрамления оконных проемов²⁸

Рис. Обрамления оконных проемов²⁹

Рис. Обрамления оконных проемов³⁰

Рис. Обрамления оконных проемов³¹

Рис. Дом выдержан в классическом стиле с применением разной отделки первого и второго этажей для уменьшения оштукатуриваемой площади, что, в свою очередь, уменьшает вероятность появления трещин в штукатурке³²

Рис. Усадьба с канилюрными капителями, несущими фронтон (заполнение стен второго этажа выполнено в виде барельефа в стиле ампир, кровлю всей усадьбы подчеркивает массивный карнизный пояс, преобладание ограждений в виде балюстрады – характерная черта русской усадьбы)³³

Таким образом, рост техногенного воздействия на окружающую среду ускоряет процессы деформации и выветривания фасадов зданий, особенно тех, которые выполнены из кирпичной или каменной кладки с известковой штукатуркой и другими покрытиями. Необходимость применения защитных материалов становится особенно актуальной в городах и регионах, расположенных вблизи транспортных магистралей и промышленных предприятий.

Традиционные способы защиты фасадов, а именно штукатурка и покраска, показывают ограниченность в долговечности применения, что объясняет потребность в разработке новых решений. Новые решения должны учитывать современные тенденции потребления, динамику развития рынка облицовочных материалов и растущие требования к экологичности как ведущему качеству и свойству производства и материала.

ГЛАВА 2. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОЦЕНКА ИХ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ

2.1. Композитные материалы для архитектурно-декоративных элементов

Архитектурно-декоративные отделочные материалы начали широко использоваться для защиты зданий и сооружений с середины прошлого века. Изначально такие элементы применялись преимущественно при реставрации памятников архитектуры, а также зданий и сооружений, обладающих значительной культурной и социальной ценностью. Позднее их стали активно использовать и в индивидуальной застройке, особенно в коттеджном строительстве, для придания объектам эстетической выразительности и дополнительной защиты.

В российской практике широкое применение архитектурно-декоративных элементов началось значительно позже, уже после распада Советского Союза. Подобное стало возможным благодаря нескольким факторам: сокращению объемов производства бетона и железобетона для промышленного строительства, снятию ограничений на застройку дачных участков и легализации частной собственности на недвижимость.

Основное направление в производстве архитектурно-декоративных элементов при этом сохранилось, оставалось ориентированным на использование изделий из бетона и железобетона, что продолжает задавать тон в развитии всей отрасли.

Стоит отметить, что железобетон является одним из ключевых формообразующих элементов современной архитектуры. Однако его потенциал для создания архитектурно выразительных сооружений остаётся недостаточно реализованным отечественными архитекторами и проектировщиками, что открывает новые возможности для развития дизайна и строительных технологий.

Одним из перспективных направлений в реализации концепции эстетичного строительства выступает использование архитектурного бетона, который будет обладать улучшенными декоративными и эксплуатационными свойствами. Технология применяется для создания декоративных фасадных элементов, скульптурных рельефов и элементов малой архитектуры, предполагает использование высокоподвижных литых или самоуплотняющихся бетонных смесей.

Для повышения декоративных характеристик таких бетонов широко применяются высококачественные белые и цветные цементы с добавлением пигментов. При изготовлении элементов со сложным рельефом или мелкими орнаментальными деталями используются заполнители с ограниченной максимальной крупностью, что позволяет добиться высокой точности узоров и выразительности поверхностей.

Одним из ключевых показателей качества архитектурного бетона является отсутствие усадки, что существенно повышает его эксплуатационные характеристики. Перспективным направлением в строительном материаловедении нового века становится разработка сверхвысокопрочных материалов, обладающих уникальными свойствами, приближающими их к металлу, керамике и полимерам.

Современные условия требуют активного внедрения новых конструкционных материалов в сочетании с передовыми технологиями. Одним из подходов является создание «новых материалов из прежних», например, за счёт армирования уже известных материалов. Армированный бетон, благодаря улучшенным прочностным характеристикам и экономической эффективности, значительно превосходит традиционный марочный бетон, что обеспечивает его востребованность в строительной индустрии.

Одним из самых прогрессивных методов армирования бетона является фибровое армирование, которое приводит к созданию материала под названием фибробетон. В зависимости от типа применяемых фибровых отрезков различают различные классы фибробетона. Наиболее распространённые типы фибр для бетона: стальные фибры; фибры из щелочестойкого стекловолокна; фибры из обычного стекловолокна; фибры из синтетических волокон.

Фибровое армирование стекловолокном становится одним из наиболее экономически выгодных и технологически простых способов укрепления бетона.

Стеклофибробетон (СФБ) – это разновидность фибробетона, который изготавливается на основе мелкозернистого бетона (матрицы) с добавлением стекловолокна (фиброволокон). Волокна равномерно распределяются по всему объёму бетона изделия или в отдельных его частях, что обеспечивает однородность материала и улучшение его эксплуатационных характеристик.

Состав стеклофибробетона:

– потрландцемент М500-М400;

– щелочестойкий стекложгут;

– песок с Мкр 1,2;

– вода;

– добавки типа ГКЖ-1ІУ, СЗ и др.

История строительства насчитывает множество примеров использования волокнистых материалов для укрепления матриц, недостаточно прочных сами по себе. В древности для этой цели использовали, например, солому в кирпичах из иловой глины или конский волос в штукатурке.

Более поздним примером является добавление асбестовых волокон в цемент, что позволяло значительно улучшить его прочностные характеристики. Однако со временем асбест был признан опасным для здоровья человека и запрещён к применению в жилых зданиях из-за его вредного воздействия на дыхательные пути.

Одним из известных недостатков бетона, как и любого каменного материала, является его низкая прочность на растяжение. Однако в стеклофибробетоне данную проблему решают стеклянные волокна, которые берут на себя растягивающие напряжения.

Модуль упругости стеклянных волокон примерно втрое превышает модуль упругости самого бетона, что значительно повышает общую прочность материала и улучшает его эксплуатационные характеристики.

Стеклофибробетон – материал, который сочетает в себе несколько важных свойств – рельефность, эстетическую привлекательность, тонкостенность и лёгкость. Он обеспечивает высокую прочность, отличную гидроизоляцию и надёжно механически защищает. Одной из главных областей его применения является архитектурный декор. Так, к основным преимуществам стеклофибробетона стоит отнести следующие:

– высокая прочность при сжатии и ударных нагрузках;

– коррозионная стойкость, которая обеспечивает его долговечность;

– огнестойкость, что делает материал безопасным для использования;

– отсутствие пор и раковин на поверхности, что улучшает внешний вид и гидроизоляцию;

– высокая морозостойкость, позволяющая использовать его в холодном климате;

– возможность изготавливать изделия с малым поперечным сечением, что уменьшает вес конструкций и снижает трудозатраты при монтаже;

– устойчивость к воздействию агрессивных сред;

– долговечность, обеспечивающая продолжительный срок эксплуатации.

Рис. Фиброволокио (отрезки стекловолокна)³⁴

Рис. Фиброволокио (отрезки стекловолокна)³⁵

Рис. Технологические цепочки для получения стеклофибробетона двумя основными методами – набрызгом и премиксингом³⁶

Применение стеклофибробетона значительно облегчает конструктивные элементы зданий и сооружений, снижает в том числе и их материалоёмкость. По сравнению с железобетоном, материал позволяет сократить использование металла на 30—50% и уменьшить общий вес конструкций на 40—60%. Как итог, стоит признать стеклофибробетон экономически выгодным и удобным для современных строительных проектов материалом.

Технические характеристики стеклофибробетона приведены ниже:

Таблица. Технические характеристики стеклофибробетона

Кроме того, стеклофибробетон отличается способностью точно воспроизводить форму опалубки, что позволяет изготавливать изделия со сложным рельефом и орнаментом. Благодаря такому свойству он находит широкое применение для реставрации исторических зданий и архитектурных комплексов, а также для модернизации устаревшего жилого фонда.

Для производства изделий из стеклофибробетона используются формы из металла, резины или полиуретана. С применением белого или серого цемента, а также добавлением красителей и других заполнителей, возможно создание широкой палитры цветов и разных вариантов отделки. Как итог, получается достаточно универсальный материал, находящий применение в различных архитектурных задачах.

Применение стеклофибробетонного напыления в сочетании с несущим каркасом, выполненным в виде архитектурного элемента для фасадной отделки, отличается дополнительными преимуществами. Такая технология позволяет использовать материал одновременно как несъёмную опалубку, а также задействовать пустотные пространства простенков для прокладки коммуникаций. Подход был успешно освоен на производственной базе «Объединения «Интекс», в чем доказана эффективность в строительных и отделочных работах.

Рис. Пример использования стеклофибробетона в архитектурных элементах³⁷

В 1999 году «Объединение «Интекс» разработало уникальную технологию и открыло первый в России завод «Белый камень», специализирующийся на производстве архитектурно-декоративных элементов фасадов. В ассортимент завода входят лепные украшения, декоративные барельефы, колонны, панели, обрамления окон и дверей, карнизы, фронтоны и другие элементы.

Изделия изготавливаются из инновационного материала – «белого камня», представляющего собой художественный литой бетон повышенной прочности с внутренним пространственным армированием. Такой материал сочетает в себе множество качеств, а именно: высокую декоративность, прочность и долговечность, что делает его востребованным для фасадной отделки и реставрационных работ.

«Белый камень» был разработан с учётом климатических условий России и отличается повышенной устойчивостью к экстремальным температурам (мороз и тепло), солнечному излучению и агрессивному воздействию атмосферных осадков. В отличие от традиционных материалов, например штукатурки или гипсовых изделий, которые уже через 5—10 лет начинают терять свои свойства, элементы из «белого камня» сохраняют прочность и эстетичный вид на протяжении всего срока эксплуатации здания.

Долговечность материала сопоставима с долговечностью самого дома. При этом естественное «старение» элементов из «белого камня» придаёт сооружению благородный вид, напоминает старинные постройки, что обосновывает дополнительно применимость материала для архитектурного оформления.

Основными компонентами для изготовления архитектурных бетонных элементов из «белого камня» служат цемент, песок, щебень, а также различные добавки и пигменты.

В производстве используются белый и стандартный портландцемент марки не ниже 500, который обеспечивает высокую прочность изделий. Особое внимание уделяется применению супер-белого портландцемента cem 1—52,5 производства словацкой компании «Holcim» a.s. и турецкой компании «Cimsa» cem 1—52,5n. Цемент отличается перспективными строительно-техническими характеристиками: высокой начальной и конечной прочностью, оптимальным гранулометрическим составом и исключительной степенью белизны, что делает его идеальным для декоративных и архитектурных целей.

Качественная характеристика белого портландцемента «Holcim» приведены ниже:

Таблица. Химический состав цемента, %

Таблица. Минералогический состав клинкера, %

Физические характеристики:

– удельная поверхность, м 2 /кг – 420 – 460;

– нормальная густота, % – 30 – 33;

– начало схватывания, мин – 100 – 160;

– конец схватывания, мин – 160 – 220;

– предел прочности при сжатии: при нормальном твердении: в возрасте 3-х суток, мПа – 38,0 – 42,0; в возрасте 28 суток, мПа – 57,0 – 62,0;

– белизна, %-8 8 – 90;

– признаки ложного схватывания – отсутствуют.

В качестве крупного заполнителя используются:

– гранитный щебень фракции 5—20 по ГОСТ 8267—93, ГОСТ 26633—91; насыпная плотность 1,4 т/м, истинная плотность 2,8 г/см3, марка щебня по прочности (дробимость) – Др1200;

– керамзит фракции 5—10 по ГОСТ 9757—83, ГОСТ 22263—76; плотность в цементном тесте 1,1 г/см3, насыпная плотность 0,65 т/м3, марка керамзита по прочности П300, водопоглощение по массе Wn-35%;

– щебень мраморный фракции 5—20 по ГОСТ 8267—93, ГОСТ 22263—76; истинная плотность 2,65 г/см3, насыпная плотность 1,6 т/м3, марка мрамора по прочности (дробимость) – Др16.

Мелким заполнителем для бетона являются:

– кварцевые пески, карьерный (Мансурово), речной соответствующие требованиям ГОСТ 8736—93, ГОСТ 26633—91;

– мраморная крошка. ГОСТ 8736—93, ГОСТ 26633—91;

– мелкий песок Люберецкого ГОК используется при изготовлении изделий из стеклофибробетона.

Основные эксплуатационные показатели изделий на основании их испытаний (см. акты испытаний), проведенных в Испытательном центре строительных материалов и продукции в строительстве «ЦНИИС-ТЕСТ» в 2002 г., приведены для изделий:

Декоративных из архитектурного бетона:

– марки бетона по прочности М200 и M300;

– морозостойкость F 200;

– средняя плотность 2360 кг/м3.

Декоративных из архитектурного облегченного бетона:

– марки бетона по прочности М200;

– морозостойкость F 200;

– средняя плотность 1420 кг/м3.

При производстве архитектурных бетонных элементов из «белого камня» используется разнообразная арматура (круглая, проволочная, витая, сталь периодического профиля, а также холодно сплющенная сталь).

Применение арматуры периодического профиля позволяет отказаться от устройства крюков, повышает трещиностойкость бетона и обеспечивает более эффективное использование арматуры.

Арматурная сталь различных классов поставляется в следующих формах:

– Класс А-I – круглые гладкие стержни;

– Классы А-II, А-III, А-IV – стержни периодического профиля.

Каждому классу арматурной стали (А-II, А-III, А-IV) соответствует внешний вид периодического профиля, установленный нормативной документацией. Стержни арматуры класса А-II оснащены выступами, расположенными по винтовым линиям с одинаковым направлением захода с обеих сторон стержня. Стержни класса А-III имеют выступы, расположенные по винтовым линиям с разным направлением захода: справа с одной стороны стержня и слева – с другой.

В процессе затвердевания бетон прочно сцепляется со сталью, что обеспечивает их совместную работу при нагрузке. Сталь, поскольку обладает значительно большей прочностью на единицу площади, чем бетон, принимает на себя основную долю нагрузки. Благодаря данному свойству даже при относительно небольшом сечении арматуры её вклад в общую несущую способность конструкции оказывается существенным, что делает армирование экономически и технически эффективным решением.

Сцепление арматуры с бетоном в возрасте 28 суток составляет примерно от 1/5 до 1/6 от предела прочности бетона на сжатие. Стальная арматура защищена от коррозии и сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени, при условии, что бетон обладает достаточной плотностью (т.к. находится внутри него).

Для предотвращения проникновения воздуха и агрессивных газов к стержням арматуры в конструкциях необходимо обеспечивать защитный слой бетона. Слой играет ключевую роль в сохранении долговечности и надёжности железобетонных изделий.

Арматурная сталь при растяжении удлиняется прямо пропорционально приложенным напряжениям, пока они не достигают определённого значения. Соотношение сохраняется до момента, когда небольшой прирост напряжений приводит к резкому увеличению удлинений. Напряжение, соответствующее состоянию, называется пределом текучести стали и является одной из ключевых характеристик арматурной стали.

После достижения предела текучести сталь переходит в состояние текучести, при котором удлинения продолжают увеличиваться без роста напряжений. Если предел текучести арматурной стали превышен, стержни значительно удлиняются, что нарушает сцепление арматуры с бетоном. В результате в бетоне образуются трещины, увеличиваются прогибы конструкции, что может привести к её разрушению.

Применяется следующая арматурная сталь для железобетонных изделий:

– горячекатаная периодического профиля

– сталь 30 х Г2С, Сталь 35 ГС, 25 Г2С, Ст 5;

– холодносплющенная периодического профиля Ст 5; Ст 3;

– проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая от 3 мм до 10 мм;

– горячекатаная круглая СтЗ.

Высокопрочные сорта стали, например углеродистая проволока, при растяжении не демонстрируют состояния текучести. Для таких материалов указывается только предел прочности, то есть уровень напряжений, при котором происходит разрыв образца.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Карта климатических зон // Режим доступа: https://nonews.co/directory/lists/geography/climate-zone

Вернуться

2

Карта климатических зон // Режим доступа: https://nonews.co/directory/lists/geography/climate-zone

Вернуться

3

Карта климатических зон // Режим доступа: https://nonews.co/directory/lists/geography/climate-zone

Вернуться

4

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/type-luxurious-summer-villa-hotel-amara-dolce-vita-luxury-hotel-beautiful-architecture-tekirova-kemer-turkey_10123933.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=28&uuid=e479524d-a44a-4899-bf86-75528f89f8e6

Вернуться

5

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/type-luxurious-summer-villa-hotel-amara-dolce-vita-luxury-hotel-beautiful-architecture-tekirova-kemer-turkey_10123968.htm#fromView=search&page=1&position=17&uuid=210340a2-38a2-494e-ab9d-ed76b897cf45

Вернуться

6

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/low-angle-shot-stairs-as-they-lead-door-building_10187189.htm#fromView=search&page=1&position=48&uuid=b5c78611-f440-4de8-a8c7-bd34e092caae

Вернуться

7

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/closeup-old-staircases-stone-building-sunlight_9991360.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=a428414a-df92-45d9-95fc-0280ab367927

Вернуться

8

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/old-architecture-with-renewed-windows_7677918.htm#fromView=search&page=1&position=27&uuid=76b84119-0750-4d22-8d29-46fb4cf23b66

Вернуться

9

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/white-marble-balustrade-handrail-balcony_8548781.htm#fromView=search&page=1&position=11&uuid=ee71f5cb-9d36-450a-b48c-a737bb5adad7

Вернуться

10

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/white-marble-interior-design-city-palace-udaipur-rajasthan-india_18993706.htm#fromView=image_search_similar&page=2&position=1&uuid=b6cc0845-eccc-4ed9-9194-2e3061dbca66

Вернуться

11

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/details-capital-columns-ruins-greek-temple-with-beautiful-marble-carving-history-heritage-ancient-civilizations-aegean-region-turkey-vacation-travel_39842515.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=15&uuid=e94bd418-eb91-4412-9d7f-f74ff89b5520

Вернуться

12

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/vintage-beautiful-background-texture-with-squared-flowes_5458692.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=22&uuid=e94bd418-eb91-4412-9d7f-f74ff89b5520

Вернуться

13

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/white-minimalist-frame-with-empty-space_5003440.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=41&uuid=e94bd418-eb91-4412-9d7f-f74ff89b5520

Вернуться

14

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/walkway-building_5554515.htm#fromView=search&page=2&position=36&uuid=21b14c35-f374-44b3-8115-c8f4d0157927

Вернуться

15

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/facade-window-colonial-style-bangkok-thailand_4690250.htm#from_view=detail_alsolike

Вернуться

16

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/exterior-view-british-townhouse-facade_3472085.htm#fromView=search&page=3&position=19&uuid=21b14c35-f374-44b3-8115-c8f4d0157927

Вернуться

17

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/pommer-mansion-entrance-door-old-abandoned-building-with-breaking-facade_11085912.htm#fromView=search&page=1&position=23&uuid=d71735f7-db17-4d4f-8e76-29debbad16cb

Вернуться

18

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/side-view-old-cultural-monument_5281527.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=8807a059-19f3-469d-8754-b333f37a3303

Вернуться

19

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/architecture-shadows-day-city_27830325.htm#fromView=search&page=1&position=17&uuid=5896dd87-809c-4244-84cd-b09fc1033579

Вернуться

20

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/interior-national-art-museum-bucharest-romania-golden-details-marble-painting_23730667.htm#fromView=image_search&page=1&position=39&uuid=2ca6f15b-e3c5-4b9a-abe9-2e3e10087f81

Вернуться

21

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/modern-empty-room_94962395.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=0&uuid=b90a58f8-fbab-460b-8f5c-2b49aea64162

Вернуться

22

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/cubic-cylindrical-columns-white-marble-stone-with-smooth-textured-surface_4758526.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=50c77722-d0de-47c2-b900-ac26a6977520

Вернуться

23

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/parts-ancient-column-base-shaft-capital-set-ancient-classic-ornate-pillars-roman-greece-architecture-white-marble-stone-tuscan-doric-ionic-order-realistic-3d-vector-illustration_4997227.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=31&uuid=f2836b77-8dc3-40fc-bb20-96b51a9ac069

Вернуться

24

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/antique-white-columns-realistic-set-with-different-styles-greek-architecture_7496555.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=0&uuid=4802453b-70dc-49d8-8908-732c92e672d8

Вернуться

25

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/vertical-shot-beautiful-old-roman-pillars-coliseum_7908945.htm#fromView=search&page=1&position=12&uuid=2d105d53-d549-4652-a672-f7e04e5b8709

Вернуться

26

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/illustration-window-water-color-style_2583281.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=17&uuid=6ad3027f-42d9-49c7-be17-0b9ce967e3c8

Вернуться

27

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/illustration-window-water-color-style_2583278.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=21&uuid=6ad3027f-42d9-49c7-be17-0b9ce967e3c8

Вернуться

28

Источник: https://ru.freepik.com/free-vector/illustration-window-water-color-style_2583269.htm#fromView=image_search_similar&page=1&position=11&uuid=6ad3027f-42d9-49c7-be17-0b9ce967e3c8

Вернуться

29

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-symmetrical-brick-building_5281495.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=67b0cded-8f93-4c79-9637-380c8f00d3cd

Вернуться

30

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/front-view-design-old-window-frame_5282565.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=67b0cded-8f93-4c79-9637-380c8f00d3cd

Вернуться

31

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/old-white-window-light-pink-wall_8943752.htm#fromView=search&page=1&position=16&uuid=67b0cded-8f93-4c79-9637-380c8f00d3cd

Вернуться

32

Источник: https://ru.freepik.com/free-photo/big-beautiful-house-village_6118657.htm#fromView=image_search&page=1&position=18&uuid=33d0fe5a-b4e6-4ac8-b189-71244e2190d4

Вернуться

33

Источник: https://yandex.tm/images/touch/search?cbir_id=1809502%2FxdcE_HnS-tTqerhQUqeqIw7878&cbir_page=similar&img_url=https%3A%2F%2Fobstanovka.club%2Fuploads%2Fposts%2F2023-02%2F1677226751_obstanovka-club-p-fasadi-domov-iz-kirpicha-dvukhetazhnikh-fa-47.jpg&lr=47&pos=1&rpt=imageview&source-serpid=rAjii2t9A0Rs9KJaRhmnSA&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F1809502%2FxdcE_HnS-tTqerhQUqeqIw7878%2Forig

Вернуться

34

Источник: https://yandex.tm/images/touch/search?lr=47&text=glass+fiber&img_url=https%3A%2F%2Farm-plast.ru%2Fassets%2Fimages%2Fproducts%2F884%2Fbig%2F02.jpg&pos=21&rpt=simage

Вернуться

35

Источник: https://yandex.tm/images/touch/search?lr=47&text=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%84%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0&img_url=https%3A%2F%2Fwww.stroyportal.ru%2Fmedia%2Fcache%2Fcompanies%2F191893%2Fproducts%2F690058520%2Ffecc7266-08c4-425c-8f4d-e2b231f5fa62_image_large.jpg&pos=114&rpt=simage

Вернуться

36

Источник: https://yandex.tm/images/touch/search?cbir_id=10244099%2FV6gVxiEILXYrE9O9RoGTNg8641&cbir_page=similar&img_url=https%3A%2F%2Fac-bastion.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F3%2F1%2F3%2F31310c144a4db20c122f61eb892ce4c6.jpeg&lr=47&pos=2&rpt=imageview&source-serpid=uF5VrNckxMAM744mnJZR0Q&url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-images-cbir%2F10244099%2FV6gVxiEILXYrE9O9RoGTNg8641%2Forig

Вернуться

37

Источник (фрагмент): https://ru.freepik.com/free-photo/facade-window-colonial-style-bangkok-thailand_4690250.htm#fromView=search&page=1&position=42&uuid=2372648f-0bf5-47ad-b931-b2163f1957c3

Вернуться