Государственная Служба РФ. Должностная инструкция Управляющего Посольской ГС РФ
Игорь Николаевич Цзю

© Игорь Николаевич Цзю, 2024

ISBN 978-5-0064-8498-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Утверждаю» ______________ Верховный Правитель РФ

Дата «____» ____________ 2025 года Цзю Игорь Николаевич

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Должностная инструкция
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОСОЛЬСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ РФ

– Общие положения.

– Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-квалификационной характеристики руководителя (управляющего, директора, начальника, заведующего) учреждения Государственной Службы РФ, заместителя управляющего (директора, начальника, заведующего) учреждения Государственной Службы РФ, утверждённой приказом Управляющего Государственной Службы Российской Федерации от ____________ 2025 г. № ____________ по согласованию с Управлением труда и социальной защиты Государственной Службы Здравоохранения и Физической Культуры Российской Федерации (постановление Государственной Службы Здравоохранения и Физической Культуры России от _____________ 2025 г. № _______). При составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в учреждениях системы Государственной Службы Российской Федерации, утверждённые приказом ГС Здравоохранения и Физической Культуры Российской Федерации от ____________ 2025 г. № _______.

– Управляющий Посольской Государственной Службой (далее сокращённо ПГС) РФ назначается и освобождается от должности Верховным Правителем России.

На период отпуска и временной нетрудоспособности Управляющего Посольской ГС РФ его обязанности могут быть возложены на первого заместителя Управляющего Посольской ГС РФ. Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании Указа Верховного Правителя России, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.