Олег Тесленко
Сравнение стойкости в бою английских и русских броненосных кораблей

В Ютландском бою со страшной силой взорвались пять английских линейных и броненосных крейсеров: "Куин Мэри", "Инвинсибл", "Индефатигейбл", "Черный принц", "Дифенс". А в Цусимском сражении от детонации боеприпаса погиб всего один корабль: броненосец "Бородино". Кроме него больше ни на одном из 38-ми других российских кораблей не произошло взрыва погребов. Хотя на каждом из четырех броненосцев этого типа: "Князь Суворов", "Император Александр III", "Бородино", и "Орел" вражеские двенадцатидюймовые снаряды тоже много раз повреждали их орудийные башни, и выводили из строя большую часть орудий. Но фатальных взрывов боеприпасов у этих трех броненосцев все-таки не произошло, как впрочем и у всех остальных российских кораблей, находившихся подчас под весьма жестоким обстрелом. Причем на некоторых из них – как например на крейсере "Аврора", осколки японских снарядов проникали даже в погреб боеприпасов и там происходил пожар порохового заряда, но его смогли потушить. А у англичан взорвались аж целых пять кораблей!

 И только взрыв броненосца "Бородино" является странным исключением из всей русской эскадры – это был единственный случай гибели корабля от взрыва погребов в Цусимском сражении. Хотя конечно знатоки могут вспомнить: и на флагманском броненосце "Князь Суворов" произошел взрыв кормовой башни орудий главного калибра! Причем это случилось с ним еще в самом начале Цусимского сражения, и что удивительно – "Князь Суворов" несмотря на это продолжал вести бой. Взрыв башни орудий главного калибра – это тяжелейшее для кораблей любой страны повреждение, но оно нисколько не уменьшило живучесть русского броненосца, и после этого взрыва он сражаясь продержался на плаву еще 5 часов! Вообще, по сравнению с английскими линейными крейсерами в Ютланде, взрывавшимися так же легко, как будто это были деревянные бочки с порохом – Английский адмирал даже выкрикнул в сердцах: "что-то неладно с этими чертовыми линейными крейсерами!" В противоположность этому русские корабли много раз выдерживали попадания японских двенадцатидюймовых фугасных снарядов начиненных большим количеством новейшей взрывчатки – шимозы, даже без выхода корабля из строя, не говоря уж о взрыве погребов.