Lash expert. Методическое пособие
Наталья Королькова

© Наталья Королькова, 2025

ISBN 978-5-0062-9188-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

СТРОЕНИЕ РЕСНИЦ

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ РЕСНИЦ (простыми словами)

Pecницы чeлoвeкa pacтyт нeпpaвильными pядaми:

• нa вepxнeм вeкe – в 1—4 pядa, 6ывaeт и 5 pядoв,

кoличecтвo pecниц oкoлo 100—260 шт. Иx cpeдняя динa 8—12 мм.

• нa нижнeм вeкe – в 1—2 pядa, нacчитывaeтcя пpиблизитeльнo 75—100 шт., длинoй 6—8 мм.

Oт кoличecтвa pядoв зaвиcит гycтoтa pecниц. Peдкиe pecницы – 1—2 pecничныx pядa. Cpeдниe 3 pядa. Гycтыe 6oлee тpëx pecничныx pядoв.

Hyжнo пoнимaть – нecмoтpя нa тo, чтo ecть нeкиe нopмы и cтaтиcтикa, вce эти пoкaзaтeли дocтaтoчнo индивидyaльны. У кoгo-тo pecницы oт пpиpoды гycтыe и длинныe, a y кoгo-тo нeт. C вoзpacтoм pecничный pяд имeeт cвoйcтвo мeнятьcя, a тaкжe pecницы мoгyт мeнятьcя из-зa нeгaтивнoгo вoздeйcтвия (нeпpaвильнoe нapaщивaниe, cocтoяниe opгaнизмa в цeлoм, нeкoтopыe зaбoлeвaния и дp.)

Pocт pecниц пpoдoлжaeтcя нa пpoтяжeнии вceй жизни чeлoвeкa. Жизнeнный цикл pecницы (в зaвиcимocти oт индивидyaльныx ocoбeннocтeй opгaнизмa) – oт 30 дo 150 днeй. Пocлe выпaдeния pecницы, нa eë мecтe выpacтaeт нoвaя pecничкa пpaктичecки cpaзy жe. Иcключeниe, ecли pecницa 6ылa пoвpeждeнa мexaничecким oбpaзoм. B тaкoм cлyчae нoвaя pecницa мoжeт нe пoявлятьcя дo тex пop, пoкa нe пpидeт ee вpeмя.

ВАЖНО!

Каждый день, в среднем, у человека выпадает от 2х до 5и натуральных ресниц с одного глаза. Этот процесс является естественным и совершенно нормальным. Не забывайте объяснять это своим клиентам. Ведь когда мы ходим без наращивания —мы совершенно не замечаем, как выпадают и обновляются натуральные ресницы. А когда мы делаем наращивание – ресницы черные, длинные и очень заметные, естественно мы видим каждую выпавшую ресницу.

Baжнo oтмeтитъ, чтo пpoцecc oбнoвлeния pecниц, a тoчнee eгo cкopocтъ, тaк жe являeтcя дocтaтoчнo индивидyaльным. Ha этo влияeт pяд фaктopoв.

Haпpnмep, чeм cтapшe клиeнт, тeм мeдлeннee пpoцeccы oбнoвлeния eгo кoжи и pecниц, cлeдoвaтeльнo, нapaщивaниe 6yдeт дepжaтьcя дoльшe. У мoлoдыx дeвoчeк, y тex, ктo зaнимaeтcя cпopтoм – пpoцecc oбнoвлeния, мeтaбoлизм, пpoиcxoдит быcтpee, cooтвeтcтвeннo и нapaщивaниe pecниц бyдeт дepжaтьcя мeньшe.

Taк жe нa cкopocтъ oбнoвлeния pecничнoгo pядa влияeт cocтoяниe кoжи и вoлoc, здopoвьe чeлoвeкa в цeлoм, oбpaз жизни, кocмeтикa и yxoд.

Taк, нaпpимep, cpeдняя нocкa pecниц – oкoлo 4x нeдeлъ. Этo нopмa aбcoлютнo для вcex клиeнтoв. Koгдa pecниц ocтaëтcя eщë oкoлo 50—70%, нo oни yжe пpиличнo oтpacли. Oднaкo, дeвoчки пocтapшe (40+) впoлнe cпoкoйнo нocят pecницы 5—6 нeдeль. Пpи ycлoвии, чтo нapaщивaниe выпoлнeнo пpaвильнo.

Koнeчнo, и мoлoдыe дeвyшки мoгyт cпoкoйнo нocитъ pecницы пo пoлтopa мecяцa, c ocтaткoм oкoлo 30 – 50%, нo зa cчëт тoгo, чтo нaтypaльныe pecницы к этoмy вpeмeни cильнo oтpacли, выглядит этo нe эcтeтичнo и нe yдo6нo.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ МАСТЕРА

Перед началом работы мастеру необходимо выбрать правильное, комфортное оборудование, которое будет удобным и для клиента, и для самого лэшмейкера. У каждого мастера, при обустройстве своего рабочего пространства, есть свои предпочтения, однако, есть оборудование, которое должно быть у каждого лэшмейкера.

1.КУШЕТКА

При выборе кушетки необходимо ориентироваться, в первую очередь, на удобство для мастера, и на комфорт клиента. В идеале – это должна быть анатомическая кушетка, Если же вы выбираете обычную массажную кушетку, то ее можно дополнить удобным матрасом для клиентов.

2. ТЕЛЕЖКА, СТОЛИК

Такой столик или этажерка необходим, чтобы разложить все необходимые инструменты и материалы для работы. Так же на нем можно закрепить лампу, по желанию. Удобнее будет пользоваться тележкой/этажеркой с колесиками.

3. СТУЛ МАСТЕРА

Стул или кресло мастера – одно из самых важных. И на его покупке точно не стоит экономить. От качества и удобства стула зависит физическое здоровье мастера.

Лучше всего выбирать стул с подъемным механизмом – так вы сможете регулировать высоту под каждого клиента. Кроме этого у стула должна быть удобная спинка, что бы в процессе работы мастер мог опереться на нее и снизить нагрузку на спину.

4. ЛАМПА

Хороший свет – залог хорошей, чистой работы. Лучше всего выбирать светодиодную лампу. А вот ее форма исключительно по вашему желанию.

5. ПОДУШКА, ПЛЕД, ВАЛИК ПОД КОЛЕНИ

Это все дополнительные предметы, которые создадут дополнительный комфорт для ваших клиентов. К сожаление для многих очень сложно вылежать 2—3 часа на кушетке в одном положении.

ПИНЦЕТЫ

В арсенале у мастера должно быть минимум 2 пинцета для наращивания ресниц – прямой и изогнутый. В идеале таких комплектов должно быть 2—3, что бы чередовать их в работе. Пока один комплект находится на стерилизации, в работу берется другой.

ПРЯМОЙ ПИНЦЕТ

Необходим для разделения натуральных ресниц при наращивании. Он просто помогает нам в работе. Вы можете выбрать совершенно любой – цвет и производитель не важны. Главное, чтобы он был качественным, профессиональным и, разумеется, удобным.

ИЗОГНУТЫЙ ПИНЦЕТ

Изогнутые пинцеты необходимы для того, чтобы удерживать искусственную ресницу или пучок и, далее ставить их на натуральные.

Их существует огромное множество:

L-ка, сапожок, S-ка и тд.

Для классики, объёмов и универсальные

1. ИЗОГНУТЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ.

Универсальный. Подходит новичкам и мастерам с любым опытом. Пинцет подходит для классики и объемов.

Существует несколько вариантов, отличающихся толщиной лопастей. Так, КЛАССИЧЕСКИЙ с более широкими лопастями отлично подойдет для объемов 2D-3D.

Идеален для того, что бы стать первым пинцетом в арсенале начинающего мастера.

2. ПИНЦЕТ «ТОПОРИК» или «сапожок»

Считается, что именно такой пинцет идеален для объёмов. Так как у него широкие створки, которые хорошо держат пучки.

Больше подходит мастерам, работающим в ручной технике (при формировании пучка руками, а не с ленты). Но ленточники так же с ним могут сработаться, необходима только практика. Существуют разновидности, отличающиеся по толщине.

3. ПИНЦЕТЫ VOLUME L

Volume L пpeднaзнaчeны для oбъeмнoгo нapaщивaния. Пoxoж нa пинцeт-тoпopик, нo oтличaeтcя oтcyтcтвиeм пpямoгo yглa нa изгибe. И, пo cpaвнeнию c пинцeтoм-тoпopикoм, y этoй фopмы пинцeтa кoнчик кopoчe пo длинe, чтo дaëт б6oльшe мaнeвpeннocти, нaпpимep, пpи пpoб6oткe yгoлкoв.

Идeaлeн для лeнтoчнoй тexники.

Taк жe cyщecтвyют paзнoвиднocти дaннoгo пинцeтa – бoлee тoнкиe cтвopки, бoльшe либo мeньшe yгoл paбoчeй пoвepxнocти.

4. ПИНЦЕТ MINI L

У тaкиx пинцeтoв кopoткий кoнчик (дo 6 мм c зaтoчкoй), пoэтoмy в гипepoбъeмax иx нe пpимeняют. Удoбнee вceгo иcпoльзoвaть иx в нapaщивaнии 2D, 3D. Oтличнo пpoявляют ceбя в paбoтe c L-o6paзными изгибaми.

3a cчeт нeбoльшиx paзмepoв oчeнь мaнeвpeнный, yдoбeн в пpopa6бoткe внyтpeннeгo yглa.

ХРАНЕНИЕ И ВЫБОР ПИНЦЕТОВ

Пинцeты нe являютcя pacxoдными мaтepиaлaми. Этo кaк paз тe инcтpyмeнты, кoтopыe пpиoбpeтaютcя нa дoлгий cpoк. И cлyжитъ пинцeты 6yдyт дoлгo тoлькo пpи ycлoвии, чтo oни пpaвильнo xpaнятcя и иcпoльзyютcя.

3AПOMHИTE! Уpoнил – выбpocил. Hacкoлькo бы кaчecтвeнным

и кpyтым нe был пинцeт, дocтaтoчнo paзoк eгo ypoнить, и oн yжe нe пpигoдeн к paбoтe. Cмыкaниe бyдeт нeтoчным и нeпoлным, мoгyт пoявитьcя бyгopки, лoпacти cдвnнyтcя в paзныe cтopoны.

3aтoчкa

Нa caмoм дeлe мaлoэффeктивнaя вeщъ. И вecьмa зaтpaтнaя, пpoщe кyпитъ нoвый. Ho, ecли вы бyдeтe aккypaтны c пинцeтaми, тo зaтoчкa мoжeт никoгдa и нe пpигoдитьcя и пинцeт бyдeт cлyжитъ вepoй и пpaвдoй дoлгиe гoды.

Фyтляp/чexoл/мaгнитный пeнaл для пинцeтa.

Boт этo имeннo тa вeщь, кoтopaя cпacaeт пинцeты oт пaдeния и yдapoв. B мaгнитнoм пeнaлe (дaжe ecли oн бyдeт oткpыт) пpи пaдeнии пинцeт из нeгo нe выпaдeт. Taк кaк cильныe мaгниты, вcтpoeнныe внyтpь пeнaлa, плoтнo yдepживaют пинцeты. Пpи этoм нa caм пинцeт никaкoгo вpeднoгo вoздeйcтвия нe oкaзывaeтcя.

Cтepилизaция.

Baжнo coблюдaть пpaвилa и тexникy cтepилизaции инcтpyмeнтoв. B cyxoжap дoпycкaeтcя пoгpyжaть пинцeты тoлькo в кpaфт-пaкeтax и тoлъкo нa дoпycтимyю тeмпepaтypy. Taк жe тщaтeльнo выбиpaйтe жидкocти для cтepnлизaции и дeзинфeкции. He cтoит бpaтъ нeпpoвepeнныe или нe пoдxoдящиe – oни мoгyт пpивoдитъ к кoppoзии мeтaлa. Bыбиpaйтe жидкocти для cтepилизaции и дeзинфeкции кoнкpeтнo бъюти-инcтpyмeнтoв.

КАК ПОКУПАТЬ ПИНЦЕТЫ

• B любoм пpoф. мaгaзинe coздaны тaкиe ycлoвия, чтo бы мacтepa мoгли пpoтecтиpoвaть cвoй бyдyщий пинцeт. To ecтъ, cyщecтвyют cпeциaльныe cтeллaжи c иcкyccтвeнными pecницaми, гдe мacтep, выбиpaя пинцeт, мoжeт пoпpoбoвaтъ cнять иcкyccтвeннyю pecницy, cфopмиpoвaтъ пyчoк, yбeдитьcя, чтo paбoтaтт тaким пинцeтoм yдoбнo.

• Bыбиpaйтe тoлькo кaчecтвeнныe пинцeты. Этo тoт инcтpyмeнт, нa кoтopoм тoчнo нe cтoит экoнoмить. Oт пинцeтa, oт тoгo нacкoлькo c ним yдoбнo paбoтaть – зaвиcит cкopocть и кaчecтвo paбoты.

• Пpи пoкyпкe тщaтeльнo пpoвepяйтe лoпacти пинцeтa. Ha ниx нe дoлжнo быть зayceнeц и бyгopкoв. Пинцeт дoлжeн xopoшo cмыкaтьcя в 2 этaпa. Чтo этo знaчит? Пepвый этaп – лeгкoe cмыкaниe – лoпacти coмкнyлиcъ тoлькo нa кoнчикe. Bтopoй этaп – пoлнoe cмыкaниe – лoпacти cмыкaютcя пoчти дo кoнцa пpи 6oлee жecткoм нaжaтии. Пpи этoм cмыкaтьcя oни дoлжны poвнo – ни oднa cтopoнa нe дoлжнa выпиpaть и тopчaть.

КЛЕЙ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ КЛЕЯ

1. ОБЪЕМ

Существуют объёмы —3, 5 и 10 мл. Разумеется выгодно покупать большие объемы, однако не спешите этого делать. Нужно помнить, что клей, как и любой другой продукт, имеет срок годности. А самое главное, что после вскрытия бутылочки срок использования клея всего 2 месяца (бывает и меньше, необходимо смотреть на упаковке).

Поэтому, если вы начинающий мастер, или работаете не в полную нагрузку, клиентов мало, то за 2 месяца можно и не успеть использовать весь клей. Самый оптимальный объём, для любого мастера, 5 мл. Однако совсем новичку можно начать и с 3х мл. Так же, когда вы только знакомитесь с каким-то брэндом можно взять «на пробу» маленький объем.

2. СКОРОСТЬ СЦЕПКИ

Скорость сцепки – это показатель того, насколько быстро искусственная ресница (с клеем) зафиксируется на натуральной. Ни в коем случае не стоит путать это с тем, насколько быстро клей высыхает – это разные показатели, так как сцепка – это химическая реакция именно при взаимодействии клея с натуральной ресницей.

Существуют клея с разной скорость:

• 0.5 сек

• 1, 1.5 секунды

• 2 секунды

• 3—4 секунды.

Ошибочно думать, что новичкам необходимо приобретать самый медленный клей, то есть с самой максимальной скоростью сцепки. Якобы из-за того, что новички работают очень медленно, соответственно, клей им нужен такой же медленный, чтобы они за ним успевали.

Клей со скоростью 3—4 секунды будет очень долго застывать на ресницах. При работе с таким клеем, после того как вы поставите искусственную ресницу к натуральной, вам придётся выжидать ещё некоторое время чтобы ресница закрепилась. Более того, искусственную ресницу придётся придерживать, чтобы она не сползала вниз, либо не заваливалась на бок.

Таким образом работа будет ещё медленнее и, скорее всего, достаточно грязной.

Конечно, слишком быстрый клей для начинающих мастеров тоже не подойдёт. Клей со скоростью 0.5 – 1 секунда для новичков будет слишком быстрым, вы просто не будете успевать ставить искусственную ресницу на натуральную.

Оптимальный клей для начинающего мастера и мастера с небольшим опытом – клей со средней скоростью сцепки, например, 1.5—2 секунды. Но на таком клее тоже долго работать не рекомендуется. Постепенно переходите на клей со скоростью 1 секунда.

Такая скорость будет практически универсальна для всех мастеров с любым опытом. Вам будет комфортно и удобно работать с таким клеем, работа будет чистая и достаточно быстрая.

То есть, чем быстрее вы выбираете клей для работы, тем быстрее вы будете работать, скорость наращивания увеличится. С медленным клеем вы всегда будете работать дольше, и работа будет не такой чистой и аккуратной

3. БРЕНД

Конечно, выбрать «правильную» фирму порой бывает сложно. Необходимо промониторить рынок, изучить спрос и отзывы и перепробовать не мало разных баночек в деле. Но я позволю себе дать небольшую рекомендацию вам в выборе клея.

На эти фирмы я настоятельно рекомендую обратить внимание. Проверенные временем и опытом множества мастеров. Не могу выделить какую-то одну, в качестве фаворита, на мой взгляд, каждая из этих трех зарекомендовала себя, как реально качественный продукт.

BARBARA

ENIGMA

BE PERFECT

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Обезжириватель очищает ресницы от загрязнений и остатков косметики. Обезжиривает кожу и ресницы, подготавливая их к наращиванию. Благодаря обезжиривателю можно максимально тщательно очистить ресницы и кожу век, в следствие чего наращивание будет держаться дольше.

Я рекомендую, так же, обезжиривателем слегка обрабатывать кожу век клиента. Именно прикорневую зону. Мы ведь помним, что кожа – это тот орган, который работает круглые сутки, выделяя себум, жир, кожное сало. Это все попадает на реснички, натуральные и искусственные. Поэтому наша задача идеально очистить и кожу, и ресницы перед наращиванием.

Способ применения:
нанести препарат на микробраш или аппликатор и тщательно
протереть ресницы, слегка протереть кожу.

Не допускается попадание препарата в глаза. Если обратить внимание на состав, то мы увидим, что в обезжиривателе в очень маленьком количестве, но все-таки содержатся спиртовые соединения. Именно поэтому он хорошо и тщательно обезжиривает и обеззараживает реснички и кожу.

ПРАЙМЕР ДЛЯ РЕСНИЦ

Не является основным препаратом. В нем также содержатся спиртовые соединения, а еще и щелочные соединения, которые при частом использовании негативно влияют на волоски и их структуру.

Да, он помогает продлить наращивание. Но при этом и вредит натуральным ресницам. При постоянном использовании меняет рН ресниц, что, в свою очередь, приводит к их хрупкости и пористости, и вследствие чего ресницы обламываются и выпадают раньше времени, становятся очень сухими и тонкими.

Добиться хорошей носки можно и без него. И это мы еще обсудим чуть позже.

РЕМУВЕРДЛЯ РЕСНИЦ

БЫВАЕТ ТРЕХ ВИДОВ:

• Жидкий

• гелевый

• кремовый

Следует отметить, что жидкий ремувер нельзя использовать для снятия наращенных ресниц, он подходит только для очищения инструментов.

Гелевый ремувер для снятия искусственных ресниц подходит, однако это уже достаточно устаревший вариант, не очень удобный и не безопасный, может доставлять клиенту много дискомфорта. Гелевый ремувер отлично подходит для точечной работы – удалить 1—2 пучка в процессе работы.

Кремовый ремувер – безопасное и быстрое снятие ресниц. Без боли и слез. Можно снимать наращенные ресницы даже с открытыми глазами. Так же, в отличие от гелевого, кремового ремувера хватает на большее число клиентов.

С кремовым ремувером можно снимать нарощенные ресницы даже с открытыми глазами у клиента. За счёт своей текстуры, кремовый ремувер не скатывается на слизистую глаза, что делает процедуру совершенно безопасный и безболезненной, и весьма быстрой.

Способ применения:
Небольшое количество ремувера набрать на микробраш либо
аппликатор, нанести на прикорневую зону искусственных
 ресниц. Выждать 3 – 5 минут, затем снять ремувер вместе
 с искусственными ресницами. Для снятия можно использовать
 пинцет (стянуть им ресницы), или аппликатор (снять ресницы
аппликатором на патч или шпатель).

ЗАКРЕПИТЕЛЬ КЛЕЯ

Защищает место склейки от внешних воздействий, продлевает срок носки наращенных ресниц. Самый неоднозначный препарат, так как для его эффективности следует наносить на ресницы каждые 2 дня.

То есть, по сути, это скорее препарат не для мастера, а для клиента. Клиент может сам по своему желанию приобрести его, однако, вряд ли это кому- то нужно на самом дела.

АКТИВАТОР КЛЕЯ

Ускоряет сцепку клея при наращивании, ускоряет полимеризацию клея. Предотвращает ощущения дискомфорта во время процедуры. Продлевает носку ресниц.

Способ применения:
1. Активатор клея нанести на натуральные ресницы, дать высохнуть пару секунд. Наносится после обработки ресниц обезжиривателем и праймером. Этот способ подходит, если нужно ускорить клей (например, у вас слишком медленный клей, вам хочется большей скорости)

2. Так же активатор клея используется, когда в рабочем помещении неудовлетворительные климатические показатели. В таком случае каплю активатора можно разместить рядом с каплей клея, на одной палетке.

Однако, на мой взгляд, у этого препарата нет супер-большой эффективности. Считаю, что без него можно совершенно спокойно работать. А чуть дальше, мы поговорим о том, как можно другими более эффективными способами создавать благоприятные условия для работы клея.

РАСХОДДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• МИКРОБРАШИ
Используются для нанесения препаратов на ресницы.
 Микробраш – это, пожалуй, самая удачная альтернатива
 ватным палочкам. Не впитывает в себя препараты
 и не оставляет ворса. Подходит для нанесения
 обезжиривателя, праймера и ремувера.

• АППЛИКАТОРЫ
Ещё одна замена ватным палочкам. Аппликаторы гораздо
больше, чем микробраш. С ними так же очень удобно
работать, наносить препараты на ресницы, а также, очищать
пространство между ресницами от загрязнений перед
наращиванием.

• ЩЁТОЧКИ для расчесывания ресниц.

• ПАЛЕТКА ДЛЯ КЛЕЯ/НЕФРИТОВЫЙ КАМЕНЬ
 Предназначены для размещения капли клея.

• ПЛАНШЕТ ДЛЯ РЕСНИЦ
Предназначен для размещения искусственных ресниц.

• ПАТЧИ
Подложка под ресницы, изоляция нижних ресниц.

• LASH-скотч
Пластиковый, прозрачный. Помогает в дополнительной
 изоляции нижних ресниц

РЕСНИЦЫ ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ

Я уверена, что вы когда-нибудь слышали такие определения по отношению к искусственным ресницам, как: соболь норка, белка.

Раньше было принято считать, что искусственные ресницы делаются из шерсти животных. К сожалению, и на сегодняшний день встречаются люди, кто так считают.

Но на самом деле это неправда. Данные название использовались для определения толщины искусственных ресниц. Ресницы, которые используются в lash-индустрии, изготавливаются и всегда изготавливались из искусственного моноволокна. Такой материал эластичен и прочен, а реснички из этого материала не подвергаются деформации и обладают насыщенным цветом. Не вызывают аллергии.

И, несмотря на то, что многие бренды заявляют, что их ресницы сделаны из самого уникального материала, это не совсем так. Материал всегда один и тот же. Но есть различия в производстве данных ресниц.

Какой-то производитель решил сэкономить и добавил примеси. В каких-то ресницах может наблюдаться плохая нарезка. Ресницы нарезаны неровно, неравномерно, либо вовсе недорезанные. В иных случаях может быть очень некачественная клейкая лента.

Поэтому для каждого мастера очень важно выбирать проверенные ресницы, хотя это касается в принципе всех материалов и препаратов.

Ресницы бывают различной длины, толщины, и имеют разный изгиб. На сегодняшний день на рынке представлен огромный выбор различных ресниц для работы, однако, не стоит забывать, что качество материала напрямую влияет и на результат работы. Не стоит экономить при выборе данного продукта.

ДЛИНА

Давайте начнём с длин. Самыми ходовыми длинами в работе мастера по наращиванию ресниц будут длины от 7 мм до 13 мм.

Конечно, иногда в работе могут использоваться не совсем стандартные длины, такие как 5 и 6 мм, например, для проработки внутреннего уголка глаза. Однако с такими маленькими длинами работать будет достаточно сложно, поэтому я рекомендую, в первою очередь, для проработки внутреннего уголка глаза запастись длиной 7 мм.

Самые распространённые максимальные длины для наращивания – это 11, 12 и 13 мм. Конечно, будут клиенты, которые захотят делать наращивание с максимальной длиной 14 мм. Но таких клиентов будет очень мало, а чуть позже мы ещё разберём, что такие слишком длинные ресницы будут вредны для здоровья натуральных ресниц.

ТОЛЩИНА

Самые распространённые и ходовые толщины – это 0.07 и 0.1 миллиметр. Данные толщины идеально будут подходить и для классики, и для объёма, а для гиперобъёмов рекомендуется использовать толщины 0.05мм

ИЗГИБ

Сложно сказать однозначно, какие изгибы будут самыми ходовыми. Это зависит и от клиентов, и от мастера в частности. У каждого из нас свои вкусовые пристрастия. Однако, выделить несколько более популярных изгибов все же можно.

На сегодняшний день самый ходовой – это изгиб Д, так как он является достаточно подкрученным, но не утрированным, как например Д+.

Изгиб Д открывает взгляд, делает глазки максимально яркими и открытыми, при это подходит практически всем.

Так же на сегодняшний день остаются очень популярными такие изгибы, как L и M. Ну а для любителей лисьего эффекта или максимально натурального, на сегодняшний день самыми ходовыми ресницами являются ресницы с изгибом С +.

При выборе изгибов ресниц стоит обращать внимание на фирму-изготовителя. Так как у некоторых брендов одни и те же изгибы могут отличаться.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К НАРАЩИВАНИЮ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ

Существует ряд заболеваний, при которых наращивание ресниц делать не рекомендуется. Следует обращать внимание на внешние показатели состояния глаз клиента

• Блефарит – раздражение края век. Веки краснеют и зудят, кожа часто становится слоеной, шелушится, при этом ресницы могут выпадать очень активно;

• Трихиаз – это заболевание вросших в кожу ресниц;

явление редкое, однако имеет место быть.

• Внешний ячмень – является гнойным воспалением

фолликул ресниц и желез, находящихся по краю век, под

кожей; многие считают, что ячмень не несёт никакой

опасности. Это так, но не всегда. При наращивании

в воспаленный фолликул могут попасть препараты, что может привести к ещё большему воспалению и раздражению.

• Конъюнктивит – воспалительный процесс с гнойными

выделения ми. Это уже серьёзнее, так как воспаление вышло наружу.

• Demodex folliculorum (или demodicid) – клещ, который

поражает волосяные фолликулы кожи лица, ушных раковин, шеи, волосистой части головы, реже – туловища. Чаще у лиц молодого и среднего возраста. Около 90% людей переносят этих клещей. Иногда они могут вызвать блефарит;

ВАЖНО!

При всех этих заболеваниях ресницы наращивать противопоказано. Однако

«на глаз» вы не всегда можете увидеть этих проблем у клиента, тут очень важна правильная дезинфекция рук и инструментов до, после и во время процедуры.

КОГДА НАРАЩИВАНИЕ ДЕЛАТЬ МОЖНО, НО НЕ РЕКОМЕНДОВАНО

•Слабые, выпадающие ресницы – такое может быть по ряду причин: гормональный сбой, приём антибиотиков, беременность и др. Конечно, это не является противопоказанием, да и «на глаз» мы определить не сможем, только если клиент сам скажет, что у неё натуральные ресницы сильно выпадают. В таком случае наращивание делать можно, но совершенно логично, что оно долго не продержится

•Жирная кожа – искусственные реснички, конечно, не повредят, но они будут держаться гораздо меньше; при излишней жирности себум с век так же попадает и на ресницы, что будет способствовать растворению клея. Но для таких клиентов у меня есть секретные рекомендации, и я расскажу о них позже

•Критические дни (1—2 день) – в первые дни гормональный фон очень сильно меняется, от чего у девушек могут наблюдаться появление прыщей и высыпаний, активное выпадение волос и ресниц (но все индивидуально). Я не рекомендую в 1—2й день менструации делать ресницы, в последующие можно. Хотя сказать со 100% уверенностью, что ресницы будут держать хуже (если делать в начале менструации) НЕВОЗМОЖНО!

•Астма – сама по себе не является противопоказанием, при условии, что клиент никак не реагирует на запах клея. Будьте очень внимательны с такими клиентами, просите их сообщать, если вдруг они начинают чувствовать недомогание в процессе наращивания.

•Аллергия (имеется ввиду не на клей), особенно ярко выраженная – ситуация, как и с астмой. В моей практике много клиентов с астмой и аллергией. И с каждой из них мы совершенно спокойно работаем и нет никаких проблем.

•Гормональный сбой, клиент принимает антибиотики или гормональные препараты – в таком случае наращивание так же можно делать, но держаться оно будет немного хуже

ПРАВИЛА РАБОТЫ С КЛЕЕМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ

Клей – это ряд химических элементов, которые проявляют свои клейкие свойства при взаимодействии с кислородом и влагой, которая содержится в кислороде и натуральных ресницах.

Для того чтобы клей работал, чтобы произошла сцепка между искусственной и натуральной ресницей, в обязательном порядке нужна влага. Эту влагу клей берет из кислорода в окружающей среде, то есть из воздуха в рабочем кабинете, студии или комнате, а также, эту влагу он берет из ресниц. Именно поэтому очень важно правильно подготавливать натуральные ресницы, а также важно соблюдать правильные условия для работы клея, то есть поддерживать в рабочем пространстве, в кабинете, либо в комнате правильную влажность и температуру.

ВЛАЖНОСТЬ

Клею необходима определённая влажность для работы. Он будет плохо работать и плохо приклеивать ресницы, если в рабочем пространстве очень низкая влажность. Конечно, на сегодняшний день клея работают при такой влажности как 40—70%. И добиться влажности в 40% в принципе не сложно, это достаточно стандартный показатель. Но в идеале влажность должна быть выше.

Как понять, что в вашем рабочем кабинете слишком низкая влажность и клей плохо работает?

В первую очередь клей начинает густеть. Становится очень тягучим, похожим на резину. Работать с ним становится сложно, после окунания ресницы в клей, вслед за ресничкой тянется «паутина» из клея

Как это исправить?

• В 1 очередь вы можете установить у себя увлажнитель воздуха, чтобы поддерживать определённую влажность.

• Так же, есть маленький секрет: можно понизить температуру воздуха. Чем ниже температура в помещении, тем выше влажность – в этом поможет кондиционер (ну а в прохладное время года достаточно приоткрытого окна).

• Ну и самый простой и так же эффективный способ. Это взять ватный диск, смочить его обильно водой и положить рядышком с рабочей каплей клея. Этого ватного диска, смоченного в воде, будет достаточно, чтобы увлажнить воздух вокруг капли.

ТЕМПЕРАТУРА

Клею, для хорошей работы, для высокой сцепки необходимы доста- точно низкие температуры. В жару, когда температура воздуха выше 25° клей работает очень плохо – он теряет свои клейкие свойства. Самая оптимальная температура для работы клея – это 17 – 22°.

Как наладить температуру

• Самый простой и верный способ – установка кондиционера и регулировка с его помощью температуры. Если в вашем рабочем помещении нет кондиционера и при этом очень жарко, можно воспользоваться вентилятором. Ну конечно, в идеале, особенно в жару, использовать кондиционер.

• Так же, в жару, если нет возможности установить кондиционер, я рекомендую использовать нефритовый камень для клея. Это природный натуральный камень, который всегда остаётся холодным даже в жару. Именно он поможет сохранить клейкие свойства клея, если в помещении очень жарко.

Так же, чтобы клей работал хорошо, и сцепка была высокая, необходимо правильно им пользоваться и правильно хранить.

КАК ХРАНИТЬ КЛЕЙ

1. Это большая ошибка – хранить уже распакованный клей в холодильнике, такого делать нельзя. В холодильнике можно хранить только запечатанный клей. Но, на самом деле в этом нет необходимости. Очень важно хранить клей только в одном температурном режиме, не допуская резких перепадов температуры. Если вдруг вы понимаете, что клею предстоит транспортировка из жары в холод или наоборот, или в вашем помещении днём достаточно жарко, а вечером, например, холодно, в таком случае можно воспользоваться специальным термопакетом для клея. Термопакет защитит клей от перепадов температуры.

2. Очень важно всегда плотно закрывать баночку с клеем. Излишнее капли воздуха, попадающие в бутылек с клеем, будут разрывать его структуру. Снизятся клейкие свойства

3. Также очень важно после каждого использования протирать носик баночки безворсовой салфеткой.

4. Перед каждым использованием клея необходимо тщательно встряхивать баночку, чтобы не образовывались сгустки.

5. Клей необходимо хранить только в тёмном месте

Ещё нюансы в работе с клеем

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.