Елена Герц
Стажёрка. Приворотное зелье

Приворотное зелье. Глава 1

Не найдя звонка, Эльвира постучалась в дверь, обитую еще советским дерматином. Послышались шаркающие шаги, затем долгая возня с замками, наконец дверь со страшным скрипом отворилась.

– Чего тебе? – маленькие глазки старушки неприветливо сверкнули из-под кустистых бровей.

– Добрый вечер, – сказала Эля. – Мне вас порекомендовали. Сказали, что вы можете помочь.

– Нужно-то чего? – сварливо отозвалась бабка.

Эля вытащила из сумки фотографию, протянула бабке. Та взглянула и поцокала языком.

– Хороший хлопец! Приворожить, значит, хочешь?

Эля кивнула.

– Заходи! – скомандовала бабка.

Сидя на грязной маленькой кухоньке, Эльвира с ужасом наблюдала за армией тараканов, которые беспрепятственно разгуливали по заляпанному столу.

Бабка стояла к ней спиной, что-то переливая из склянок и бормоча под нос. Затем повернулась к девушке и протянула ей крошечный бутылек.

– Что это? – спросила Эля, глядя на бурую субстанцию на самом донышке сосуда.

– Выльешь в стакан этому хлопчику. Можно в алкоголь. И всё – он твой!

– И всё?

– Всё. А ты что ждала?

– Ну, там… Заговоры, свечи, молитвы или, не знаю,ритуалы какие-нибудь,– пожала плечами Эля.

– За ритуалами иди к шарлатанам. А у меня авторская методика! Гарантия качества! – гордо произнесла бабка.

Эля хихикнула.

Через два дня

– Ну, что тебе сказать, Элечка. Компоненты самые обычные: сода, лимонная кислота и корейский соус. Ничего опасного, но и волшебного тоже ничего. Как ты там сказала? Авторская методика? – эксперт насмешливо посмотрел на стажерку.

Эля засмеялась и положила заключение в папку. Поблагодарила эксперта и вышла из кабинета. Поднялась на второй этаж и остановилась у кабинета начальника оперативного отдела.

– Разрешите, товарищ подполковник? Лейтенант Борисова.

– Проходи, стажер, – подполковник показал на стул.

Эля вошла в кабинет и села напротив начальника.

– Что там с бабулей? – поинтересовался он.

Эля деловито протянула ему бумаги.

– Налицо мошенничество. Продала мне под видом волшебного приворотного зелья обычный раствор столовых компонентов.

– Добро, добро, – покивал подполковник. – Бабка – личность известная. Задерживать ее, конечно, не будем, но припугнуть стоит. Да и деньги подотчетные нужно вернуть. Ладно, кто-нибудь из ребят займется. Ты молодец!

Эля покраснела. Пусть и дело пустяковое, но все равно приятно.

– Ну что ж… Пора тебе что-нибудь серьезное предложить. У капитана Гутовского из убойного труп криминальный образовался сегодня. Пойдешь к нему в подмогу. Ты – девочка толковая, иди набирайся опыта.

– Спасибо, товарищ подполковник.

– Слушай, а кого ты там приворожить-то хотела? Чью фотографию ты показывала бабке?– насмешливо спросил подполковник.

– Молодого Кевина Костнера, – засмеялась Эля.

***

Эля с гордостью шагала по коридору управления. Наконец-то ей поручили настоящее дело, пусть даже в качестве подмоги, на подхвате, но все-таки…. А то, то собаку найди, то в архиве поройся, то бабулю-шарлатанку проверь. А она, между прочим, одна из самых лучших на курсе в Высшей школе МВД.

Остановившись напротив кабинета оперативников, она одернула форму, поправила прическу. Постучалась и приоткрыла дверь.

– Товарищ капитан. Лейтенант Борисова для прохождения стажировки прибыла!

Приворотное зелье. Глава 2

Вообще-то, если честно, Эля соврала начальнику про фотографию Кевина Костнера. К бабке девушка относила фотографию капитана Дмитрия Гутовского, в кабинет которого только что вошла. Капитан был назначен её руководителем по стажировке. Именно он ознакомил её с обязанностями и проверил конспекты по законам и уставам, которые она должна была изучить на самостоятельной подготовке.

Стажировка длилась три месяца, и от её результатов многое зависело: авторитет, будущая процентовка к зарплате и вообще, останется Элечка в этом отделе служить дальше или пойдёт в другое отделение, попроще.

Капитан Гутовский понравился Эле с первого взгляда. Он был такой красавчик, не хуже Кевина Костнера в молодости, а, может, даже лучше. Неожиданно для себя Эля начала страдать по капитану.

– Да ты в него влюбилась! – с удивлением вынесла свой вердикт её подруга Аня.

– Не-не-не, не может быть, – ответила Эля и призадумалась.

«Похоже, я в него, действительно, влюбилась», – вздохнув, решила девушка и попыталась обратить на себя внимание капитана. Но не тут-то было, капитан хоть и был два раза женат, и считался покорителем женских сердец, но никогда не путал личные отношения со служебными.

После неудачных попыток привлечь внимание капитана, Эля решалась на отчаянный шаг, тайно сфотографировав капитана Гутовского на мобильник, она показала той самой бабуле его фото в качестве своего возлюбленного мужчины. Теперь оставалось капнуть приворотного средства в кружку Гутовского (как у эли оказалось приворотное зелье можно прочитать в рассказе Стажёрка).

По дороге в кабинет капитана, Эля купила в автомате кофе и вылила в него оставшуюся жидкость из бабкиного пузырька.

Остановившись напротив кабинета оперативников, девушка одернула форму, поправила причёску, постучалась и приоткрыла дверь.

– Товарищ капитан, лейтенант Борисова для прохождения стажировки прибыла!

– Заходи, заходи лейтенант Борисова, – сказал Гутовский, отрывая голову от бумаг.

– Я Вам кофе принесла, товарищ капитан, – звонко выпалила Эля.

– В качестве взятки? – поинтересовался капитан.

– В качестве заботы о своём непоколебимом начальстве и просто для поднятия Вашего настроения в хмурый, осенний день, – отрапортовала Эля, протягивая Гутовскому кофе.

– О, кофеёк подоспел, – послышалось за спиной Эли, и чьи-то ловкие, сильные руки выхватили из её прекрасных, нежных ручек стаканчик с кофе.

Эля растерянно оглянулась. Там был тоже капитан, но она не видела его здесь раньше.

– О, Костя из командировки вернулся, – обрадовался Гутовский.

Эля так и стояла с опущенными руками, глядя, как незнакомый #капитан пьёт её, возможно, несостоявшееся счастье. Она, конечно, не верила в бабкин #приворот , но вдруг бы получилось.

– Не расстраивайтесь, девушка, он мне должен, он у меня жену увёл, – подмигнул наглый незнакомец Элечке.

– Ну, допустим, как увёл, так и вернул, – глубокомысленно заметил капитан Гутовский.

– Ага, кому она теперь уже нужна, подержанная, – усмехнулся Костя.

– Ну, ладно, хорош обижаться, ты вообще-то благодарить меня должен, что я избавил тебя от такой стервы, – сказал Гутовский.

Костя ничего не ответил, прошёл к своему столу и включил служебный ноутбук.

– Что по обстановке и кто эта прекрасная девушка? – немного сухо спросил Костя.

– Обстановка, как всегда, сложная, но оборону держим, девушка – не девушка, а стажёр и лейтенант МВД Эльвира Борисова, – строгим тоном ответил Гутовский.

– Можно Эля, – тихим голом добавила Элечка.

– Можно Машку за ляжку, – раздался грубоватый голос полковника, входящего в кабинет, – А у нас говорят «разрешите».

Эля покраснела.

– Да ладно Вам, товарищ полковник, девушку в краску вгонять, – заступился за Элечку Костя.

– Пусть привыкает, – ответил полковник и торжественно объявил, – У нас убийство и грабёж, вот Вам сводка, материалы, приступайте, товарищи, к работе, вернее к службе.

– Ну вот, даже расслабиться с дороги не дали, – разочарованно протянул Костя.

Полковник зыркнул на него строго, бросил бумаги на стол Гутовского, резко повернулся кругом и вышел из кабинета.

– Что там? – спросил Костя.

– Убийство, – буркнул капитан Гутовский и углубился в изучение документов.

Приворотное зелье. Глава 3

Вернувшись домой, Элечка созвонилась со своей подругой Аней и рассказала ей обо всём, что с ней приключилось в течение этого насыщенного событиями дня.

Эля проходила стажировку в одном из убойных отделов МВД России. Начальник поручил ей первое в её жизни дело. Эля должна была поймать с поличным одну местную гадалку-мошенницу, которая вымогала у людей деньги на гадания и привороты.

Эля к тому моменту уже была влюблена в руководителя своей стажировки, капитана Дмитрия Гутовского, и решилась использовать его фото, когда заказывала предприимчивой бабуле приворотное зелье.

Часть зелья Эля сдала на экспертизу, а часть – вылила в кофе капитану Гутовскому. Но Гутовский не выпил этот кофе, потому что напиток перехватил только что вернувшийся из командировки капитан Константин Воробьёв.

– Надо же, у этого Гутовского уже было две жены и одну из них он увёл у этого Кости Воробьёва? – спросила Аня.

– Ага, прикинь, они ещё вместе работают и, кажется, дружат, – ответила Эля.

– Мне Костя больше нравится, чем этот Дмитрий, лучше влюбись в Воробьёва, – категорически объявила Аня.

– Ну, как я прикажу своему сердцу влюбиться? – возмутилась Эля.

– Ну, ты же лейтенант, так и скажи себе: «Лейтенант Борисова, приказываю Вам разлюбить капитана Гутовского и влюбиться в капитана Воробьёва», – с усмешкой посоветовала Аня.

Элечка развеселилась даже.

– Ладно, попробую, – миролюбиво ответила она подруге.

ПЕРВОЕ СЕРЬЁЗНОЕ ДЕЛО

– Ну, а что там за убийство? – спросила Эля.

– Прикинь, убита молодая актриса при странных обстоятельствах, – вздохнула Эля.

– И что за обстоятельства? – удивилась Аня.

– На столе в её квартире остались предметы, разложенные для проведения спиритического сеанса, – сообщила Эля.

– То есть, ты хочешь сказать, что спиритический сеанс убитая девушка проводила одна? Этого не может быть, для этого нужно, как минимум, два человека, – ответила Аня.

– А ты когда-нибудь участвовала в спиритическом сеансе? – поинтересовалась Эля.

– Ну, да, и не раз, – ответила Аня, – И Есенина, и Столыпина вызывали как-то, и своих дальних предков кое-кто пытался вызвать.

– Получилось? – с сомнением спросила Эля.

– Ты знаешь, было удивительное ощущение присутствия вызываемых персонажей, – задумчиво ответила Аня.

– Но там ещё все драгоценности актрисы украли, – сказала Эля.

– Ну, призрак вряд ли украдёт, здесь нужно искать живого человека, – глубокомысленно заключила Аня.

– Вот мы теперь и ищем, – гордо сказала Эля.

– Мы – это ты и два капитана? – засмеялась Аня.

– Так точно, два капитана, – подхватила Эля, – Если бы ты знала, какие они оба красавчики.

– О, уже и капитан Воробьёв записан в красавчики, – обрадовалась Аня.

Девушки ещё немного поболтали и распрощались. Элечка так устала за день, что, приняв душ и выпив стакан нежирного кефира, повалилась спать и, кстати, сразу уснула. Хорошо, что будильник был установлен на каждый день, а то б утром проспала и опоздала на работу.

Эля пришла вовремя и застала двух капитанов за обсуждением плана действий по убийству и грабежу молодой актрисы.

– Она же была любовницей, этого, как его? – защёлкал пальцами Гутовский, пытаясь вспомнить фамилию любовника жертвы.

– Финдачук его фамилия, – подсказал Костя Воробьёв.

– Во-во, точно, Финдарчук, – подтвердил Гутовский.

– Вообще-то этого Финдарчука видели вчера выходящим из подъезда, – сказал Воробьёв.

– Нужно пойти в тот дом ещё раз, видеокамеры посмотреть и скопировать фрагмент, когда её любовник выходил из подъезда, тогда Финдарчук станет самым главным подозреваемым, – сказал Гутовский.

– Элечка, мы, наверное, Вам и поручим поговорить с охранниками и скопировать на флешку необходимый материал, – сказал Воробьёв.

Элечка кивнула и сказала: «Так точно», – вызвав малозаметную улыбку на лицах обоих капитанов.

– Ну, что погнали на место преступления? – бодро сказал Гутовский, – Я вчера там был уже по горячим следам, но сегодня нужно ещё раз поехать, осмотреться, поговорить с соседями, ну и лейтенант Борисова разберётся с видеонаблюдением.

– План понятен, по коням, – подытожил Костя.

Они втроём вышли из кабинета и быстрым, уверенным шагом отправились к автомобильной стоянке.

Приворотное зелье. Глава 4

Смешно, конечно. Они просто обманули Элечку, заставив её выполнять такую нудную, рутинную работу, как просмотр видеонаблюдения.

Они – это два капитана полиции, Дима Гутовский и Костя Воробьёв. Эля Борисова, то есть, лейтенант полиции Эльвира Борисова, проходила стажировку в убойном отделе, и руководителем стажировки был капитан Гутовский, покоритель женских сердец во внерабочее время. А Элечка как раз в него влюбилась, но у неё не было шансов, потому что Дмитрий не заводил любовные романы на работе.

Девушка, правда, попыталась подлить в кофе капитана приворотное зелье, но кофе случайно перехватил и выпил Костя Воробьёв (гл. 2 Приворотное зелье для капитана полиции). Теперь было непонятно, как сработает приворот, да Элечка в колдовские штучки не верила и даже уже почти забыла про эту историю с кофе.

Ещё б не забыть, если её впервые в жизни допустили до участия в расследовании настоящего убийства.

– Здравствуйте, – сказала Эля, заходя в помещение охраны дома, где произошло убийство, – Лейтенант Борисова.

– Здравствуйте, – недоумённо переглянулись охранники.

Их было двое, обычные, немолодые, но крепкие мужчины, скорее всего, военные пенсионеры.

– Вчера в этом доме произошло убийство, у меня есть разрешение на просмотр видеокамер и копирование необходимых для следствия материалов, – торжественно объявила охранникам Эля.

– Понятно, – кивнули они сочувственно.

Эля сперва не поняла их сочувственного вида, но, после трёх часов непрерывного просмотра материалов видеонаблюдения, Элечка чувствовала себя разбитой, и её начинало клонить в сон.

Но, два фрагмента она уже скопировала, оставалось дождаться третьего. В первом актриса Ульяна Фадеева выходила из подъезда, во втором фрагменте она уже заходила обратно в обнимку с режиссёром Финдарчуком, ну, а в третьем Финдарчук должен был выйти или выбежать из дома один.

Но режиссёр всё не выходил и не выходил, и Элечка была вынуждена три часа сидеть в душной коптёрке охранников и просматривать на мониторе входящих и выходящих жильцов этого подъезда.

– Как успехи? – раздался за спиной у Элечки мужской голос с предельно ласковой интонацией.

Это был Костя Воробьёв.

– Норм, – буркнула Элечка и демонстративно уткнулась в экран.

Костя подавил смешок. Ну, что поделаешь, он сам когда-то через это проходил, когда был стажёром. Именно стажёрам обычно поручают нудную, рутинную работу.

– Элечка, солнышко, ну, хотите, я Вас подменю? – спросил миролюбиво Костя.

Эля гордо передёрнула плечами. Тогда Костя вышел на несколько минут из комнаты охранников и вернулся туда с кофе.

– Элечка, я Вам кофе принёс с конфеткой, – сказал он, протягивая ей пластмассовый стаканчик с кофе и шоколадную конфету, которую ещё вчера припас для себя.

Увидев кофе, Эля сменила гнев на милость. Кофе был как раз кстати, потому что Элю после всех этих просмотров уже неимоверно клонило в сон.

– О, а вот и наш режиссёр, – сказал Костя, заметив фигуру Финдарчука на экране монитора.

Режиссёр на видео шёл медленно как лунатик. Элечка скопировал этот фрагмент.

– Будем смотреть дальше? – спросила Эля.

– Не будем, но я хочу скопировать весь день, у меня есть объёмная флешка, пустите-ка меня к компьютеру, милая Элечка, – как можно ласковее сказал Костя.

Капитану Воробьёву очень сильно нравилась Элечка. Зная, что Гутовский ему не помеха из-за своих принципов не заводить романы на работе, Костя был в раздумьях, стоит ли попытаться завести отношения с Элечкой или это чревато какими-то неприятностями.

– А что в квартире? Нашли что-нибудь новое? – спросила Эля.

– Дима нашёл какие-то странные записи, типа дневниковых, и коллекцию кукол, – ответил Костя.

– Да, весьма странные куклы, скажу я Вам, пойдёмте, сами увидите, – сказал Костя, закончив копирование на флешку.

Капитан Воробьёв взял Элю под руку и увлёк за собой. Они поднялись на тринадцатый этаж и вошли в квартиру убитой актрисы.

Приворотное зелье. Глава 5

– Так, ребята, быстро в машину! – скомандовал капитан Гутовский, встретив Элю и Костю выходящими из лифта.

– Дима, что произошло? – уже по дороге спросил Воробьёв.

– Задержанный, как главный подозреваемый в убийстве, Финдарчук требует ср очно к себе следователя, говорить хочет, – ответил Гутовский.

Больше вопросов не последовало, в молчании доехали до места, и молча ждали в кабинете, когда приведут Финдарчука.

Финдарчук был заметно взволнован.

– Я не убивал её, я слишком любил эту девушку, – сказал он, – Но я мог предотвратить её смерть.

– Не волнуйтесь, Борис Сергеевич, – сказал капитан Гутовский, пододвигая к взволнованному режиссёру стакан воды.

Финдарчук отпил из стакана воды, обхватил голову руками и повёл свой рассказ. Наверное, ему самому было необходимо сейчас выговориться.

Не секрет, что Борис Сергеевич был женат и из-за своей любовницы, Ульяны Фадеевой, расторг свой брак.

– Мне казалось, жена достойно восприняла наш разрыв, даже подарила Ульяне новую куклу в знак примирения, – сказал Финдарчук и вдруг заплакал.

Гутовский опять пододвинул к режиссёру воды, тот выпил её залпом.

В тот день Борис Сергеевич купил Ульяне доску для спиритического сеанса и предполагал развлечение. Они обсуждали по телефону, кого из великих они будут вызывать на спиритический сеанс. Потом Ульяна вспомнила, что у неё пустой холодильник, и они договорились встретиться в магазине, закупиться там всем необходимым и «зависнуть» у Ульяны дома на все выходные.

Дома они приготовили еду, разложили доску и уже почти начали проводить спиритический сеанс, как Ульяна вспомнила:

– Ой, мне ж твоя жена куклу в подарок прислала!

Девушка взяла с подоконника коробку, распечатала её и достала оттуда куклу.

– Она прекрасна! – воскликнула Ульяна, поцеловала куклу и тут же, выронив подарок, сама упала на пол.

Девушка подёргалась в конвульсиях, потом застыла. Финдорчук подошёл к ней, ещё не понимая, что она уже мертва, потряс, пощупал пульс и вдруг осознал всё. Было непонятно, что погнало его прочь из квартиры любовницы, Борис ничего толком не помнил. Он долго бегал по городу, потом сам пришёл в полицию.

Гутовский достал фотографии коллекции кукол.

– Которая из них? – спросил он Финдорчука.

Это было счастье, что куклу никто, кроме Ульяны, не трогал. Хотя, может, и трогали, но все эксперты были в перчатках, поэтому яд, которым была пропитана одежда новой куклы, никого больше не убил.

Жену Финдорчука задержать не удалось, она скрылась где-то за границей.

Сделав всю бумажную работу, два капитана, Воробьёв и Гутовский, и стажёр, лейтенант Борисова, дружно спускались по лестнице к КПП и собирались, наконец, разойтись по домам после трудного дня.

Внезапно входная дверь управления открылась и на пороге появился вооружённый человек в маске. В руках у него был обрез, на поясе висела самодельная взрывчатка. Он выстрелил вверх и закричал:

– Сатрапы и негодяи, я ненавижу вас, вы испортили жизнь всему народу!

– Да это псих! – воскликнул Гутовский.

Человек в маске повернулся на возглас Гутовского и выстрелил.

Костя Воробьёв стоял рядом с Элечкой и, не раздумывая ни секунды, закрыл её своим мощным, накачанным телом. Пуля просвистела совсем рядом с ними и задела ухо Кости.

Но достаточно было мгновения, на которое человек в маске отвлёкся, чтобы его уже скрутили дежурные по КПП.

Кровь прямо-таки обильно хлестала из раненого уха капитана Воробьёва. Элечка сперва не поняла, что кровь бьёт из уха, она испугалась, но, взяв себя в руки, мгновенно набрала службу спасения, чётко объяснив, где она находится, что здесь происходит и попросила прислать Скорую помощь для раненого капитана полиции.

Так, неожиданно ребята из следователей убойного отдела превратились в свидетелей нападения и даже в потерпевших граждан с простреленным ухом.

Помощь капитану Воробьёву была оказана. Показания сняты. Усталые, но весёлые, несмотря на трудный день, два капитана и стажёрка расходились по домам.

Элечка была шокирована произошедшим.

– Костя, Вы спали мне жизнь сегодня, – шепнула Элечка капитану Воробьёву в раненое ухо перед тем, как сесть в свою машину.

– Что, что? – не расслышал или сделал вид, что не расслышал, капитан Воробьёв и резко повернулся к Элечке лицом так, что увидел, нет, почувствовал её манящие, пухлые губы и, не удержавшись, поцеловал их.

– Ого, какой Вы шустрый, – удивлённо сказала Элечка после довольно долгого поцелуя.

– Да, и, кажется, я хотел бы большего, – тихо, но серьёзно ответил ей Воробьёв.

Элечка посмотрела на него и вдруг заметила, что у него очень благородные черты лица, смелый и открытый взгляд, мужественный рот.

– У меня, кажется, бабочки в животе, – сказала она.

Воробьёв счастливо засмеялся, обнял Элечку за талию, притянул к себе и ещё раз поцеловал.

На улице совсем стемнело, повсюду зажигались звёзды и реклaмные щиты. День закончился, обычный день сотрудников убойного отдела, не самый простой, но и не самый сложный в их жизни. Сколько таких дней ещё было впереди – никто не знал и не мог знать. Сотрудники отдела не считали себя героями, они просто делали своё дело, дело, которому служили.

Цыганский след

Эля подошла к цыганке, которая выделывала в танце замысловатые движения руками, и показала фотографию. Та остановила движения, насторожилась.

– Может видела, а может нет, красавица. Чем отблагодаришь, если скажу?

– Ой, да я все что угодно! У меня деньги есть, – Эля порылась в кармане и вытащила пять тысяч рублей.

Цыганка внимательно посмотрела на нее, вздохнула и взяла деньги.

– Пошли со мной, – сказала она, пряча деньги в вырез пестрого платья на груди.

Цыганка привела ее к старому обветшалому дому, велела ждать во дворе, сама скрылась в доме. Через минуту она вышла с каким-то седым стариком в широкополой грязной шляпе.

– Ты девочку ищешь? – спросил старик.

Эля кивнула.

– Кто она тебе? Дочка?

– Племянница. Аней зовут.

Старик кивнул и закурил. Эля терпеливо ждала.

– В общем, племянница – не дочка! Даю тебе десять тысяч долларов, и ты забываешь о ней. И вообще забываешь сюда дорогу. Или будет плохо…

– Златан! Рустэм! – крикнул старик в сторону дома.

Из дома вышли два огромных черноволосых парня. Один держал в руках цепь, другой бейсбольную биту.

– Вот они сделают тебе плохо, – старик показал на ухмыляющихся парней и довольно засмеялся беззубой улыбкой.

Смех резко оборвался, старик упал, воя и прикрывая руками развитый нос. #Цыганка заверещала в ужасе и бросилась в дом. Златан и Рустэм на мгновение растерялись, затем бросились к Эле, размахивая цепью и битой.

Хорошо поставленным ударом ноги в голову Эльвира вырубила того, что с битой. Тот рухнул в траву и затих. Второй со звериным рыком замахнулся цепью, девушка нырнула и сделала подсечку ¬ цыган, сверкнув в воздухе блестящими сапогами, грузно упал на землю. Эля схватила выпавшую из его руки цепь и обмотала вокруг мощной шеи цыгана.

– Где девочка?! – выкрикнула она, упершись ногой в грудь цыгана и одновременно натягивая цепь.

Он засипел, лицо его стремительно багровело. Эльвира повторила вопрос и сильнее потянула за цепь. Цыган судорожно показал рукой в сторону дома. Отключив его ударом ребром ладони в шею, она вбежала в дом.

Плечо обожгла сильная боль, девушка обернулась, цыганка снова замахивалась большим кухонным ножом. Эля перехватила ее руку с ножом и ударила лбом в переносицу. Цыганка мешком рухнула у стола. Держась за окровавленное плечо, Эля вбежала в комнату. На грязной тахте, среди вороха тряпья лежала Аня.

Девочка находилась под действием каких-то препаратов – на голос она не реагировала, глаза закатились, дыхание было прерывистым. Эля вытащила мобильник и позвонила в скорую, затем набрала номер своего коллеги и начальника капитана Воробьева.

***

– За каким чертом ты поперлась туда одна?! – орал полковник Зиновьев. Эля молча стояла и смотрела прямо перед собой.

– Лейтенант Борисова! Я повторяю свой вопрос, как ты оказалась там одна?! Без оперативной поддержки, без спецназа? Ты понимаешь, чем это все могло закончиться?!

–Товарищ полковник. Время было дорого, на согласование оперативных действие требуется время, а его не было… И потом, потерпевшая – моя родная племянн…

– Тем более, ты не должна была вмешиваться! – оборвал ее Зиновьев. – Считай, что тебе повезло – целую банду накрыла в одиночку. Я уже подал ходатайство о присвоении тебе очередного звания. А сейчас уйди с глаз моих долой! Иди работай!

Эля вышла из кабинета начальника. В коридоре стоял Костя Воробьев, Эля подошла к нему.

– Сильно досталось? – сочувственно спросил Воробьев.

– Нормально, – отмахнулась девушка. – Что с цыганам?

– Там полный набор, – удовлетворенно хмыкнул капитан. – Похищение человека, торговля запрещенными препаратами, нападение на сотрудника правоохранительных органов. В общем, надолго присядут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.