Колдунья
Рассказы
Анатолий Николаевич Самоваров

Иллюстратор Нейросеть "Kandinsky"

© Анатолий Николаевич Самоваров, 2024

© Нейросеть "Kandinsky", иллюстрации, 2024

ISBN 978-5-0062-8190-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Колдунья

По мотивам рассказов покойной бабушки Марии

Андреевны.

Вечерело. Воздух становился прозрачным и лёгким. Небольшое селение окутывала тишина, прерываемая мычанием коров, лаем собак. Откуда-то доносилось блеяние козы.

Фельдшер Анюта, повесив на двери медпункта замок, направилась на другой конец улицы, где снимала жильё у одинокой пенсионерки Анастасии Павловны Ворониной, которая схоронила мужа, а сын уехал в командировку и пропал. Редкие прохожие спешили по своим делам. Кто-то копошился в палисаде. Возле одного из домов с резными наличниками на окнах на песочке играли трое ребятишек. Едва Анюта поравнялась с ними, как вдруг улицу огласил страшный рёв. Огромный бык, брызгая пеной, бежал по улице, издавая звуки, не сулившие ничего хорошего.

– Беги, Анюта! -пронзил улицу женский крик, донёсшийся с крыльца соседнего дома.

Молодая женщина, которой адресовался этот крик, вдруг замерла на месте, глядя на бегущее на неё массивное животное с большими рогами. Из-за заборов палисадов, из приоткрывшихся ворот домов выглядывали головы сельчан.

– Анюта-а! -всё тот же голос прокатился по улице.

Но женщина не тронулась с места. Она вдруг простёрла руки

вперёд, устремив свой взгляд на надвигавшегося разьярённого быка.

– Пропала девка, -послышался из приоткрывшихся ворот чей-то вздох.

И в это мгновение животное, словно ударившись о невидимую стену, замерло перед женщиной, неподвижно стоявшей перед ним. Бык, фыркая, покачал массивной головой, уставив взгляд сверкающих глаз на неподвижно стоявшего перед ним человека. Анюта погладила его по шее, что-то нашёптывая. Вязкая тишина повисла в вечернем воздухе. И тут животное поскребло копытом землю и, издав что-то похожее на слабый стон, повернулось и понуро побрело по улице.

Сельчане, с замиранием сердца наблюдавшие за происходящим, с облегчением вздохнули.

– На мясо его, -проворчал мужчина, появившийся из ворот соседнего дома

– Не надо на мясо, -промолвила Анюта, даже не взглянув

на мужчину.-Он больше так не будет себя вести. Кто-то его обидел.

– Анюта! Доченька! -запричитала Анастасия Павловна, обнимая новоявленную героиню.

Следующим вечером, когда многие сельчане вернулись с работы, только и разговоров было про это неслыханное чудо.

– Колдунья! Ей Богу, колдунья! -сокрушалась тётушка

Агрофена собравшимся возле её дома на посиделки односельчанам.

– Да-а, прислали нам фельдшерицу, -попыхивая самокруткой,

проворчал дед Прохор.-Я её давно распознал. Не такая она

какая-то.

– Бабы! -воскликнула тётушка Агрофена, вдохновившись

поддержкой деда Прохора.-Натворит она нам делов.

Лесник Фёдор, молчавший всё это время, не удержался.

– Да будет вам страху-то нагонять, -сказал он, словно отрубил топором.-Просто обладает Анюта этой, как иё? Силой неведанной.

– Точно, -поддержал его Петька Болотин по прозвищу

Рыбак.-Как-то раз она на меня на улице как глянула,

так я будто к земле прирос, слова вымолвить не могу.

А когда в себя пришёл, её уже и след простыл.

– Петька, -засмеялся дед Прохор, -да на тебя любая баба

глянет, ты и обомрёшь.

– Так уж и любая, -усмехнулся Болотин.

Анюта появилась в деревне как-то внезапно. Привёз её с железнодорожной станции председатель сельсовета Павел Петрович Крапивин на «бобике».

– Ждали фельдшера, вот и прибыл, -обьявил Крапивин

сельчанам.-Так что прошу любить, беречь и оказывать всяческую поддержку.

Всей деревни, носившей благозвучное название Светлая, дворов сорок, расположенных в живописном месте на берегу реки. Со всех сторон лес стеной, а главная достопримечательность-деревянная церквушка, в которую давно уже не ступала нога человека.

Почти всё трудоспособное население Светлой работало

в лесничестве.

Летом в деревне было привольно. Тут тебе и рыбалка, и грибы, и ягоды. Сенокосная пора превращалась в какой-то особенный праздник. День проходил на сенокосных угодьях, а по вечерам в деревне слышались шутки, смех и голос гармошки.

Но и зимой жизнь в деревне не замирала. Когда завьюжит, запуржит, женщины собирались в одной избе, вязали мётлы, пряли пряжу, напевая при этом разливные, словно река в половодье, песни. Мужчины валяли валенки, плели корзины, занимались охотой.

Поселилась фельдшер Анюта у одинокой пенсионерки

Анастасии Павловны Ворониной. Поначалу Анюта ничем особенным не выделялась. Разве что была у неё роскошная коса золотистого цвета да глаза такие, словно видят человека насквозь. Людей она не сторонилась, но больше всё же предпочитала одиночество. Пойдут женщины по грибы, по ягоды в лес, Анюта всё норовила отбиться от них.

– Смотри, Анюта, -предупреждали её сельчанки, -заблудишься да и волки здесь водятся.

Молодая женщина в ответ только усмехалась. Помимо грибов и ягод, приносила из леса какие-то травы.

– Зачем ей эта трава? -недоумевали женщины.

И вот однажды за ужином Анастасия Павловна обмолвилась, что у бабки Лукерьи заболела корова.

Приезжал из соседнего села ветеринар, но, зарядившись

самогоном, осмотрел корову и категорично заявил:

– Безнадёжная. Только на мясо.

Бабка Лукерья в слёзы-без кормилицы останется.

Вот в таком виде и застала её Анюта, когда пришла к ней за молоком. Сверкнула молодая женщина глазами и прошла в хлев. Осмотрела корову, погладила, пошептала что-то, потом с уверенностью в голосе сказала:

– Не убивайся, бабушка, всё хорошо будет.

Старушка особого значения её словам не придала. Только уже на следующий день по деревне разнеслась весть о том, что корова у бабки Лукерьи пошла на поправку.

После того случая сельчане стали побаиваться Анюту как человека, знающегося с нечистой силой. Даже мужики, встретившись с ней на тропе, ведущей к роднику, поспешно уступали ей дорогу, тараща на неё глаза с замиранием сердца.

Побаивались сельчане Анюту, но и за помощью стали обращаться к ней. Корова, лошадь, коза ли у кого-то заболеет-бегут за Анютой. Никакой платы ни с кого она не брала. Но чувствовалось, что помогает она от души.

По весне в семье Шишкиных случилось несчастье-

заболел ребёнок. У мальчика был сильный жар, его ломало, случались судороги. Везти в райцентр далеко, к тому же весенняя распутица хозяйничала на дорогах. Отец мальчика с недоверием отнёсся к Анюте, когда она, услышав о беде Шишкиных, заявилась к ним в дом.

– Здесь нужен врач, -проворчал Шишкин, -а не фельдшер

и не знахарка. Одно дело-скотину лечить, другое дело…

Но деваться было некуда. Осмотрев мальчика, Анюта спросила у притихших в мучительном ожидании Шишкиых, кто из посторонних был недавно в их доме, и, услышав в ответ, что кроме тётушки Агрофены, никого, достала из сумочки два маленьких пузырька. Дала больному выпить неколько капель из одного, содержимым второго помочила ему голову. Несколько минут над его телом делала какие-то манипуляции руками, что-то шептала, после чего мальчик уснул. Уходя, Анюта сказала немного успокоившимся супругам:

– Когда проснётся, одежду ребёнка бросьте в реку, а тётушке Агрофене не позволяйте смотреть на мальчика пристально. Недобрый у неё глаз, хотя сама она об этом может и не знать.

Через два дня Шишкины всем семейством заявились в медпункт.

– Как и чем вас отблагодарить? -обратился отец мальчика к Анюте.

Анюта с недоумением посмотрела на мужчину, потом с улыбкой на лице взяла мальчика за руку.

– Как ты себя чувствуешь? -тихо спросила она.-Ничего не болит?

Ребёнок пожал плечами и вымолвил:

– Мне хорошо.

После короткой паузы Анюта посмотрела на мать ребёнка, которая не смогла произнести ни слова, затем обратилась к главе семейства:

– Благодарить надо Высшие Силы, а я всего лишь посредник.

После того случая к Анюте стали относиться с трепетным уважением как к человеку, умеющему творить чудеса. Петька Болотин постоянно норовил хоть как-то угодить Анюте. Иногда «дежурил» на тропе, ведущей к роднику, чтобы донести вёдра с водой. Однако так и не смог рядом с ней вымолвить ни слова, бормоча лишь что-то невнятное. Лесник Фёдор и прежде помогал Ворониной: то дрова переколет, то забор подправит. А тут взялся крыльцо подремонтировать. И однажды Анюта как-то загадочно сказала леснику:

– Ты, Фёдор, через две ночи на третью уйди из дома.

– Куда и зачем? -удивился мужчина.

– Куда хочешь, только уйди. А меня ни о чём не спрашивай.

Фёдор принял слова Анюты за розыгрыш. Однако через два дня на третий, уже вечером он вспомнил этот разговор и решил заночевать у Петьки-Рыбака. А ночью поднялся ураган и уронил огромный тополь прямо на избу лесника. Пострадала крыша, а большой сук, пробив окно, угодил прямо на кровать, покорёжив её. Фёдор пришёл в неописуемый ужас, осознав, что Анюта спасла его от верной гибели.

Болотин, глядя на покорёженный дом лесника, покачал головой и промямлил:

– Ты это, Фёдор, не переживай, крышу мы тебе починим.

Хорошо, что живой остался. А крыша она и есть крыша.

– Неужели она и впрямь колдунья?! -пропустив мимо ушей слова Болотина, в сердцах произнёс Фёдор.

Не успело событие, связанное с ураганом, забыться, как у Фёдора пропала лошадь. С ног сбился лесник, но кобылы нигде не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.