Сергей Тарасов
Борьба с холодом и комарами

Как я ждал лета, кто бы знал! Зима была суровая и непредсказуемая. В начале декабря ударили морозы,– градусов за тридцать и все в природе замерзло в один миг. Мой дом, хоть и считался теплым, но стены у него стали холодными, и это сразу же сказалось на температуре в комнатах. Хотя я позаботился заранее и утеплился как мог, – повесил на окна двойные шторы, которые немного спасали от ветра, но сделать стены толще я не мог, и они не спасали от лютого, с ветром, мороза. На работу мне идти было не надо, и я сидел дома, выискивая для себя работу, и делал ее постепенно и с толком.

Когда температура в комнатах опустилась до восемнадцати градусов, надел меховую душегрейку и пошел на первый этаж, где стоял газовый котел. Крутить кран у него я не стал, так пламя было высокое и я знал, что при нормальной зиме с морозами минус двадцать, при таком положении крана мне была бы обеспечена температура в спальне двадцать три градуса тепла,– нормальная температура для существования и сна. На первом этаже стояла электрическая пушка, которой я пользовался, когда работал зимой в мастерской.

В мастерской была печка, но дымоход, сделанный из асбоцементной трубы, дал трещину и отец не стал ее менять, а просто заглушками перекрыл трубу, и топить печку стало нельзя – дым бы не шел в дымоход, а оставался бы в мастерской. Менять трубу было долгое и трудное дело, и так как в мастерской мы с отцом зимой уже не работали, то я когда что-то ремонтировал в мастерской, включал электрическую пушку, и через десять минут в ней уже было тепло. Последняя работа у меня зимой была, когда я делал мебель. Но сейчас зимой я не работал, и пушку унес в дом. Сейчас я хотел проверить ее, так как она могла бы пригодиться для обогрева дома. С другой стороны, она использовала много электроэнергии, и я старался обойтись без нее, а обойтись масляным обогревателем, которых у меня было два – один жил в квартире, а второй находился в родительском доме, где я постоянно жил.

Пушка работала и она была мне нужна на крайний случай, поэтому проверив ее в деле, я поставил ее на место и занялся масляным электрообогревателем. Он тоже работал и я пережил с ним все зимниеморозы,– сидел с ним, когда работал на компьютере. Они длились недели две, но так выстудили дом, что он замерз на всю оставшуюся зиму. Несмотря на то, что больше таких морозов не было, в доме температура не поднималась выше двадцати градусов всю оставшуюся зиму. Вот поэтому я встретил весну с радостью. Она пришла и принесла долгожданное тепло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.