Василий Резисторов
Записки нищего электрика

Предупреждение для читателей

Внимание! В данном произведении есть элементы, основанные на реальных событиях, но имена участников, названия энергокомпаний, диспетчерские наименования энергообъектов и сюжетные линии вымышлены, а сходство с реальными людьми и событиями – случайное.

Введение

Автор сего повествования львиную долю своей жизни отдал электроэнергетике. За время работы в данной отрасли произошло немало интересных и поистине дебильных событий. Дабы память о них со временем не была стёрта из авторской головы суматохой бытия, все они исправно и скрупулёзно конспектировались. Информация о самых запоминающихся эпизодах пропускалась через призму моего слегка воспалённого сознания и вываливалась на бумагу толстым – претолстым слоем чернил в виде записок обычного нищего электрика, щедро приправленных несколькими щепотками философского словоблудия.

Во избежание возможного недопонимания со стороны читателя сразу поясню: в нашей организации диспетчеры ОДГ РЭС обычно базируются на ПС-110кВ. В связи с этим, помимо своих прямых обязанностей, они исполняют обязанности дежурного электромонтёра по обслуживанию подстанций (ДЭМ ПС).

Крысоловка

Однажды в Комарином РЭС филиала ЗАО “РОСЕТТИ” на ПС-110кВ “Комариная” произошла череда довольно странных событий. В ЗРУ-10кВ поселилось семейство очень наглых и невоспитанных крыс. И вот в один не очень прекрасный день первая взрослая крыса, в очередной раз куда-то спешив по делам, пробегала под шинами 10кВ ячейки СР-10. Хвостиком махнула и смахнула два опорных изолятора. Сработала дуговая защита шин-10кВ клапанного типа. Потребовалась замена двух изоляторов и лёгкий косметический тюнинг шин ячейки СР-10. Матерится ДЭМ ПС, матерится персонал СПС. Бригада СПС незамедлительно выдвигается на соседнюю ПС и демонтирует изоляторы из резервной ячейки 10кВ. Технологическое нарушение устранено в кратчайший срок.

Прошла неделя. Вторая взрослая крыса очень страдает от разлуки. Печаль и тоска её обуяла. Итог сего: повторная работа дуговой защиты шин-10кВ. Обугленные останки крысы и изолятора опять были найдены в ячейке СР-10. Это был суицид. Опять матерится ДЭМ ПС, матерится персонал СПС. Бригада СПС незамедлительно выдвигается на соседнюю ПС и демонтирует оставшийся изолятор из резервной ячейки 10кВ. ТН устранено в кратчайший срок.

Из семейки крыс погибли не только лишь все. В живых остался один крысёныш. Чувство беспредельного одиночества разъедало его маленькое ещё не окрепшее сердце. И так прошёл месяц. В конце концов, одним пасмурным и дождливым днём он залез в ячейку отходящей ВЛ-10кВ. С трудом продираясь сквозь толстые слои паутины, он неторопливо вскарабкался своими маленькими лапками на ТТ-10кВ. Ну, вот и всё. Последний отчаянный вздох… прыжок в пустоту… работа МТЗ ВЛ-10кВ с НАПВ. Помещение ЗРУ-10кВ вмиг наполнилось серой дымкой со слегка вонючим ароматом средней паршивости. Потребовалась замена одного ТТ-10кВ и уборка золы от сгоревшей паутины в ячейке 10кВ. Опять матерится ДЭМ ПС, матерится персонал СПС. Бригада СПС незамедлительно выдвигается на соседнюю ПС и демонтирует ТТ-10кВ из резервной ячейки 10кВ. ТН устранено в кратчайший срок.

Руководство тогда высказало оперативному персоналу вполне обоснованную претензию:

– Почему Вы не травите крыс у себя на ПС???

– Отнюдь! Мы исправно и щедро кормили отравой крыс, но от этого их морды становились только шире и наглее!!! – довольно резонно парировал ДЭМ ПС.

Вот такая вот почти шекспировская драма разыгралась.

Рентабельность

Электроэнергетика всегда была самой убыточной и нищей отраслью из-за огромных сопутствующих расходов. Здесь куда не посмотри – везде одни сплошные расходы, а прибыли практически нет.

 Поэтому даже во времена СССР электромонтеры особо не ездили на мерседесах. Ну а в наше время ситуация на рынке акций для электроэнергетических компаний и вовсе складывается крайне удручающе. На московской бирже акции кондитерской фабрики "Красный Октябрь" по производству шоколадных конфет и сосательной карамели стоят в несколько раз дороже, чем акции всех ЭЭ компаний РФ вместе взятых. Выходит так, что инвесторы гораздо охотней вкладывают средства в леденец на палочке, чем в электроэнергетику.

 Самая наболевшая проблема – это расходы на собственные нужды ПС и УЭС. Обогрев баков только одного выключателя МКП-110 сжирает 15кВт∙ч, а ведь ещё есть обогревы приводов коммутационных аппаратов, шкафов РПН, отопление КРУН, ЗРУ, ОПУ, помещений дизельной, аккумуляторной, гаражей, мастерских и т.д. А уж про освещение ПС и УЭС я вообще молчу!!!

 Вдобавок ко всему этому существенные убытки приносит также  использование персоналом электрочайников. Вся беда в том, что довольно весомая доля сотрудников энергопредприятий ежедневно гоняет чаи практически в режиме "нон-стоп". Устраиваются целые чайные церемонии с небывалым доселе размахом. При этом всего лишь один такой чайник выкушивает до 3кВт∙ч.

 В итоге цифры расходов СН получаются настолько внушительными, что не влезают даже в таблицу Microsoft Excel. И никакая прибыль от бытовых потребителей не сможет этого покрыть. Безусловно, такая расточительность совершенно недопустима и ставит под угрозу финансовую стабильность энергосистемы, её рентабельность, а значит и смысл существования в целом.

 Возможные решения :

 1) Ввести тотальный всеобщий запрет на использование электрочайников, а также на проведение чайных церемоний в рабочее время

 2) в помещениях УЭС заменить электрокотлы на печи, а в помещениях ОПУ, ЗРУ установить буржуйки и топить порубочными остатками от ДКР, полученными в результате расчистки трасс ВЛ. Расходов ноль. И заодно персонал может себе чайку согреть, пищу приготовить и посушить исподнее без расхода эл.энергии. И вообще, порубочные остатки – это имущество энергопредприятия, его активы. Куда они постоянно исчезают? Для контроля и отчётности необходим "Журнал учёта порубочных остатков от ДКР".

 3) ежедневно перегорающие лампы накаливания и светодиодные лампы необходимо заменить современными безопасными шахтёрскими светильниками на минеральном масле. В качестве топлива использовать отработанное трансформаторное масло. Расходов ноль, а надежность 100%.

 Ко всему прочему, каждого электромонтера и ДОДГ нужно ещё одеть в спецодежду и обуть. Кроме этого им регулярно выдаются аэрозоли для защиты от комаров, различные крема смазывающие, а также мыло (между прочим, не самое дешманское). Например, однажды нам на ПС выдали ящик запашистого розового мыла. Оно настолько сильно благоухало, что нам в срочном порядке пришлось перенести его в помещение дизельной. За одни сутки это мыло полностью уничтожило запах соляры, и наша дизельная запахла нежным розовым мылом. Ни чё так, гламурненько!

 Во времена СССР электрикам вообще не была предусмотрена спецодежда, и уж тем более не выдавалось столько смазывающего крема и мыла.

 В общем и целом со времён Советского Союза расходы достигли поистине космических масштабов. И электроэнергетика упала на колени. Тяжёлое время тогда настало, смутное, унизительное. В складах стало пусто, как и в душах электриков. На крики и мольбы о помощи любезно откликнулись эффективные менеджеры. И электросети вновь расцвели, словно полевые одуванчики после освежающей струи живительной влаги. Склады разорвало от обилия изобилия. В конечном счёте оставшиеся электрики теперь имеют нормальный стабильный доход два раза в месяц (плюс 13-ая зарплата, а у некоторых иногда даже и 14-ая), полностью укомплектованы необходимыми инструментами и средствами защиты, одеты и обуты по полной программе. Чего ворчать и жаловаться? Всё чики-пуки. Радуйтесь тому, что есть, пока оно есть.

Обычная бытовая ситуация

Лет 5 назад в Комарином РЭС филиала ЗАО «РОСЕТТИ» произошла, по местным меркам, обычная бытовая ситуация. Суть такова. Зима, мороз минус 25°С. На ПС-110кВ “Комариная” сгорела катушка отключения линейного выключателя ВМПЭ-10 после его аварийного отключения с УАПВ. Необходима была срочная замена ЭО В-10кВ. Ремонтники кинулись к резервной ячейке 10кВ, а там выключатель стоит почти раздетый в одном неглиже. Кинулись на склад РЭС, а там только фигура из трёх пальцев и кот в мешке. Кинулись на склад ПО ЭС, а там примерно такой же набор комплектующих. Чё делать?

 А незадолго до случившегося в ПО ЭС наносил официальный дружеский визит господин инспектор технадзора с проверкой и любезно проинструктировал руководство ПО ЭС о том, что их склады вообще должны быть пустые. Честно говоря, соблюсти такие инструкции господина инспектора было не очень-то сложно от слова совсем, но тем не менее рук-во ПО ЭС совершенно бесцеремонным и наглым образом нарушило их, так как фигуры из трёх пальцев и коты в мешках на складах всё-таки были.

 В итоге за катушкой отключения на склад филиала был отправлен автотранспорт. Филиаловский схрон  находился на расстоянии около 500км от эпицентра описываемых событий. После экстренной доставки катушки выключатель был выведен в ремонт, естественно, по неплановой заявке, поскольку под угрозой ввода персональных санкций оперативному персоналу было строго настрого рекомендовано руководством не оформлять аварийные отключения линейных В-10 с УАПВ, а также не оформлять неотложные заявки (о них нельзя было даже фантазировать). В данном вопросе логика начальства была неоспорима и железобетонна. Такая логика даже у здорового человека с нормальной психикой вызывает деградацию изоляционной миелиновой оболочки нервных волокон и, как следствие, множественные короткие замыкания в ЦНС. Короче говоря, меню заявок у оперативников было довольно скудным, если не сказать дешманским. Конечно, по сетям и по сей день ходят слухи от местных сторожил о том, что где-то когда-то кому-то всё-таки разрешили оформить неотложную заявку. Но это всего лишь красивая легенда и местный фольклор.

 Не лишним будет также упомянуть, что после отключения ВЛ-10кВ над несколькими сёлами повсеместно навис зловещий дух "бестоковой паузы". А так как ДГУ в ПО ЭС не было (уже не помню, по какой причине), то холодная тьма с каждой секундой всё больше и глубже затягивала в свою бездонную пучину обречённые деревеньки от мала до велика.

 После завершения ремонтных работ и ввода в работу оборудования в сёлах вновь появились свет и тепло, а главное, надежда на завтрашний день. И всё вроде бы хорошо. Хорошо-то оно хорошо, да не очень. В одной очень маленькой, но очень гордой деревне на КТП-10/0,4кВ выгорел автомат. Необходима была срочная замена АВ-0,4кВ. Ремонтники кинулись на склад РЭС, а там всё та же потёртая фигура из трёх пальцев и всё тот же старый лишайный кот в мешке. Кинулись на склад ПО, а там аналогичный набор комплектующих. Чё делать?

 Начальством незамедлительно было принято решение для повторной поездки на склад филиала за одним АВ-0,4кВ зарядить того же водителя и тот же автотранспорт. Учитывая приличный стаж водителя, он заранее предчувствовал нечто подобное, поэтому со своей судьбой, в общем-то, уже смирился. Прямо перед отправкой в своё очередное чрезвычайно увлекательное тысячекилометровое путешествие он сделал очень подробный доклад своим отправителям о том, что думает о них, рук-ве филиала, тех надзоре и современной электроэнергетике в целом.

 Вследствие применения персоналом такого количества креативных и изобретательных приёмов и методов устранения ТН "бестоковая пауза" в маленькой деревушке несколько подзатянулась. Её жители не оценили такого креатива электриков, а некоторые местные энтузиасты и вовсе подали в суд на энергокомпанию. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что местные жители сами виноваты, т.к. они просто-напросто наговаривают на хороших людей. Адвокат энергокомпании предоставил информацию о том, что согласно системе ЖОП ТОРО "бестоковая пауза" длилась не больше 1 часа. Под гнётом таких весомых доказательств истцы полностью осознали свою вину, извинились перед ответчиками и с позором ретировались восвояси.

 В общем и целом руководству филиала удалось создать довольно своеобразную высоконадёжную систему электроснабжения своих сетей (за исключением некоторых мелких недочётов). В разработке проекта повышения надёжности электроснабжения данных сетей участвовало множество высококакачественных специалистов из головной конторы филиала. Как правило, создание таких проектов (и не только) реализуется по довольно стандартной схеме. Для общего понимания, она практически идентична схеме перемещения пищи по желудочно-кишечному тракту человека.

 Сотрудники первого отдела (рот) занимаются разработкой самой концепции проекта, накидывают друг другу разные идеи, пережёвывают их, то есть в основном усиленно работают ртом, интенсивно помогают языком, трепят им в разные стороны. По окончании процесса все полученные идеи сглатываются и перемещаются в следующий отдел (желудок). Там сидят родственники сотрудников первого отдела. Они уже непосредственно приступают к перевариванию полученных идей, их структурированию и консолидации. Затем весь отдел дружно напрягается, и материалы по проекту перемещаются в следующий отдел (двенадцатиперстную кишку). Там сидят кумовья родственников сотрудников первого отдела. Они выполняют все расчеты, дискутируют между собой, поливают друг друга желчью, изрядно поднатуживаются разухабистой гурьбой, и проект проваливается в следующий отдел (тонкую кишку). Там сидят любовницы кумовьёв родственников сотрудников первого отдела. В поте лица они тоже вносят свои существенные коррективы, старательно напрягаются и шаловливо сбрасывают с себя все материалы по проекту на другой отдел (толстую кишку). Там сидят родственники любовниц кумовьёв родственников сотрудников первого отдела. Они выполняют окончательную проверку и финальное редактирование материала, напрягаются, тужатся. И в конце концов на свет появляется полностью готовый, доработанный, переработанный проект повышения надёжности электроснабжения сетей, вся его личина, так сказать.

 Безусловно, в наше время надёжность любых электросетей страны пока ещё не совсем идеальна. Руководству электроэнергетики есть куда стремиться, ибо нет предела совершенству.

 И вообще, каждый начальник должен всегда помнить три вещи ("Золотые правила руководителя"):

 1) Власть – это явление временное и она всё равно когда-нибудь закончится. И перед тем как передать бразды правления молодому перспективному поколению, Вы должны гордо поднять при этом голову, и с честными глазами сказать: "Я сделал для энергетики всё, что мог! И мне совсем не стыдно за это! Я ваще красавчик!!!"

 2) Будьте готовы, что по окончании карьеры руководителя к Вам на чай с плюшками могут невзначай заглянуть в гости бывшие подчинённые с бутылкой шампанского. Как говорится, излить посильно благодарность любимому начальнику за все былые заслуги.

 3) Необходимо всегда помнить, что хороший начальник – это тот начальник, который может смело поворачиваться спиной к своим подчинённым, и при этом на его спине будут отсутствовать следы харчни и козюль (или ещё чего-нибудь).

Реформы. Утопия

Не так давно в ЗАО "РОСЕТТИ" были проведены довольно успешные реформы. У генерального директора возникли смутные сомнения относительно правдивости показателей аварийности в электросетях. Уж больно слишком красива была официальная статистика в системе ЖОП ТОРО по всем филиалам. Так красива, что аж до тошноты.

 Было принято решение установить камеры видеонаблюдения с датчиками движения на всех узловых ПС, а конкретно в помещениях ЗРУ-10кВ, КРУН-10кВ. Раз в неделю производить проверку видеозаписей на соответствие показателям аварийности в системе ЖОП ТОРО.

 Стоит отметить, что начальники РЭС, директора ПО и филиалов почему-то не очень разделяли с генеральным столь радужные перспективы данной инициативы. В их глазах царило чувство некоего смятения и лёгкой подавленности. Некоторых и вовсе постигла депрессия и даже незапланированный запой. Но решение уже было принято и в короткий срок реализовано. Благо больших затрат оно не требовало от слова совсем.

 И вот, как назло, через несколько дней после монтажа видеокамер в одном из филиалов ЗАО "РОСЕТТИ" – "Куканэнерго" был введён РПГ в связи с ухудшением погодных условий: мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с. Такой шанс нельзя было упускать. Ген. директор лично решил протестировать новую систему мониторинга аварийности, собрав для этого в кабинете буквально несколько замов и зам. замов.

– Как обстановка в "Куканэнерго" согласно ЖОП ТОРО? – спросил генеральный.

– Сэр, тишина и покой, сэр! – отрапортовал один из замов.

– Хорошо. Подключайтесь к системе видеонаблюдения. Начнём с ПО СРЭС, Сосуновский РЭС, ПС-110кВ "Чесоточная", ЗРУ-10кВ.

 На экране монитора запускается трансляция ЗРУ-10кВ. А там просто дым, вспышки, искры летят во все стороны, и ДОДГ носится взад-вперёд как угорелая белка в колесе. А тем временем в системе ЖОП ТОРО было всё по-прежнему в шоколаде. В качественном, элитарном шоколаде. ДОДГ на ПС-110кВ "Чесоточная" тоже был по уши в шоколаде, но только уже в переработанном.

– Сэр, что это за срань, сэр? – воскликнул зам.

– Может это помехи? Уточнить и разобраться! – скомандовал генеральный.

– Сэр, есть, сэр!

В ходе дальнейшего тщательного изучения полученных видеозаписей с других ПС были сделаны неутешительные выводы. Данные видеоматериалы содержали в себе все элементы классического триллера, хоррора, сай-фай, чёрной комедии, мелодрамы и детектива с высоким уровнем саспенса. В отдельных случаях также имело место быть и наличие ярко выраженных элементов порнографического характера.

 По требованию генерального в срочном порядке была организована всеобщая онлайн конференция. Именно там он и толкнул свою легендарную клапаносрывающую речь: «Уважаемые коллеги, к части из Вас у меня навсегда потеряно доверие! По сложившейся ситуации у меня есть несколько вопросов.

 Как так вышло, что у нас ДЭМ ПС и ДОДГ находятся в подчинении начальника РЭС, ну и, соответственно, руководства ПО и филиала? Я ведь прекрасно знаю, что для данных руководителей тема показателей аварийности носит сугубо интимный характер, затрагивая при этом их самые тонкие струны души и самые чувствительные эрогенные зоны. Такое совпадение вызывает подозрение.

 Насколько я помню, у ДЭМ ПС и ДОДГ есть свой начальник – это начальник ОДГ. А у него свой начальник – начальник ОДС, которым руководит начальник ЦУС и т.д. Короче говоря, опер персонал имеет свою чёткую независимую иерархическую структуру управления, начиная от ОДГ РЭС и заканчивая ГДЦ СО ЕЭС. Каким макаром в эту структуру просочились руководства РЭС, ПО, филиалов и аккуратненько так пристроились сзади по-тихому? Ну и какой же, по-Вашему, здесь ещё мог бы получиться результат вследствие такого лютого симбиоза? Это был риторический вопрос. В итоге мы имеем то, что имеем.

 Дальнейший режим работы наших электросетей под названием "Всё, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе" считаю абсолютно неприемлемым. Из-за того, что у нас каждый РЭС – это отдельный Лас-Вегас, становится просто невозможно рассчитать выработанный (остаточный) ресурс электрооборудования. А это уже прямой и очень быстрый путь к развалу энергосистемы.

 Далее, каким образом в нынешней ситуации можно проверить качество ремонтов электрооборудования? Уровень доверия к Вашим рафинированным отчётам где-то на отметке ноль целых хрен десятых. Единственно верный способ – это видеофиксация процесса производства работ в электроустановках. У нас под видеофиксацию проводятся экзамены, производятся оперативные переключения, ПРМ, проверки ПРМ, ДБ к работе, а самих работ нет. Как так? Почему? Это же самое архиважное.

 Представьте, что Вам надо зафиксировать на видео процесс приготовления жаренной картошки согласно рецепту кулинарной книги. Вы снимаете на видео как выкапываете картофель на огороде или покупаете в магазине, моете, чистите, и тут запись обрывается. Следующая запись – мытьё сковородки. Как мне убедиться в том, что Вы правильно пожарили картофан? А может Вы его вообще не жарили? А может картошка даже и не дошла до сковородки? А может эту картошку уже где-нибудь в другом месте хорошенько отжаривают?

 Видеофиксация ремонта – это не только контроль его качества, а ещё и прекрасное учебное пособие для воспитания будущих высококлассных специалистов. Что может быть лучше для молодого начинающего работника, чем многократный просмотр видео, где его старшие товарищи филигранно проводят мастер-класс по капитальному ремонту оборудования КТП-10/0,4кВ или КР выключателя ВМПЭ-10!!!

 Тем более что в наших сетях есть поистине уникальные бригады УЭС. Каждая из них умудряется выполнить КР сразу шести КТП подряд всего лишь за один рабочий день!!! Это архиневероятно, товарищи!!! Таким разудалым работникам надо вообще официально запретить расставаться с видеокамерой. Их трудовые подвиги должны лицезреть, как минимум, все электрики страны!

 Уважаемые коллеги! Товарищи! Светлое будущее нашей компании не за горами! Оно нас настигнет в самое ближайшее время! Это я Вам лично гарантирую!!!»

 На следующий день генеральный подписал два приказа:

1) Ввод обязательной видеофиксации процессов производства работ в ЭУ (в том числе АВР)

2) Отмена крепостного права в отношении оперативного персонала. Оперативникам была дарована свобода. Теперь они впервые наконец-таки смогут работать по инструкциям.

 Казалось бы, генеральным было принято всего-навсего три очень простых и экономичных решения, а какой мощный оздоровительный эффект они оказали на электросети в целом.

 Безусловно, обошлось не без потрясений! Потому как в течение недели официальная статистика аварийных отключений просто улетела в космос. А на одной ПС-110кВ и вовсе за один день была перевыполнена годовая норма аварийных отключений, рассчитанная на всё ПО.

 Вполне естественно, что данная статистика вызвала явление массового подгорания булок у руководства. Порой булки подгорали настолько сильно и интенсивно, что даже срабатывала пожарная сигнализация в кабинетах. Но со временем булки потихоньку адаптировались к новым реалиям и вновь приобрели свой привычный первоначальный вид и форму, щедро украшенную россыпью шрамов, оставленных от регулярных засосов и поцелуев нижестоящего персонала.

 В общем и целом проведение так называемой чистки кадров в энергокомпании было бы совершенно контрпродуктивно. Ведь ежели компьютерная программа лагает, то это вовсе не значит, что надо из неё пачками удалять файлы. Едва ли от этого она станет работать лучше. Для её корректной работы нужно всего лишь отредактировать исходный код. И всё само собой наладится и будет в шоколаде. Ну, по крайней мере, должно. Но это не точно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.