Пыльная буря. Загадка комплекса
Кори Манн

© Кори Манн, 2024

ISBN 978-5-0064-6137-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Джейкоб проснулся от телефонного звонка. Мобильник неприятно гудел под ухом. Создаваемые вибрации усиливали тошнотворную боль в голове. Он протянул руку и взял мобильник: на экране светилась надпись «Комплекс. Сара.». Звонили с его основной работы, на которой он не появлялся вот уже несколько лет. Любопытство пересилило его желание послать все к чертям, и он принял вызов.

– Алло?

– Доброе утро, Джейкоб. Вам необходимо как можно быстрее явиться в главное отделение комплекса «Невидимая энергия». Дальнейшие распоряжения получите лично.

Девушка-секретарь положила трубку, как только отчеканила свой короткий монолог. Хмыкнув, Джейкоб уронил руку с телефоном на подушку. Перед ним что-то громко выкрикивал командир их отряда, который брызгая слюной, тыкал пальцем во вражескую базу и вдохновлял солдат на сражение. К сожалению, компьютерную игру в эти выходные пройти не получится.

Джейкоб убрал с себя клавиатуру и остатки чипсов. Он до поздней ночи играл, выигрывая бой за боем, пока не уснул прямо во время битвы. «Хороший вчера выдался день».

Парень совершил короткий телефонный звонок на другую работу и сообщил, что не выйдет на сегодняшнюю смену. На «второстепенных» работах знали о занимаемой им крупной должности, и были заранее предупреждены о возможности подобных казусов. Собеседования он проходил долго и оживленно, людям нравилась его открытость и дружелюбность, а высокий интеллект был поводом как можно скорее взять такого специалиста. Даже Директор магазина электронных игрушек «Волчок» лично являлся к его дому, чтобы отдать приглашение на работу в качестве главного конструктора. Джейкобу было очень приятно и даже неловко от такой официозности:

– Да ладно, мистер Гаррисон, я бы и сам к вам заехал. Тут же всего два квартала.

– Вот именно, всего то два квартала. Я как раз мимо проезжал и хотел тебя поздравить с зачислением в наш штат. – только вот Джейкоб знал, что директор живет в другой части города, а магазин игрушек был недалеко.

На третьей его работе, консультанта по кибербезопасности, Джейкоба не ждали совсем, так как вакансия сразу подразумевала полностью удаленную работу со сдельно-проектной оплатой. К слову, это было даже весело, тратить на проект 20—40 минут, а затем по истечению недели, с умным видом, рассказывать менеджерам, все найденные уязвимости. Джейкоб даже не надеялся проработать тут долго, ведь это далеко не основной источник дохода, но почему-то за него держались как за лучшего консультанта на всем материке.

Когда его приняли на работу в корпорацию «Невидимая энергия», Джейкоб в течение двух месяцев каждый день приходил на работу в их фантастический, из черного стекла, офис, выглядящий словно шоурум какого-то безумного ученого из фильмов, и смотрел в окно на игравшую снаружи бурю. Скука и безделье донимали его: услуги главного инженера были не востребованы, потому что ребята занимавшие должности пониже отлично выполняли профилактические работы. Дополнительным испытанием было то, что комплекс находился за городом.

В итоге Джейкоб решил поговорить с Сарой, секретарем по безопасности, о возможности работы на других местах, пока его профессиональные услуги не востребованы. Миловидная девочка моментально побледнела от вопроса, но постаралась удержаться от желания врезать ему. Ее сжавшиеся в кулаки ладони прямо кричали о том, что он – некомпетентная свинья. Сдержав свой порыв и сделав короткий мозговой штурм, она дала добро на такой формат, но при одном условии: если она сделает ему звонок в любое время дня и ночи, – Джейкоб должен будет явиться в течении 10 минут на рабочее место. Он согласился и, стараясь не замечать все еще напряженный, буквально испепеляющий взгляд секретаря, немедленно удалился.

С тех самых пор, за прошедшие два года, ему не поступило ни единого звонка от этой милой девушки. В какой-то момент Джейкоб думал, что Сару вовсе уволили, а новый сотрудник и не знает о существовании старшего инженера. Но звонок сегодня утром показал, что все его помнят и о договоренности не забыли.

Пребывая в воспоминаниях, Джейкоб прошел в кабинет Сары, после краткого стука.

– Доброе утро! – парень приветливо улыбнулся девушке. Она нисколько не изменилась за это время: такая же бледная и красивая.

– Здравствуйте. Вот документы. Костюм выдадут на посту. Необходимо провести ремонт в третьей подстанции. Можете идти. – и все такая же строгая.

Взяв документы, Джейкоб незамедлительно направился в свой отдел. Из-за долгого отсутствия приходилось ориентироваться на огромное количество указателей, чтобы найти его. На удивление, он справился быстро, и вот, уже спустя пару минут, стоял напротив двери пришлюзовой комнаты, а по совместительству – офиса инженеров. Открыв дверь, он чуть не столкнулся с младшим помощником по энергетике. Тот весь трясся, смотрел только себе под ноги и был не менее бледен, чем секретарь Сара. Быстро кивнув, мальчишка тут же вылетел пулей из офиса.

– Всем привет. Что это с ним? – Джейкоб, смотревший в след Иану, повернул голову к главной бригаде.

Тут его ожидала новая загадка – чего эти-то такие серые и злые? Пара крупных мужчин и один молодой ассистент сидели как на иголках. Кто-то нервно перебирал в руках шурупчики. Парнишка помладше почти истерично перелистывал страницы журнала по безопасности. Джейкоб вспомнил как раньше перечитывал его раз за разом, пока ожидал какой-либо поломки.

– Мы тебя ждали целых 15 минут с момента уведомления об ошибке. ТЫ СЕБЯ ПУПОМ ЗЕМЛИ ВОЗОМНИЛ? – Джейкоб впервые видел этого парня. Нахохлившийся здоровяк, разве что не дышавший огнем, был ужасно зол.

– Я уже тут, просто выдай мне костюм, и я пойду устранять ваши поломки. – Джейкоб прошел мимо, затылком чувствуя испепеляющие лучи гнева.

Ему не давал покоя вопрос, почему все такие напуганные. Это «стандартная» поломка, коих много на предприятиях таких масштабов. Удивительно, что она не случилась раньше. За это можно сказать спасибо мастерам младшего ранга, которые старательно проводили профилактические проверки строго в срок. Если не чаще.

Он стоял у входной двери, которая вела прямо к окраине бури, через которую необходимо было идти самостоятельно по узкой длинной траншее. Ассистент быстро и ловко навешивал на Джейкоба различное оборудование, в том числе и рацию.

– Вам необходимо будет каждые 10 минут связываться со штабом и докладывать общую обстановку.

– Как будто на фронт попал, снаряжаешь ты меня так же.

– Извините, но это не шутки. Пожалуйста, строго придерживайтесь правил, и тогда ни у кого не будет проблем.

Появилось ощущение, что он идет разбираться с проблемой атомного реактора, который рванет, если Джейкоб не перережет нужный провод.

Сам по себе, он был парнем спокойным и следовал правилу: если ты эксперт в своей работе, то у тебя не возникнет задач, которые ты не смог бы решить. Но поведение его коллег уже начинало напрягать. Уверенность инженера пошатнулась из-за силы заполонившего округу напряжения – казалось, от него персонал готов был остановить саму бурю, запускать которую повторно очень дорого.

Дверь открылась, и мощный поток воздуха с частичками пыли ударил в тело мастера. Другие ребята уже успели уйти из проходного шлюза обратно в мастерскую, справляться с ударом стихии остался только Джейкоб. Он спрыгнул в траншею, и мелкие частички пыли теперь врезались лишь в защитные очки.

Проходя утомительный путь в четыре с половиной километра, Джейкоб вспоминал, какой детский восторг вызывал у него Комплекс. Какую идеальную мысль они воплотили в жизнь! Искусственно созданная пылевая буря в пустыне в качестве источника альтернативной энергии. В центре пустыни было выбрано самое «тонкое» место, которое предоставляло самый короткий путь к магме Земли. Далее были проведены работы буровой станцией чтобы подвести специальные трубы для отвода горячего, даже раскаленного воздуха. На поверхности был установлен турбовентиляторный авиационный двигатель с небольшими доработками, к компрессору высокого давления которого и поступал пар. Эта система становится тепловым генератором. Пары начинают раскручивать первую турбину, которая приводит в действие ветер, раскручивающий последующие турбины, которые расположены по кругу. Но это не все: поступавший от впередистоящей системы «холодный» воздух не только подпитывал мощность и скорость работы турбины, но и был энергоносителем уже для ветрогенератора, напрямую подключенного к валу низкого давления того же авиадвигателя. Гениальное сочетание силы природы, законов физики, и сразу двух способов генерации энергии!

Таких «турбин» по всей площади насчитывается 10 штук, 5 из которых являются резервными. Это позволяет в случае необходимости ремонтировать отработавшие турбины, включая в это время запасные. Работа трудная и опасная, но оплачивается хорошо.

Узнав о том, что компания набирает инженеров, Джейкоб направил все свои силы в обучение и дал себе клятву обязательно вступить в должность главного инженера. Только вот, когда он добился своей цели, то вынужден был сидеть на «скамейке запасных» долгие два года.

В какой-то степени было очень обидно. Обучение заняло 6 лет, во время которых он с упоением изучал виды альтернативной энергии, защищал дипломную работу на тему теплового ветрогенератора. До создания комплекса «Невидимая энергия», все ученые лишь носами воротили от этой мысли. Она была слишком энергозатратной, ведь для создания ветра, обычно, необходимо было питать теплогенератор, который практически в сухую сжирал всю созданную энергию.

Компания сделала огромный прорыв в этой сфере, решив использовать саму Землю в качестве источника тепла. Такое решение имело и свои минусы. Армии «зеленых» ежемесячно атаковали компанию, заставляя оставить запасы тепла на будущее, считая, что жизнь нашей теплой планеты станет уменьшаться вдвое из-за использования данного ресурса.

Все судебные дела закончились тем, что ученые, приглашенные на данное разбирательство, не смогли подтвердить теорию зеленого общества, но и опровергнуть тоже не получилось. В какой-то момент эти перепалки просто прекратились, потому что оснований для споров не осталось.

Смахнув с защитного стекла маски очередной слой пыли, Джейкоб отрапортовал, что находится на участке 4—0 и вот-вот должен войти в комплекс. Дорога заняла у него минут сорок, так что отрапортовал он уже 3 раза. Голос в рации очень нервничал, но не торопил инженера.

Подойдя к стеклянной двери, Джейкоб приложил свою карту доступа к СКУДу (системе контроля и управления доступом Rule-Based Access Control (RAC)). Она довольно пропиликала и открыла двери. Пропускной шлюз обдал парня теплым воздухом, тем самым очищая его костюм. Далее он прошел в мастерскую. Тут было очень тихо. Джейкоб снял каску-шлем и оставил ее у входа, чтобы не носить с собой.

В помещении работало аварийное освещение. Маленькие желтые лампочки подсвечивали компьютер, шкаф с инструментами и вход на лестницу. Только самое необходимое. В остальных углах, только присмотревшись можно было рассмотреть какие-либо предметы. Немного помогало естественное освещение, но из-за постоянного потока частиц пыли, оно тоже было скудным.

– Прием. База, это Джейкоб, я в мастерской. – Бегло пробежавшись глазами по аварийному монитору, он продолжил. – Неисправность в системе электроснабжения. В одном из коридоров минус третьего этажа произошел разрыв. Я направляюсь туда. Как поняли? – Этот излишне серьезный радиообмен забавлял Джейкоба, все прямо как в его игрушках про войну.

– Прием. Джейкоб, это база. Вас поняли, будьте осторожны. Связь также каждые 10 минут по возможности.

Джейкоб хмыкнул и убрал рацию. Поломка выглядит незначительной. Но почему-то весь комплекс встал на уши. Взяв план и фонарик, инженер направился к лестнице.

В эти два года Джейкоб занимался тем, что коллекционировал записи в своей трудовой книжке. На полную ставку устроиться он не мог из-за основной работы, поэтому приходилось брать какие-то простенькие подработки. К сожалению, они ему быстро надоедали, и он уходил искать себя дальше. После третьего мини-увольнения (так он их называл) Джейкоб перечитывал свою трудовую книжку и понял, что это даже весело. Конечно, большинство компаний смущало растущее количество записей, но там, где была большая текучка кадров, брать его на работу не стеснялись.

Работа в магазине игрушек пришлась ему по душе. Он проработал там дольше всего и даже думал пойти на полную ставку, уволившись из корпорации. Но звонок Сары заставил его снова приободриться, и мысленно отложить увольнение.

– Тебе бы, сынок, жену найти да остепениться. Тогда не будешь, как горный козел, скакать по разным работам. – сказал ему как-то директор игрушечного магазина. Ему также принадлежал завод по изготовлению игрушек. Иногда оттуда приезжал брак. Обязанностью Джейкоба было не только придумывать новые интересные игрушки, но и чинить бракованные, что повышало рентабельность завода.

– Ага, она-то и будет тратить все заработанные мной деньги. Нет уж, вот наиграюсь в игрушки, подышу воздухом – тогда и буду любимую искать.

– Как же ты будешь ее искать, если даже с сотрудниками не общаешься?

Джейкоб не любил общаться с людьми. Не сказать, чтобы он был замкнут, но общение не приносило ему столько удовольствия, сколько приносит любимое занятие – создавать электронные конструкторы.

– Прием. Джейкоб, это база. Доложите обстановку. – прогудела рация.

– Прием, база. Это Джейкоб. Ситуация стабильная. Никаких странностей. – тут Джейкоб решил развить свои коммуникационные способности и узнать, почему все так напряжены. – Слушайте. Это же просто нарушение проводки. Почему бы не направить обычного электрика?

– Прием. Его уже направляли. – секундное молчание – Он спустя 20 минут перестал выходить на связь. Как и все работники подстанции.

Джейкоб даже остановился на секунду. Здесь должны быть еще сотрудники? Он как-то даже не подумал, что на каждой отдельной подстанции тоже есть постоянные рабочие. Вот и начинает сказываться его отсутствие на работе.

– Прием. Слушай, а как тебя зовут?

– Прием. Мое имя Майк. А тебе лучше следить за обстановкой вокруг.

Это звучало не грубо, а даже как-то по-отцовски, как наставление на ближайший жизненный путь. Джейкоб был уже на минус втором этаже, скоро он попадет на проблемный этаж. Всего у подстанции должно быть минус 10 этажей.

Первый, входной этаж имел стеклянные вешние стены и дверь. Был маленьким, состоял всего из двух комнат – входной шлюз и мастерская. Прямо в мастерской был лифт и дверь на лестницу. А вот остальные этажи имели уже темные стены из специального металлического сплава, который почти не пропускал тепло извне. Подстанция стояла прямо на трубе, с которой отводился горячий воздух из магмы. Сама подстанция имела цилиндрическую форму, стержнем которой была эта самая труба.

Джейкоб провел лучом фонаря по стенам и лестничному пролету. Металлические поручни лестниц были холодными, как если бы Джейкоб был в подземелье. Даже немного сырыми. Значит, есть еще проблема с системой климат-контроля. Но о ней компьютер не предупреждал, следовательно придется еще и перепроверить его данные.

– Прием. Какие именно ошибки вам поступали?

– Прием. Нарушение электропитания подстанции. Все. А что? Есть еще какие-то проблемы? – было слышно, как Майк напрягся.

– Прием. Мне кажется есть проблемы с вентиляцией. После устранения разрыва электропитания займусь проведением профилактики всех систем.

«Не даром же они платили мне зарплату все это время. Хоть отработаю свои гонорары». Джейкоб, мыслями погруженный в рабочие системы подстанции, сделал первый шаг в коридор на минус третьем этаже и тут же остановился.

Глава 2

Ларри ненавидел крыс. Особенно крыс на предприятиях. Особенно в проводке. Мало того, что, когда эти твари перегрызают провода, замыкает электричество почти на всем этаже, если не на всем предприятии, так еще и их трупы надо снимать с оголенных проводов.

Здесь, на комплексе, он надеялся, с этим проблем не будет благодаря одному жильцу. Но как бы ни хотелось, оказывается, он не спасал от крыс. Ларри все время ломал голову, зачем эти странные существа вообще лезут в комплекс. И ладно бы они поселялись во внешнем от бури здании, но нет, они лезут в самое пекло. Эти грызуны постоянно норовят попасть в самое центральное здание. Их можно обнаружить и на подстанциях, но больше всего – в глубине комплекса, куда идет вся собранная энергия и затем распределяется на нужды страны.

В очередной раз его вызвали из-за этих грязных существ. На третьей подстанции начались сбои в системе кондиционирования из-за нарушения электропитания. Ларри готов был поставить свой дом на то, что причина именно в крысе.

Проходя по траншее, он молился, чтобы эта поломка была устранена быстро и без происшествий. Сегодня был чемпионат по водному поло среди женщин, и Ларри очень хотел на него успеть. Он никогда не признавался никому, что является фетишистом, но и отрицать навряд-ли бы стал, если бы среди коллег пошел такой разговор.

Эту работу он обожал. Когда довелось сюда устроиться, он боялся, что за престижную заработную плату тут придется «драться», но все оказалось ровно наоборот. Тебе платили, если на предприятии не было сбоев. Когда они происходили, тебе платили, но в три раза меньше. Сбои бывают разных масштабов и начальство делало на это скидку.

Они днями напролет с парнями играли в дурака в мастерской, поглядывая на компьютер. Если он мерзко пищал и мигал красной лампочкой, пора было снаряжаться. И как можно быстрее. Нет, зарплату не прекращали платить ровно в эту же секунду. Просто никому не хотелось разгребать ситуацию покрупнее. С главным жильцом центральной станции.

– Ларри! Давай шевели своими сухими батонами! Я тут от жары умираю просто! – нудел Джек с минус третьего этажа. Ларри так и не понял, зачем этот старый брюзга вообще здесь находится. – Если, конечно, мой пот будет отпугивать того, с центрального, то можешь не чинить. Но что-то мне подсказывает, что так я пахну даже вкуснее.

Пухлый, неопрятно одетый мужчина захрипел. Ларри подумал, что он так смеется, и просто прошел мимо. Ему не хотелось водить с Джеком дружбу – больно он похож на канцелярскую крысу.

Портативный сигнализатор, висевший у Ларри на руке, объявил, что они на месте. Они находились в центральном коридоре третьего этажа. Стены выполнены из металлических пластин. Их серый цвет раздражал глаза. Он был практически везде. Присев у правой стены, Ларри тыкнул в невидимую панель, и стена медленно отъехала влево, обнажив таящихся внутри электрических змей. Провода мирно висели, крыс вроде бы не наблюдалось.

Ларри встал на колени и просунул голову в щиток. Правой рукой он нажал на перстень у себя на левой руке, и налобный фонарь Ларри загорелся. Он посмотрел сначала в одну сторону, затем в другую. Вверх и вниз. «Хорошая зарядка для шеи» – подумалось ему. Внизу в левом углу его ждала долгожданная находка – крыса. Она не держалась за оголенный провод, зато была мертва.

«Какой сегодня хороший день». Взяв двумя пальцами грызуна за хвост, Ларри отправил его в полет на планету мусорное ведро. Сделав трехочковый, парень вернулся к поиску поломки. А вот и укушенный провод. Только электрик потянулся к своему поясу за кусачками, как понял, что на нем нет защитных перчаток. Он забыл их на стойке при выходном шлюзе во внешнем здании. Сделав глубокий вдох, он прикинул сколько идти обратно, сколько на него выльют говна коллеги и сколько он потом будет слушать этот рассказ о забытых перчатках.

– Да и черт с ними. – он взял кусачки и потянулся к проводу, срезать надкусанный краешек.

Свет погас.

Это была первая смерть в комплексе.

***

Джейкоб видел перед собой этого парня. Он половиной тела ввалился в шахту с электропроводкой. Инженер догадывался, что смерть была быстрой и почти безболезненной. Рядом с его телом еще чувствовался запах горелых волос.

– Прием. База, это Джейкоб. У меня труп.

– Как он умер? – почти выкрикнул Майк.

– Током ударило. Судя по всему, он коснулся провода, который передавал основное напряжение по комплексу. – Джейкоб посветил в проем шахты, пытаясь на расстоянии рассмотреть провода. – Ты говоришь, тут должны быть еще люди. Значит, они должны были сообщить о нем. Как минимум, при эвакуации.

– Не было эвакуации. – незаметно, они убрали противное «прием», и разговор двух коллег уже больше напоминал диалог двух сыщиков. – В этом-то и проблема. На этой подстанции было по меньшей мере пятнадцать человек, и все они, после отключения электричества, больше не подавали ни одного сигнала на основную базу. Я очень боюсь, как бы отключение электричества не сняло блокировку с центрального энергетического здания в центре бури. Если это так, то…

Неожиданное откровение Майка было прервано сигналом тревоги. В коридоре загорелись красные лампы, которые стали методично крутиться вокруг своей оси, и металлический голос холодно произнес: «Здания будут заблокированы через 5 секунд. Пожалуйста, оставайтесь на местах и ожидайте эвакуации.»

Из рации послышался взбешенный голос Майка.

– Черт! Вы что наделали! Там же могут быть люди! Прекратите это! Что значит неизвестная угроза?! Так перекройте только центральное здание, где и сидит эта тварь! Мало ли что я сказал! Может и не переполз… Джейкоб! Джей…

Связь прервалась. Парень был не просто удивлен, он знатно наделал в штаны. Еще и какая-то тварь тут есть. Рация снова зашуршала.

– Прием. Джейкоб, это Сара. Прошу вас проследовать к главной шлюзовой комнате, для дальнейшей эвакуации.

– Прием. Понял.

Джейкоб догадывался, что Сара навряд ли что-то ему расскажет, поэтому диалог продолжать не стал. Он погрузился в свои нерадостные мысли по пути к шлюзу. Значит, один маленький сбой в электропитании подстанции мог нарушить слаженную работу всего комплекса? Звучит как полнейший бред. Такая огромная корпорация, с таким уровнем дохода, была просто обязана иметь несколько запасных планов на случай нарушения электропитания. Тем более, что оно, скорее всего, не влияет на работу турбин и аккумуляторов. В этих подстанциях электричество нужно только для освещения и стабильной работы проверяющего оборудования. Да и что здесь вообще делать людям, рядом с трубой, ведущей прямо в ад?

Инженер снова вернулся к шлюзу и кратко отрапортовал.

– Прием. Это Сара. Ожидайте, эвакуация начнется через 8 часов.

– Сколько!? Не многовато ли, для обычного случая халатности на работе? – Джейкоб уже видел подобное на других своих работах. Очень уверенные в себе электрики брались за провода голыми руками и отдавали свои жизни.

– Ожидайте. Конец связи.

«Надо будет пригласить ее на свидание.» – подумал Джейкоб.

Он сел за компьютерный стол и посмотрел на свое отражение в мониторе. Восемь часов означало, что Джейкоб не сможет прийти на фабрику игрушек. Мистер Гаррисон расстроится и опять будет бухтеть, что мог бы заработать пару лишних десяток за починенную игрушку.

Джейкоб откинулся на спинку стула. Тут бродит какая-то тварь, которую боятся все рабочие комплекса. Может что-то типа городской легенды про офисного чупакабру, который приходит из темноты и грызет провода. Парень прикрыл глаза. Восемь часов. Можно и вздремнуть.

Но хорошенько выспаться Джейкобу не дала рация. С помехами и какими-то скрипами она подавала признаки жизни.

– Джейкоб! Джейкоб! – это был взволнованный голос Майка.

– Слушаю. – парень даже не открыл глаза.

– Тебе надо срочно покинуть это место!

– Ну эвакуация будет через восемь часов, попробую мысленно их поторопить.

– Ты не понял! – Майк рассержено что-то ударил. Может быть стол. – Ты сейчас в огромной опасности. В отделе безопасности обсуждают способы уничтожения комплекса.

– Ага и как поработить весь мир. Конечно, что им еще делать за кружкой чая.

– Джейкоб. – Майк напряженно выдохнул. – Сколько ты здесь работаешь?

– Два года.

– И за эти два года ты еще не узнал об эксперименте 2.0?

– Эмм… Я был дома эти два года и ни с кем из сотрудников не разговаривал до сегодняшнего дня.

– О боже… Теперь мне все понятно… – Майк глубоко вздохнул. Это звучало, как будто бы Джейкоба надо было снова учить есть вилкой.

– Ты можешь мне о нем рассказать. Как раз это, судя по всему, долгая история, и я смогу под нее дождаться эвакуации.

Майк сбивчиво начал свой рассказ.

– Этот комплекс – лишь прикрытие для отмывания денег. На самом деле, в центральном энергетическом здании проводились опыты по выведению убийцы-гуманоида, способного выживать при высоких температурах. Но когда ученые поняли, что не могут контролировать эту махину, то создали магнитную клетку, которая потребляет большое количество электроэнергии. Если бы в комплексе пошли сбои, то оковы с этого монстра спали, и он смог бы сбежать. Так как в нашей ситуации работали еще четыре подстанции, то, возможно, клетка еще его удерживает, но отдел безопасности не хочет рисковать, поэтому планируется крупный ракетный удар по центральной башне.

Для Джейкоба это звучало как пересказ фильма ужасов. Монстр, безвыходная ситуация для главного героя и хороший друг на другом конце провода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.