Купе «Командор». Установка
Встройка
Александр Юделевич

© Александр Юделевич, 2025

ISBN 978-5-0065-2099-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Иногда доски не заходят в квартиру.

Установка шкафа-купе в миниатюрной квартире

Подготовка и занос деталей

Вход в квартиру, как правило, осуществляется через узкий коридор, что осложняет доставку длинномерных деталей. Мы поднимаем доски на пятый этаж вручную, так как лифт отсутствует. Длина досок составляет 2750 мм, и при их транспортировке важно не повредить торцы. Для этого мы помещаем их в гараж, где они находятся до момента установки.

#### Резка деталей по месту

Перед началом установки мы режем боковины и перегородки по высоте прямо на месте, так как они бывают слишком длинными. Это позволяет точно подогнать их под конкретные условия.

#### Сложности с существующими шкафами

Если в коридоре имеется старый шкаф, который необходимо демонтировать для установки нового, это добавляет сложности. Боковины по глубине у нас изначально составляют 600 мм, но мы добавляем 50 мм запаса, чтобы обеспечить плотное прилегание к стене без зазоров, так как стены часто оказываются завалены.

#### Замеры и установка дверей

Двери шкафа-купе имеют ширину 1250 мм, что делает их крупными и тяжелыми. Тем не менее, они выглядят впечатляюще, особенно когда в них установлено большое зеркало, которое зрительно увеличивает пространство.

#### Установка боковин

При установке боковин мы первым делом проверяем уровень пола. Далее, с учетом наклона пола (обычно около 3—4 мм), торцуем боковину по высоте. Внешний торец выставляем строго вертикально по лазерному уровню как спереди, так и сбоку. Затем придвигаем боковину к стене, устраняя зазоры.

#### Подгонка боковины к стене

Чтобы боковина плотно прилегала к неровной стене, мы используем рейсмус для копирования неровностей стены. Затем, используя ящики в качестве опоры, отпиливаем клин, мешающий примыканию боковины к стене, и стыкуем её без зазоров.

#### Монтаж полок

Для установки полок мы используем монтажные уголки, которые позволяют равномерно распределить нагрузку. Полки имеют глубину 490 мм, что соответствует глубине перегородки минус 10 мм (запас на регулировку).

#### Установка ящиков

Мы стараемся исключить из проекта встроенные ящики, так как их изготовление и установка требуют дополнительных затрат времени и сил. Вместо этого предлагаем заказчику купить готовую тумбочку с ящиками, которую можно будет просто установить внутрь шкафа.

#### Антресольные полки и перекладина

Во втором отсеке мы устанавливаем две антресольные полки и перекладину для верхней одежды. Сначала монтируем полки, затем закрепляем перегородку на монтажные уголки. После этого перерубаем вторую боковину по отметке проёма шкафа-купе.

#### Финальная подгонка

Боковину и перегородку выставляем строго вертикально по лазерному уровню и обуваем в пиццефал. Нижняя часть второй боковины не имеет горизонтальной полочки, что позволяет экономить пространство.

– —

замеры

перед изготовлением и установкой деталей шкафа купе нам необходимо сделать замеры на месте, где он будет устанавливаться. И взять с собой лазерный уровень, и промерить наклон стены справа в проёме дверей, слева, у проёма купейных дверей наклон пола. Толка и наклон задней стенки на согласно этим замерам мы будем делать какие-то запасы, чтобы не выйти из размера при заготовке досок. Замеры делает 1 человек, который и будет участвовать в изготовлении деталей, потому что с него и будет спрос, чтобы было с кого спросить. Косяки при замерах

Перед изготовлением и установкой деталей шкафа-купе необходимо произвести тщательные замеры на месте его установки. Вот подробное описание процесса:

### Необходимые инструменты:

1. **Лазерный уровень**: для проверки горизонтали и вертикали поверхностей.

2. **Рулетка**: для измерения расстояний и размеров.

### Порядок действий:

1. **Проверка уровня пола**:

– Установите лазерный уровень параллельно предполагаемому месту установки шкафа.

– Проверьте горизонтальность пола с обеих сторон проема дверей.

– Зафиксируйте отклонения от горизонтали, если таковые имеются.

2. **Проверка уровня стен**:

– Измерьте расстояние от пола до потолка с обеих сторон проема дверей.

– Проверьте вертикальность стен с помощью отвеса или лазерного уровня.

– Зафиксируйте отклонения от вертикали, если они есть.

полка -10мм

### Результаты замеров

– **Отклонения пола**: запишите величину наклона пола в миллиметрах на метр длины.

– **Отклонения стен**: запишите величину отклонения стен в миллиметрах на метр высоты.

### Заключение:

Все эти данные помогут вам скорректировать размеры деталей шкафа-купе, чтобы избежать проблем при монтаже. Например, если пол имеет наклон, возможно, придется сделать клинья для шкафа или предусмотреть компенсаторы в конструкции.

### Ответственность:

Человек, ответственный за замеры, должен обладать достаточными навыками и ответственностью, чтобы обеспечить точность данных. Это минимизирует риск возникновения ошибок при изготовлении и установке шкафа-купе.

для поперечной перекладины

изготовление

Согласно замеров и величины отклонения, даём запасы по глубине и по высоте на боковины и перегородки внутренние, то есть боковины, по высоте вообще не Режем. На 2 750. И также самое на полочке даём запас по глубине, по проёму запас не даём, они будут строгие. На 2 антресольные полки даём запас и потому что стена будет завалена и точно мы будем подрезать уже на месте

Согласно сделанным замерам и величине отклонений, мы учитываем необходимые запасы по глубине и высоте для боковин и внутренних перегородок. Боковины остаются целыми по высоте (2750 мм), а на полках запас по глубине предусматривается. Поскольку стена завалена, на антресольные полки также закладываем запас по глубине, чтобы иметь возможность подрезать их на месте.

7 полочек в одном отсеке

### Подробности:

1. **Боковины и перегородки**:

– Глубина: +50 мм к номинальной глубине.

– Высота: 2750 мм (без изменений).

2. **Полки**:
– Глубина: +50 мм к номинальной глубине.

3. **Антресольные полки**:
– Глубина: +150 мм к номинальной глубине.

### Примечания:

– **Регулировка на месте**: При установке шкафа на неровную поверхность может потребоваться дополнительная подрезка некоторых элементов непосредственно на месте.

– **Точность замеров**: Очень важно тщательно измерить все параметры, чтобы избежать ошибок при изготовлении и установке деталей.

Этот подход позволяет учесть возможные неровности стен и пола, что обеспечит идеальную посадку всех элементов шкафа-купе.

Затем переходим. Купейных дверей. Нашим замерам, учитывая все The наклоны все клинья, которые мы будем вставлять и выравнивать проем, чтоб он был прямоугольный. И paul был горизонтальный, и с боковины шли вертикально. Двери у нас прямоугольное, и они должны открываться без зазора и закрываться без зазора, и очень плотно примыкать к боковинам. Это за от этого и зависит качество нашего шкафа купе, он на 90% зависит от дверей купе. У нас могут быть с различными профилями и из различного полотна сделаны из десятки, из 16. И профиль у нас стандартный, заводской, алюминиевый. Это мы все закупаем заранее. Нарезаем, заготавливаем, засверливаем и делаем сборку. Нашей генеральной установкой, учитывая все замеры. Это очень важно, чтобы замеры, изготовления и установку делал один и тот же мастер, чтобы на кого не было никаких экивоков, что это не я, это он. И это не прокатывает

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.