Николай Морозов
Записки председателя экзаменационной приемной комиссии вуза. Часть 2

Введение.

Эта книга продолжает тему подготовки к сдаче вступительных экзаменов в вузы по математике.

Совсем скоро начинаются приемные экзамены в вузы, и подготовка к сдаче такого экзамена как математика вряд ли будет лишней. Предлагаю окункться в атмосферу экзамена на примере конкретного вуза (СПбГИК).

На фоне особняка Салтыковых на Миллионной улице в Санкт-Петербурге (читайте вступление к части 1 данной книги) предлагается выполнить 10 заданий одного из вариантов вступительного экзамена в гуманитарный вуз (СПбГИК) по математике.

Кроме этого, каждый абитуриент может познакомиться с учебно-методическими и распорядительными документами (на примере СПбГИК), регламентирующими процесс данного экзамена.

Итак, сдаем математику в СПбГИК.

К особенностям, связанным со сдачей вступительных экзаменов по математике в данном вузе следует отнести следующие документы:

1. Порядок работы предметных экзаменационных комиссий данного вуза (смотрите Приложение 1).

2. Программа вступительных испытаний вуза по математике (смотрите Приложение 2).

3. Справочный материал, который абитуриент может использовать при выполнении экзаменационных заданий (смотрите приложение «Справочный материал»).

Приступим к экзамену:

Выполните следующие задания:

Правильные ответы

В первой части данной книги в приложении приводится раздел

Справочный материал. в котором приводятся:

– таблица значений тригонометрических функций основных углов;

– таблица производных основных функций (включая производную сложной функции;

– формула перехода логарифмов к новому основанию.

При сдаче экзамена абитуриент может пользоваться этим разделом без каких-либо ограничений.

Приложение 1 .

ПОЛОЖЕНИЕ о предметных экзаменационных комиссиях

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (далее – Университет)

I Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности предметных экзаменационных комиссий Университета, которые создаются для своевременной подготовки необходимых материалов и проведения вступительных испытаний в ходе приема в Университет с целью определения возможности поступающих осваивать основные образовательные программы профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов.

1.2. Ежегодно, не позже чем за месяц до начала вступительных испытаний, приказом ректора создаются предметные экзаменационные комиссии для приема на 1 курс для обучения по программам бакалавриата, магистратуры и программам подготовки специалистов.

1.3. Предметные экзаменационные комиссии в своей работе руководствуются:

Законами Российской Федерации «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

Порядком приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 №2895;

Уставом Университета;

Правилами приема в Университет;

Положением о приемной комиссии Университета:

иными локальными нормативными актами Университета.

1.4. Настоящее положение действует до внесения в него изменений или принятия нового положения.

II. Порядок деятельности предметных экзаменационных комиссий

2.1. В обязанности председателя предметной экзаменационной комиссии входит:

подготовка материалов вступительных испытаний;

разработка единых требований к оценке знаний (критериев оценки) и ознакомление с этими требованиями всех экзаменаторов;

назначение членов комиссии для проведения предэкзаменационных консультаций;

руководство и контроль за ходом вступительных испытаний и работой членов предметной комиссии;

участие в рассмотрении апелляций абитуриентов;

обобщение результатов вступительных испытаний и составление отчета об итогах работы предметной комиссии.

2.2. Члены предметных экзаменационных комиссий участвуют:

в ежегодном обновлении материалов вступительных испытаний (тестов, экзаменационных заданий);

в проведении вступительных испытаний;

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.