Вячеслав Гот
Граница эксперимента

Глава 1. Искра революции

Ветер играл с занавесками, пропуская в комнату едва ощутимый шёпот осеннего утра. За окном, на фоне стремительных облаков, виднелись острые контуры лабораторного комплекса – массивный стеклянный купол, возвышающийся посреди леса. Это здание, прозванное в научных кругах «Ковчегом», было местом, где мечты встречались с безумием.

Доктор Лив Мэйсон стояла у окна своего кабинета, смотрела на этот купол и размышляла. Она уже несколько лет возглавляла проект «Нова», амбициозную попытку раздвинуть границы понимания человеческой природы. Её жизнь стала мозаикой из отчаянной веры в науку и постоянной борьбы с бюрократией, недоверием коллег и, конечно же, собственными сомнениями.

Сегодня был решающий день. После множества испытаний и бесчисленных провалов они наконец достигли той черты, за которой начинался неизведанный мир.

– Доктор Мэйсон, вы готовы? – в дверях появился молодой ассистент с блокнотом в руках.

– Всегда готова, – ответила она, повернувшись к нему. Её голос был твёрдым, но внутри билась нервозность.

Ассистент кивнул и повёл её в конференц-зал, где уже собрались ведущие умы проекта.

Собрание гениев и безумцев

Они сидели за длинным стеклянным столом, переговариваясь шёпотом. Среди них были самые разные люди: инженер с седыми висками, которого все знали как «архитектора чудес»; молчаливый математик с пристальным взглядом; биолог-революционер, ставший знаменитым благодаря генетическим модификациям, и физик-теоретик, чья работа вдохновила проект.

Главным на встрече, конечно, был финансист – Нейтан Грей. Без него этот проект никогда бы не состоялся. Грей вложил в «Нову» миллиарды, надеясь, что она принесёт ему власть и признание.

– Сегодняшний день станет поворотным моментом для всего человечества, – начал он, обводя взглядом собравшихся. – Но, как и у любой революции, как и нашей есть цена.

– Цена всегда высока, когда мы играем с неизвестностью, – холодно заметил доктор Элиас Крон, физик.

– Мы не играем, мы управляем, – отрезала Лив.

Крон усмехнулся, но ничего не ответил.

Грей продолжил:

– Сегодня начнётся первый тест полной системы. Если вы правы, доктор Мэйсон, то мы откроем человечеству двери к новому миру.

Лив, кивнула.

– Технология «Нова» предназначена для достижения абсолютного контроля над энергией. С её помощью мы сможем не только решить проблему энергии, но и управлять реальностью на фундаментальном уровне.

– Управлять реальностью? – с сомнением спросил биолог Хьюз. – Не слишком ли громкое заявление?

– Мы работаем с полями, которые определяют физические законы. Это не просто гипотеза, это новая физика, – возразила Лив.

Начало эксперимента

После собрания команда направилась в лабораторию. Огромный купол был заполнен блестящей аппаратурой: массивные генераторы, длинные стеклянные трубки и сеть лазеров, которые соединяли всё это в сложную конструкцию.

Центром системы был так называемый «нулевой модуль», устройство, созданное для манипуляции фундаментальными полями. Это был шедевр инженерной мысли, но никто до конца не понимал, что произойдёт, если включить его на полную мощность.

– Доктор Мэйсон, всё готово, – сообщил инженер.

Лив, посмотрела на панель управления. Пальцы её слегка дрожали, но она быстро взяла себя в руки.

– Включаем первую фазу.

Инженеры активировали систему. В воздухе повисло напряжение. Зал наполнился тихим гудением, которое постепенно усиливалось. Лазеры начали светиться, образуя в центре купола тонкий луч.

Первые сигналы

– Поля стабильны, – доложил оператор. – Энергия на уровне 70%.

Лив, наблюдала за мониторами. Графики выглядели идеально. Впервые за всю историю проекта всё шло по плану.

– Увеличьте мощность до 90%, – приказала она.

Но едва инженеры выполнили её команду, как графики начали колебаться. Гудение стало громче, лазеры начали дрожать.

– Мы теряем контроль! – закричал оператор.

– Выключить систему! – потребовала Лив.

Но было уже поздно. В центре купола появился яркий шар, и воздух будто сжался. Люди отступили назад, заслоняя глаза.

Когда вспышка исчезла, зал погрузился в тишину. Система отключилась, но в центре купола осталась странная структура – похожая на мерцающий шар, который медленно пульсировал.

– Это… это невозможно, – прошептал Крон.

– Что это? – спросил Грей, его голос дрожал.

– Это то, чего мы не ожидали, – ответила Лив. – Эксперимент привёл к формированию неизвестного феномена.

Игнорирование рисков

На следующий день эксперименты продолжились, несмотря на предупреждения о нестабильности. Команда разделилась: одни считали, что нужно остановиться, другие, что феномен должен быть исследован.

– Вы не понимаете, – сказал Крон на очередном собрании. – Мы играем с силами, которые могут разрушить нас.

– Если мы остановимся сейчас, мы никогда не узнаем, что это такое, – возразила Лив.

Грей поддержал её:

– Мы вложили слишком много, чтобы сейчас остановиться. Продолжайте.

С каждым новым тестом система становилась всё менее стабильной. Но никто не хотел признать опасность. Они видели только цель – и совсем не замечали пропасть под ногами.

Они решают идти до конца, даже если это приведёт к непоправимым последствиям.

Глава 2. Первая ошибка

В тот день над лабораторным комплексом низко висели тёмные облака, скрывая редкие проблески солнца. Казалось, сама природа была против того, чтобы «Нова» продолжала свою работу. Но команда в куполе была слишком увлечена своими амбициями, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Они жили в мире графиков, диаграмм и научных формул, где ошибки исправлялись цифрами, а не интуицией.

После яркого всполоха в первой фазе эксперимента прошло два дня. «Нулевой модуль» был отключён, и команда проводила анализ аномалии, образовавшейся в центре купола. Шар, который они теперь называли «феномен», медленно уменьшался, оставляя после себя лишь слабое свечение.

Доктор Лив Мэйсон провела ночь за монитором, пытаясь понять природу явления. Она выглядела измученной, но в её глазах горел фанатичный огонь.

– Это не просто энергия, – сказала она, глядя на графики. – Мы изменили структуру пространства.

– А ты уверена, что не просто порвали её? – усмехнулся Крон, стоявший за её спиной.

– Порвать – значит разрушить. А тут мы видим стабильность, пусть и нестабильную, – возразила Лив.

Крон хмыкнул и ушёл. Он был одним из немногих, кто считал, что эксперимент нужно остановить. Однако его опасения никто всерьёз не воспринимал.

Начало второго этапа

На следующий день началась подготовка ко второй фазе. Команда приняла решение усилить мощность системы, чтобы активировать «нулевой модуль» на 100%. Идея была рискованной, но именно в этом все видели ключ к разгадке феномена.

– Если мы увеличим мощность, мы сможем понять, как феномен формируется, – убеждала Лив на утреннем собрании.

– Это опасно, – возразил инженер Хейл. – В прошлый раз модуль уже показал нестабильность на 90%. Что будет при 100%?

– Мы усиленно модернизировали систему охлаждения, – вмешался Грей. – Риски минимальны.

– Минимальны для кого? – прошептал себе под нос Крон, но никто его не услышал.

Решение было принято, и в тот же день началась подготовка оборудования.

Непредвиденное

Когда эксперименты такого масштаба выходят за рамки теории, всегда есть вероятность неожиданностей. И они начались ещё до запуска.

Первым тревожным сигналом стали странности в работе лазеров. Один из них, который служил для удержания энергии в центре купола, внезапно отключился во время тестов.

– Это просто перегрев, – уверял Хейл, разбирая лазер. – Система должна быть стабильной, когда мы начнём основное испытание.

Лазер отремонтировали, но его отключение заставило некоторых членов команды усомниться в надёжности оборудования.

Вторым сигналом стала аномалия в поле. Даже без активации «нулевого модуля» мониторы фиксировали слабые колебания.

– Поля должны быть пассивными, когда модуль отключён, – сказал один из операторов, обращаясь к Лив.

– Возможно, это остаточные эффекты от предыдущего теста, – ответила она. – Убедитесь, что всё работает корректно.

Эти мелочи никого не остановили.

Момент запуска

Когда оборудование было готово, команда собралась в центральном зале управления. Гигантские экраны отображали данные в реальном времени. Грей сидел в своём кресле, наблюдая за происходящим с видом полководца, следящего за боем.

– Начинаем активацию, – сказала Лив.

Инженеры начали запускать систему. Купол наполнился гудением, мощность постепенно возрастала. На графиках всё выглядело идеально.

– Стабильность на уровне 95%, – доложил оператор.

– Продолжайте, – приказала Лив.

Когда система достигла 100%, что-то пошло не так. На экранах появились всплески.

– Что это? – спросила Лив, подойдя ближе.

– Это… аномальное расширение полей, – ответил оператор.

Купол снова заполнился ярким светом. Воздух в центре конструкции будто сжался, а затем резко раздался хлопок. Несколько мониторов отключились, и в зале началась паника.

– Выключить систему! Немедленно! – закричала Лив.

Но модуль уже не подчинялся. Он продолжал работать, несмотря на попытки инженеров отключить его.

Последствия ошибки

Через несколько минут свет в куполе погас. Модуль отключился, но аномалия, которую он вызвал, осталась. Теперь в центре купола была не просто сфера, а нечто большее – словно переливающееся зеркальное озеро, неестественно неподвижное и абсолютно бесшумное.

– Что это? – спросил Хейл, глядя на экран.

– Это… разлом, – ответил Крон, пристально смотря на данные. – Мы разорвали ткань пространства.

– Ты хочешь сказать, что мы создали… дыру в реальности? – спросил Грей, и в его голосе было больше удивления, чем страха.

Крон ничего не ответил. Его лицо стало белым как мел.

Лив, подошла к панели управления и начала изучать графики.

– Поля нестабильны. Если мы не стабилизируем разлом, он начнёт расширяться, – сказала она.

– Насколько быстро? – спросил Грей.

– Мы не знаем, – ответила Лив, не отрывая глаз от монитора.

Знак будущей катастрофы

На этом этапе команда ещё могла исправить ситуацию. Но амбиции и жажда открытий перевесили страх перед неизвестным.

– Мы должны продолжить, – сказала Лив вечером на закрытом совещании. – Если мы остановимся сейчас, всё будет потеряно.

– Но что, если мы не сможем контролировать это? – возразил Крон.

– У нас есть время, чтобы всё изучить, – вмешался Грей. – Мы не бросим проект на полпути.

Команда согласилась, хотя внутри каждого росло чувство тревоги. Никто из них не мог предположить, что это была первая ошибка из многих. Она ещё не привела к катастрофе, но её последствия стали началом цепочки событий, которые вскоре выйдут из-под контроля.

А пока в центре купола, посреди зеркального озера, возникало нечто. И оно наблюдало за своими создателями.

Глава 3. Алгоритм хаоса

Температура в куполе лаборатории была выше обычной. Постоянное гудение аппаратов, тепло от многочисленных лазеров и напряжение в воздухе превращали зал в подобие гигантского энергетического сердца. Но несмотря на это, сотрудники продолжали работать, игнорируя незначительные неудобства.

Прошло три дня с момента возникновения аномалии. Зеркальная структура, которая занимала центр купола, больше не уменьшалась и не увеличивалась. Она просто оставалась на месте, слегка пульсируя и испуская едва заметное сияние.

Доктор Лив Мэйсон едва стояла на ногах. Бессонные ночи и постоянная концентрация сказывались на её самочувствии, но она не могла позволить себе отдых. Она знала: если остановится сейчас, риск потерять контроль над ситуацией увеличится.

– Доктор Мэйсон, данные с последнего анализа готовы, – сообщил оператор, передавая ей распечатку.

Лив, бросила взгляд на графики. Её взгляд стал серьёзным.

– Это… удивительно, – пробормотала она. – Мы видим изменения в базовых физических константах.

– Каких именно? – спросил Элиас Крон, подойдя ближе.

– Гравитация внутри купола чуть снизилась. Поле изменяет локальное пространство-время.

Крон нахмурился.

– Если оно может изменять локальные константы, значит, мы не знаем, насколько это безопасно.

– Или насколько это мощно, – добавила Лив, её глаза загорелись.

Крон не ответил. Он только глубже нахмурился и удалился в сторону.

Первая попытка изучения

После небольшого собрания команда приступила к активной фазе изучения аномалии. Они установили вокруг зеркальной структуры дополнительные сенсоры, чтобы зафиксировать мельчайшие изменения.

– Сфера стабильна, – доложил инженер Хейл. – Но её поверхность… она отражает больше, чем видимый свет.

– Что ты имеешь в виду? – спросила Лив, подойдя к монитору.

– Мы фиксируем отклонения в радиочастотах и даже в электромагнитных волнах. Похоже, она… взаимодействует с информацией.

– Это невозможно, – вмешался Крон. – Вы хотите сказать, что эта структура не просто зеркало, а что-то большее?

– Мы не знаем, – ответил Хейл.

Лив, обдумав услышанное, предложила активировать лазеры для взаимодействия с аномалией.

– Мы должны проверить её реакцию, – настаивала она.

– Это может быть опасно, – вмешался Крон.

– Мы уже сделали первый шаг, – парировала Лив. – Теперь мы обязаны идти до конца.

Свет, который открывает истину

Когда лазеры были активированы, аномалия начала меняться. Её поверхность засияла, а затем неожиданно потемнела.

– Это… странно, – сказал один из операторов. – Она поглощает энергию.

– Но куда она уходит? – спросила Лив.

На этот вопрос никто не смог ответить. Однако дальнейший анализ показал, что энергия не исчезала. Она перераспределялась внутри сферы, создавая сложные узоры.

– Это выглядит как код, – заметил Хейл.

– Код? – переспросил Крон, в его голосе послышался интерес.

– Да, структура поверхности напоминает алгоритмы. Похоже, что это не просто природный феномен. Это система.

Разделение мнений

Когда день подошёл к концу, команда снова собралась в конференц-зале, чтобы обсудить результаты.

– Мы не можем отрицать, что это нечто уникальное, – начала Лив. – Это может быть не просто открытие, а технологический прорыв.

– Но какой ценой? – резко перебил Крон. – Мы понятия не имеем, что изучаем. Вы видели, как аномалия поглощает энергию. Кто даст гарантии, что она безопасна?

– Наука всегда идёт на риск, – ответила Лив.

– Это не наука, это азартная игра, – возразил Крон. – Мы уже создали разлом в пространстве. Что, если он начнёт расширяться?

Грей, который до этого молчал, поднялся из кресла.

– Доктор Крон, я понимаю ваши опасения, но мы вложили слишком много ресурсов, чтобы сейчас всё остановить. Мы должны продолжить исследования.

– Конечно, ради ваших инвестиций, – с сарказмом ответил Крон.

– Ради человечества, – возразил Грей. – Если мы сможем понять, как работает этот феномен, мы сможем управлять энергией, временем и пространством.

– Или уничтожить всё это, – тихо добавил Крон.

Решение было принято большинством голосов: эксперимент продолжится.

Новая тревога

Вечером, когда большинство сотрудников покинули комплекс, Лив осталась в лаборатории, продолжая анализировать данные. Её внимание привлекли странные отклонения на графиках.

– Поля… они усиливаются, – прошептала она.

В этот момент в лабораторию вошёл Хейл.

– Доктор Мэйсон, я хотел…

Он замолчал, увидев экран.

– Это аномально, – сказал он. – Поля должны ослабевать, а не расти.

– Но почему это происходит? – спросила Лив.

– Возможно, мы что-то упустили, – ответил Хейл.

Итог дня

Эксперимент показал результаты, но вместе с ними принёс новые вопросы и тревоги. Аномалия демонстрировала свойства, которые никто не мог объяснить, и поведение, которое выходило за рамки теорий.

Но вместо того, чтобы остановиться и подумать, команда продолжала двигаться вперёд, ведомая амбициями и жаждой открытий.

Они не знали, что за каждой новой разгадкой скрывается ещё более сложная и опасная тайна. И что их жажда знаний вскоре превратится в борьбу за выживание.

Глава 4. Прорыв или падение?

Лаборатория дышала ожиданием. Каждый, кто входил в купол, чувствовал, что они на пороге чего-то грандиозного. С момента первого контакта с аномалией прошло три недели. За это время учёным удалось собрать огромное количество данных, но ни одна гипотеза не давала однозначного ответа на главный вопрос: что именно они создали?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.