Данияр Хазиев
Краткие рекомендации пациентам с варикозной болезнью (варикоз, отёки, лазерное лечение).

ОБРАЩЕНИЕ АВТОРОВ

Наш врачебный коллектив клиники Московский сосудистый центр, представляет руководство о варикозной болезни, которое является результатом нашего совместного труда и опыта. Всего пятнадцать минут чтения ответят на основные вопросы, которые беспокоят пациента при обращении к флебологу. Наша цель – дать вам всестороннюю информацию о варикозной болезни и ее лечении. Наш подход, основывается на актуальных клинических данных, рекомендациях международных медицинских сообществ и личном опыте работы. В руководстве доступно рассматриваются симптомы и стадии варикозной болезни, а также описывается, как распознать и реагировать на осложнения. Мы верим, что данное руководство станет надежным путеводителем для вас в мире варикозной болезни, обеспечивая вам не только информацию, но и поддержку в вашем пути к здоровью и благополучию. С уважением, врачебный состав Московского сосудистого центра г. Казань.

ЧТО ТАКОЕ ВЕНЫ, ВАРИКОЗ И ЕГО СТАДИИ.
КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ЖАЛОБЫ.

Вены играют важную роль в кровообращении, обеспечивая транспорт крови. В отличие от артерий, которые переносят кровь от сердца к тканям, вены работают в обратном направлении. От ног кровь поднимается против гравитации, справляясь с этой задачей благодаря работе мышечных насосов и клапанам внутри вен (рис. 1 и 2). Когда мы двигаемся, каждое сокращение мышц сжимает вены, выталкивая кровь вверх, а клапаны предотвращают ее обратное течение, обеспечивая ее движение в одном направлении – к сердцу.

В варикозных венах происходит нарушение этого процесса. Клапаны в венах деформируются, что приводит к обратному течению крови, ее застою и повышенному давлению в венах. Это давление растягивает стенки вены, вызывая её изгибы, образование узлов и выпуклостей на их поверхности (рис. 3).

Кроме этого жидкая часть крови начинает выходить из венозного русла, формируя отёк. При тяжелом течении сквозь венозную стенку выходят крупные элементы крови формируя пигментацию и трофические нарушения. Эти состояния сопровождают: тяжесть, усталость и болезненные ощущения в ногах, зуд, судороги, особенно к концу дня. 4 Стадии варикоза классифицируются по системе CEAP (рис. 4). Если вы были у флеболога и у вас выявили варикоз, стадия написана в диагнозе. Система довольно сложная, но пациентам достаточно обратить внимание только на первую букву “С” – клинические проявления. (пример системы CEAP в диагнозе: C3 EnAs,pPr:GSVa,GSVb,CPVL, нас интересует цифра после первой С, в данном случае 3).

С0 – означает, что нет проявлений ни визуально, ни по данным УЗИ. Но есть жалобы: на тяжесть, боль, дискомфорт, судороги или другие проявления венозного застоя. Их могут провоцировать: образ жизни (сидячая работа), сопутствующие болезни (сердечная недостаточность, ожирение) в том числе не диагностированные.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.