Цивилизационная труха
Роберт Сперанский

© Роберт Сперанский, 2024

ISBN 978-5-0064-5725-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Личность, живо интересующаяся недалёким будущим этого мира, наверняка сталкивалась уже с мнениями сонма различных астрологов, предсказателей, контактеров с Высшими Силами, посланников и просто сумасшедших, отыгрывающими очередной шизофренический бред на одной из сцен Сети, о кончине нашей общности. Причём речь идёт не о здешней, погрязшей в неразрешимых противоречиях территории, которая катится несколько лет по инерции, не зная как вернуть хоть какое-нибудь status quo. Разговор идёт о всеобщем преобразовании мира как такового, который должен стать на новые рельсы Бытия или раствориться в пустоте Космоса, как очередной неудавшийся опыт Мироздания.

Можно, конечно, высокомерно отмахнуться от всех предсказателей, как от тучи надоедливых мух, облюбовавших скопившиеся в Сети отходы как политических испражнений, так и испражнений от прикладных отраслей знания. Но все ли так однозначно? Как любят говаривать в настоящее время дегустаторы политических экскрементов.

К сожалению, действительно все не так просто, и как показывает даже не очень глубокий анализ, преобразование как самого мира, так и его составной единицы – сапиенса, назрело, ибо в основном современные вектора развития при наличии некоторых эволюционных течений, всё-таки тащат человечество к цивилизационному обрыву, с которого оно может рухнуть в недалёком будущем, завершив ещё один неудачный вариант своего воплощения в разумность в данном уголке Вселенной.

И дело даже не в событиях в некоторых точках поверхности, к которым приковано все новостное внимание. Хотя они безусловно служат непосредственным катализатором устремления человечества к Концу.

Автор хочет высказать две именно свою точку зрения, которая, как ему кажется, вопиёт о необходимости перехода мира в новую структуру или альтернативы его неизбежного исхода в Небытие.

Первая причина заключается в закоснелости и отсутствии эволюционной динамики в организации общества, основным элементом которого на протяжении всего письменного периода истории человечества служит государство. Да, оно, конечно, различается по типу наибольшего или наименьшего давления на свою составную часть – поданного или гражданина. Это как кому будет удобнее. Но, несмотря на наличие демократий различного толка, теократий, автократий, тираний и прочих сообществ, не вынимающих взглядов и языков из Верховной Задницы, понятие какой-то там Высшей Справедливости отсутствует повсеместно и напрочь. Можно как угодно относиться к древней телесной оболочке, хранящейся на Главной площади Тартарии, но в определённых моментах он при своей жизни был прав, утверждая, что государство есть аппарат насилия одного класса (страты, прослойки) над иным. Конечно, владелец бренных останков в насмешку над своими теоретическими построениями возвёл ещё более чудовищный аппарат насилия, снеся революционной волной предыдущий, против которого выступал. Но определение его остаётся верным и до се. Ближайшее будущее не оставляет надежд на какое-то преобразование сего аппарата в координационный орган с последующим его отмиранием. Одни лукаво обосновывают это враждебным окружением вокруг них на земном шарике, диаметр которого с лихом покрывает пробегом любой автомобиль за несколько лет своей эксплуатации, другие же обосновывают таковое же усиление и укрепление своего аппарата позицией первого. Соответственно растут и укрупняются мускулы данного общественного механизма, то есть институты принуждения в виде армии, полиции, охраны царственных задниц и прочего. Такой вектор ведёт только к возрастанию энергетики разрушения, каковая безусловно аннигилирует по итогу. В отсутствие выдуманного некоторыми Мирового заговора, Земного Тайного Правительства и Надзирающего Сверхразума некому направить эту коллапсирующую силу в иное русло или замены её на нечто иное, эволюционное. Безучастно глядящему на наш мирок Большому Вселенскому Оку совершенно безразлично, что несколько миллиардов здешних личинок отправятся в хранилище «глупых душ» на дальний вселенский склад, для последующей выдачи иным мирам, дабы начать новую попытку обретения Смыслов и Развития…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.