# U

Григорий Сахаров

Новая книга Григория Владимировича Сахарова.Несколько слов о Боге.Несколько слов обо всём и ни о чём.Несколько слов о тебе.

© Григорий Сахаров, 2024


ISBN 978-5-0065-0179-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*


Написать. Написать. Написать.


*


Идти.


*


Делающий. Делающий. Делающий.


*


Сделавший.


*


Перефразировать. Переформулировать.


*


Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит. Я знаю, что происходит.


*


Я Знание.


*


То, что является, но не является.


*


Волна изнутри. Волна изнутри. Волна изнутри. Ничего такого. Всё…


*


Каменное.


*


Трезвое. Трезвое. Трезвое. Хорошо.


*


Я являюсь Собой (Богом) и знаю кто Я.


*


Всегда )


*


Я больше чем Сердце всех сердец. И ещё больше. И ещё больше. И ещё больше.


*


Не бояться.


*