Андрей Деткин
ДС-03

ДС-03

В сумрачной тишине медицинского бокса слышалось лишь тихое жужжание сервоприводов да потрескивание коматозного фонаря над дезинтегратором. В ярком пятне четырехкупольного светильника ДС-03 и «семирукий» «Вита-16» препарировали «джосера». Камень невозможно представить живым, в то же время пирамидка, структурно похожая на доломит, могла перемещаться. Медленно – восемь сантиметров в час, тем не менее. «Джосер» увеличивал одну из вершин своего камнеподобного тела, укорачивал другую, после чего совершал кувырок.

За секунду, прежде чем включилась звуковая сигнализация, и ожил оранжевый маяк, когнитивный модуль дроида по служебной радиочастоте получил информацию. ДС-03 замер, некоторое время «впитывал» цифру, затем отложил инструмент и быстрым шагом проследовал к санитарному шлюзу. Оказавшись у дверей, на панели управления набрал код. Едва затворы сдвинулись на расстояние, позволяющее пройти, ДС-03 шагнул внутрь. Датчики заметили это движение, запустили моторы в реверс. Дроид поспешно миновал пять метров стерильности, вдавил аварийную клавишу открывания шлюза.

– Предупреждение! – раздался женский голос из динамиков, – защитная оболочка не использована! Защитная оболочка не использована!

Дроид стоял неподвижно перед отъезжающими створами, сжимал, разжимал «пальцы» манипуляторов и не реагировал на сигнал. Долгие тридцать секунд, наконец, истекли, он стремительно шагнул в ураган. Темноту раскалывали всполохи молний, со свистом проносился штормовой ветер, песок скреб по металлу, мелкие камни стучали по обшивке.

В расширяющуюся щель между ангарными воротами виднелся челнок, прогревающий дюзы. Транспортеру понадобилось пятнадцать минут, чтобы доставить спасателя на место. Погрузочный трап еще не опустился, а дроид уже прыгал на синие камни. Преодолевая шквалистый ветер, он направился к капсуле, красный маяк на которой едва просматривался сквозь песчаную пургу.

Гравиплатформа следовала за дроидом неотрывно. ДС-03 остановил ее над капсулой. Минуту состыковал устройства, после чего переместил индивидуальное эвакуационное средство на борт. Судно взмыло и с сильным креном устремилось к станции.

Всполохи, электрические разряды раскалывали темень, сотрясали корабль. Дроид осмотрел капсулу. Глубокие вмятины и царапины не гарантировали ее целостность. На стыковочной панели ДС-03 нажал клавишу, сдвинулась заслонка, открылся доступ к разъему. Из указательного пальца механической руки выдвинулся миниатюрный штекер, вошел в соединитель. Хлынул поток информации.

Челнок опустился на посадочную площадку станции. ДС-03 сгрузил капсулу в санитарный шлюз. После герметизации, выравнивания давления и санобработки вскрыл спасательный модуль. Аккуратно, вместе с анатомической подкладкой извлек пациента, перенес на операционный стол. Стационарный робот-хирург «Вита-16» нависал над телом, как паук. Получив команду, вздрогнул всеми семью составными манипуляторами, включил светильник, задвигал камерами.

Под воздействием излучателя анатомическая подкладка, нательная оболочка размягчились и скоро исчезли в вакуумном утилизаторе. Вспыхнул тонкой радужкой «Smartscan». Дугообразная рамка покатилась вдоль стола, зеленоватая штора заскользила по телу. Сканер проехал до упора, скрылся в нише. На несколько секунд  робот и дроид замерли.

«Пальцы» ДС-03 сжались в кулаки, он развернулся и стремительно направился к стене. Из скрытой ниши выехал перфузионный аппарат с контейнером. Светодиодная шкала на информационном экране мигала зелеными огоньками.

 Дроид подкатил устройство к столу. Пациентка уже была подсоединена к наркозно-дыхательному аппарату. Механический хирург ловко орудовал своими паучьими лапками. Манипуляторы двигались четко, быстро, порой смещались на доли миллиметра. О чем можно было догадаться лишь по колеблющимся шлангам и трубкам. ДС-03 стоял за стеклом медицинского бокса и неподвижно наблюдал за операцией, ничего больше он сделать не мог. Свое предназначение исполнил.

Спустя три часа «Вита-16» все еще колдовал. Дроид пошевелился, направился в санитарный шлюз. Дождался, пока затворы за ним сомкнутся, подошел к внешней стене с углублениями и штекерами, вставил конечности в технологические отверстия, тело вложил в форму. Через мгновение от стены отделилась часть брони, обернула дроида со спины и боков. После герметизации ДС-03 «отпочковался» от станции и ступил на грунт. За ним задвинулась перегородка. В защитной оболочке он выглядел мощным  горнопроходчиком ФГР-115, не хватало лишь лазерного резака.

Ксемака бушевала, ураган мог продолжаться несколько месяцев кряду. Ветер с песком сильно ограничивали обзор. Фонари на шлеме почти ничего не высвечивали. ДС-03 обошел станцию, остановился у входного шлюза. Осмотрел большую, желтую, сильно пошарканную надпись «ЛЕНИНЕЦ». Ураганный пескоструй скреб не хуже наждачной бумаги. Дроид снова обошел станцию, и снова, и снова… Каждый раз, когда попадал в свет прожектора, можно было заметить большую вмятину в области левой височной части шлема, а когда удалялся и тени заползали в углубления, казалось, что в нем пробоина.

Получив сигнал из операционной, ДС-03 состыковал защитную оболочку со шлюзом, высвободился и спустя четыре минуты уже был на месте. Пациентка лежала на столе под прозрачным колпаком, к ней подходили трубки, провода, датчики облепили тело. Некоторое время дроид смотрел на лицо человека, затем перевел взгляд на шов. С минуту разглядывал. Голова его качнулась, будто в кивке, он развернулся, подошел к перфузионному аппарату, откатил на место.

В областном госпитале «Сила жизни» Елена пришла в сознание. Узнала, что с ней все в порядке, спасатели забрали ее с Ксемаки и доставили на Землю в 5:40 по московскому времени этого дня. К сожалению, поисково-спасательная операция затянулась. После катастрофы капсула, в которой она находилась, столкнулась с другой, вследствие чего сильно изменила траекторию и упала на удаленной планете Ксемака. Прекращение разработок полезных ископаемых на соседней Гекате привело к сильному снижению интенсивности маршрутов в этом секторе. Поэтому спасательная служба с ближайшего направления не смогла вовремя отреагировать. Поиски усложняли плотная атмосфера планеты, обширные электромагнитные, радиационные поля и затяжной ураган. Ко всему прочему, трансляционный спутник спасательной станции «Ленинец» не функционировал.

Врачи получили отчет со станции, провели экспресс-диагностику, результатами остались удовлетворены. Для отправки в центр кардиологии оснований не нашлось.

С момента катастрофы прошло четыре месяца, Елена начала забывать те трагические события. Честно говоря, и помнить было нечего. На момент бедствия она находилась в одноместной каюте, лежала на кровати и смотрела трансляцию рекламного ролика санатория «Светлый путь», в который, собственно, направлялась. Передача прервалась, на экране возникла миловидная девушка в форме космофлота. Она предупредила пассажиров о нештатной ситуации. Просила не паниковать и вернуться в каюты, где предстояло занять место в центре помещения, обозначенном светящимся кругом. Сообщила, что из ниш, скрытых в перегородках, на третий сигнал тревоги выдвинутся капсулы. Далее шла подробная инструкция по использованию индивидуального спасательного средства.

До последнего момента Елена думала, что это учебная тревога. Никаких изменений в полете корабля не наблюдала и не ощущала. О пожаре, возникшем в грузовом отсеке, и стремительно распространившемся по палубам, узнала намного позже. В общем, ничего примечательного. Нашли, спасли – обычное дело в космическую эру. Со здоровьем нормально, и, слава богу, можно ставить точку. Но со временем Елена начала замечать, что как будто, это самое здоровье, стало даже лучше.

Сегодня она сделала домашнюю работу без остановки на отдых и никакой одышки, никакого учащенного пульса. Сачком собрала из бассейна листья, прополола клумбы, разрумянилась, даже немного вспотела. Елена стояла посреди террасы, залитой солнечным светом, и прислушивалась к телу. Никаких головокружений, болей за грудиной, натужной работы сердца, перебоев, никаких предупреждающих сигналов от кардиостимулятора.

Девушка села в кресло, взяла стакан холодной воды, поднесла к губам. «Надо же, – сделала освежающий глоток, – раньше я никогда не производила столько движений за раз и «сторожок» даже не пикнул. Что это значит?», – Елена поставила стакан. Ее взгляд устремился на фотографию в рамке, где восемь девушек в купальниках, все стройные, высокие – одна к одной, стоят плотной группой на пьедестале, у всех на груди золотые медали, а на лицах счастливые улыбки.

Елена долгим взглядом посмотрела на легкое волнение, на игру света и тени на плиточном дне бассейна. «Нет, нет, нет, – запретила себе думать в опасном направлении, – у меня режим, у меня ограничения… Дурацкие пустые надежды». Резко встала и ушла с солнечной террасы в сумрак дома, словно рыба на глубину. Плеск, раскатистое эхо голосища Марии Ивановны-тренера под высоким сводом преследовали до самого кабинета.

Она постаралась забыть эксперимент, снова уселась в инвалидное кресло ограничений и распорядка. События, произошедшие три недели спустя, вернули к сомнительным мыслям.

 Мощные вспышки на солнце класса «Z», которые раньше случались не чаще раза в год, а теперь дважды, заставляли ее сердце «ныть». Бессонная ночь превращалась в пытку. Елена с тревогой ждала, когда магнитная буря достигнет Земли. На прикроватном столике дежурил стакан с водой, рядом таблетка, уже извлеченная из блистера и совсем на крайний случай – тревожная кнопка для бригады скорой помощи и аритмолога.

Она лежала на кровати неподвижно, глядела в потолок, время от времени поднимала руку с медицинским браслетом, смотрела «сердечные» показатели. «Чего медлишь?», – спрашивала у злого ветра, который на огромной скорости, подобно призраку в ночи, мчался к планете. Ожидание томило, Елена продолжала прислушиваться к ощущениям в груди. Ничего не происходило. Тогда она встала, прошла в ванную комнату. Здесь, в аптечке, за зеркалом, в которое сейчас смотрелась, тоже имелись необходимые препараты.

Покрутила головой, рассматривая бледность кожи, губ, высунула язык. Ничего особенного. Положение дел озадачивало. Раньше синоптики не ошибались. Что же случилось теперь? Она расстегнула пуговицы на пижаме, положила руку на оголенную левую грудь, придавила, немного потянула в сторону. Тонкий узор из переплетенных стеблей потерял симметричность. «И что? Шрам как шрам, не знала бы, не увидела. Постой, – Елена ослабила давление, натянутая кожа разгладилась, – это ветка?». Сердце волнительно забилось. Она подняла руку и немного развернулась под свет. Глаза расширились – тонюсенький шрам волоском тянулся вниз почти до конца перманентного рисунка, – как… как такое возможно?

Тревожные мысли захватили ее. «Сколько времени? – посмотрела на браслет, – 2:07. Спит». Елена вышла из ванной в глубокой задумчивости, по пути застегивая пижаму. Остановилась у панорамного окна с видом на бассейн. Минуту смотрела, как в свете прожектора вода колышется под ветром, плещется о кафель, плетет паутины на темном дне. Поднесла браслет к губам, проговорила;

– Ния, соедини с Дмитрием Анатольевичем.

Адресат не отвечал, но настойчивость Елены вознаградилась – из динамика послышался скрипучий со сна, недовольный мужской голос:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.