Елизавета Чекулаева
Кисло-сладкая жизнь

В этом месте царит жизнь, наполненная чувствами и эмоциями.

Люди

Люди не любят плакс и тех, кому всегда больно.

Люди любят простых, и чтобы им было с ними комфортно.

Люди не любят злых, не любят прямолинейных.

Люди любят простых и бесконечно верных.

Люди не любят тех, кто всегда говорит открыто,

Люди бегут от тех, у кого всё от всех скрыто.

Люди любят простых, люди очень любят удобных.

Люди либо любят других, либо "себе подобных".

Люди ужасно слабы, но любят людей сильнее,

Люди очень слепы, и слепо чему-то верят.

Люди очень глупы, люди не любят умных.

Люди ужасно слабы, поэтому любят душевных.

Жестокий кросс

Я признаю, что что-то в жизни точно под откос,

Я вечно выбираю для себя жестокий кросс.

Я не любила бегать с детства, это не моё,

Но жизнь я усложняю, так что со мной это всё.

Я не справляюсь с трудностями, если не жива,

А так как существую, значит жизнь не тяжела.

Я обещала маме путь свой жизненный пройти

И улыбаться так, будто из жизни я не думала уйти.

Я однозначно счастлива, но, может, не совсем.

Кому какая разница, ведь счастье не предел.

Я много ещё в жизни своей повидать должна,

Но я надеюсь, что останусь настоящей я.

Надеюсь, что не сломят меня трудности потерь,

Надеюсь, что не буду верить, если скажут "верь".

Надеюсь, что не буду глупой и приму всерьёз,

Что это всё история, что не пройдёт без слёз.

Надеюсь, что я справлюсь и не пропаду в себе,

Что выдержу все трудности, что встречу где-то вне.

Мне кажется, счастливой буду в жизни до конца,

Ведь верю в счастье больше, чем верю я в себя.

Разница поколений

1

У меня не в первый раз разбиты колени,

И зажигалка постоянно в моих руках.

И дело совсем не в том, какое сейчас поколение,

Дело во мне, и в том, что в моих кулаках.

Я никогда на людей не держала зла,

Никогда не боялась от других людей злобы,

Но, увидев в родном человеке себе врага…

У меня появились загибы, появились изломы.

Говорите, что боль делает нас сильнее,

Но меня лишь ломают слова предавших.

С каждым днём становлюсь я ещё слабее,

Пока лжецы развлекают всех "убежавших".

Все бегут от проблем, что их с головой поглотили,

Забывают справляться, и поэтому веселятся.

И таких вот людей вы сильными возгласили,

Нет ведь силы в том, чтобы всегда забываться.

2

Говорите, мне пора закалять характер,

Лишь тогда я смогу стать сильнее слабых,

Но ведь каждый из нас всегда очень абстрактен,

И дорогу другим выбирать учесть несчастных.

Вы несчастны. Признайтесь и отступите.

Такие взрослые, а поучаете лишним.

Да, мы другие, абсолютно разные и простые,

Только не то вы замечаете, поэтому для вас мы "тупые".

"Такое у вас поколение" скажут родители,

"Ты ничего не добьёшься", "Да что ты можешь?".

Я много могу, и каждый из нас много может.

Вот только хорошего бы побольше вы нам говорили.

Отдохни

Отдохни,

Позволь ты себе расслабиться,

Танцуй или пой, неважно.

Если честно, ты сильнее, чем кажется,

Но не думай, что так будет вечно.

Возьми перерыв, расслабься,

Сбрось весь груз с хрупких плеч и пой.

Знаю же, что ты точно справишься.

Только выдохни ты.

Будь со мной.

Будь со мной слабой, не бойся удариться

Или обжечься об горечь людей.

Я помогу, с тобой вместе справимся,

Сколько бы в жизни не прошло дней.

Только прошу, не вздумай избавиться

От того света, что так горит.

Я с тобой рядом, стоит расслабиться,

Ведь нам с тобой мир целый открыт.

***

Кто-то чувствует себя раненым, словно подбитая птица,

Кто-то уже до беспамятства снова хочет напиться.

А кто-то считает минуты до самой желанной встречи,

Кто-то же смотрит в небо и зажигает свечи.

Каждый переживает по-своему раны в душе своей,

Кто-то упирается горечью, кто-то грустью своей,

Кто-то пытается снова счастье своё найти,

Но каждый из них слегка раненный, это не обойти.

Люди до безумия разные, что-то всегда не так.

Тот не похож на счастливого, а вон тот, точно чудак.

Но разве имеет значение, и разве играет роль

Наше ненужное мнение, когда он в борьбе с собой?

Цепочка предательств

Цветы в парках завяли и больше не зацветут.

На лавочках у вокзала больше родных не ждут.

Проходят года и чувства, взрослеют все, а потом

Ничего не приносит радости, лишь только если трудом.

История части людей во многом зациклена одинаково,

Всё находят "родные души", это не так уж и знаменательно.

Всех предают вокруг, оглянись же, вот здесь и там

Все люди всегда предают, даже родные нам.

Отчаявшись, преданные потом предают других,

Цепочка, что не замкнулась на предательстве у одних.

Все мы схожи, и больно одинаково может быть,

Но если похожи судьбы, то не факт, что вместе сможете жить.

Так привыкли, что кто-то вытащит каждого и "спасёт",

Но это ведь всё притворство, повторения каждый год.

Мы сами себе спасатели, и знаем, как можно спасти

Души наши прекрасные без помощи "человека-судьбы".

«НЕТ»

В жизни всегда боюсь сказать "нет".

И нет, не стесняюсь. Совсем другое.

Люди порой излучают свет,

И его тушить, как давить на больное.

Поймите, что я не хочу обидеть,

И "нет" не скажу. Предпочту молчать.

Но вас я хочу больше не видеть,

Но знаю же, что не могу сказать.

Неопределенность так объяснима,

Любое "наверно" скрывает нет.

И знаете, это ни с чем несравнимо,

Когда ты стоишь, скрывая ответ.

Я буду молчать, не сказав ни слова,

Но врать не стану, хочу сбежать.

На все вопросы с ответом готова,

Но я предпочту, как всегда, смолчать.

Тревожно

Снова стало тревожно и всё тело вновь затрясло.

На меня это так похоже, но это всё не моё.

Люди считают, не сложно быть счастливой из раза в раз,

А я всё скрываю слёзы, что предательски падают с глаз.

Давай, мы не будем о грустном, обсудим любой сериал

Или любимую книгу, что друг тебе навязал.

Давай прогуляться в полночь, посмотрим на свет фонарей,

Или давай обсудим пламя миллионов огней.

Давай с тобой что угодно будем делать, но ты не молчи.

Не надо мелодий, мотивов, не нужно быть нам в глуши.

Завлекай меня сколько хочешь, но не дай остаться одной,

Потому что буквально в полночь я поплачу сама с собой.

Язык людей в этом мире груб и слишком суров,

Ну а мне, как казалось людям, дела нет до чужих слов.

Ну а мне, на самом то деле, кошмары снились в ночи,

Поэтому я просила не оставлять в тиши.

Оптимистом быть вовсе не сложно, если это лишь напоказ,

Ты попробуй проникнуть в душу, и развеешь весь образ за раз.

Думаешь, мне не сложно улыбаться из раза в раз.

Ну, а я всё скрываю слёзы, что предательски падают с глаз.

Свобода – это любовь

Когда со мной рядом ты, внутри расцветают цветы,

Сколько же здесь теплоты, что помогает расти.

Я как волшебный лес, что возник из прекрасных чудес.

Я как будто спустилась с небес для радости поэтесс.

Счастье моё, посмотри, у солнца прекрасны лучи.

Ты хорошее повтори для радости и искры.

Мы свободны и так чисты, что любые сломаем мосты.

Столько вокруг красоты, мы на ней оставим следы.

Ты открыл мне глаза на мир, что был для меня как тир.

Жизнь была как сплошной турнир, но теперь появился кумир.

Мир был как дурная игра, но всё это теперь вода.

Но на всё это не смотря, я полюбила моря.

Теперь мир для меня другой, жизнерадостный и простой.

Каждый день будто выходной, и я всё иду за мечтой.

Всё хорошее впереди, а плохое уже позади.

Всё хорошее отследи, а плохое проси уйти.

Мы свободны и так чисты, что сломаем любые мосты.

Вокруг полно красоты, на которой оставим следы.

Свобода – это любовь и наполненность всех стихов.

Столько вокруг голосов, но лишь твой выбираю вновь.

Нам нравилось

Ему нравилось, когда я надевала сливовый свитер,

Когда говорила, что скучаю и уже на пути к нему.

А мне нравились его взгляды, без которых я не могу,

И объятия… так прекрасны, что мне не забыть… не смогу.

Ему нравилось со мной рядом, и я знаю это наверняка,

Мне не нравились злые взгляды других людей на меня.

Я помню, как все понимали, но мы были лишь "друзья".

Не жалею, но точно знаю, что там точно не дружба была.

Я помню, как прикасался, и помню, что говорил.

Я не была прилежной, у меня был сильнее пыл.

Ты прости, что была такой резкой, но спасибо, что был со мной.

Не забыли, что было однажды, но я восхищаюсь собой.

Было здорово, было прекрасно, было всё будто во сне.

Назвала бы я это сказкой, только тут дело во мне.

Всё прекрасно, пока я не вижу, что всё это совсем не так.

"Мы друзья" себе я напомню. Это неоспоримый факт.

Давай, мы с тобою…

Давай, мы с тобою откроем вино,

Я знаю, что нам не поможет оно,

Но так я хотя бы смогу позабыть,

Как сильно пыталась когда-то любить.

Давай, мы с тобою поговорим,

Хоть тысячу раз всё опять повторим.

Я снова тебе расскажу, что, да как,

А ты снова скажешь:

"– Твой бывший мудак".

Давай мы с тобою посмотрим кино,

Пусть нам и неважно какое оно.

Так мы хотя бы забудем с тобой,

Как сильно тонули в других с головой.

Давай мы с тобой начитаемся книг,

Потом всё обсудим, и в этот же миг

Поймём, что не просто, но всё-таки так.

Так может, получим любовь просто так?

Давай мы с тобою будем честны.

Мы счастье в других сможем найти,

Но только загвоздка, простейший пустяк -

Не сможем влюбиться мы просто так.

Надеюсь

Надеюсь, что ты любишь меня всё также,

И наша история по сей день жива.

Надеюсь, что больше не будет фальши,

Ведь мне надоели пустые слова.

Надеюсь, что мы с тобой без разговоров,

Однажды, просто начнём мечтать

О чём-то важном, без всяких споров,

Мы можем точно всё исполнять.

Надеюсь, ты любишь меня всё также,

С такой же силой без лишней страсти,

Надеюсь, построим с тобою счастье,

И будем вместе с тобой…

Однажды.

Мне бы хотелось всё воплотить,

И все слова превратить в поступки,

Но вот загвоздка: чтобы любить,

Нужно с одним быть всегда и всюду.

Нужно свободу дать, будто птице,

Воздух вовсе не перекрывать,

Нужно понять, что на каждой странице

Нашей истории счастья печать.

Попробуй понять

Просто попробуй меня понять.

Это не сложно, стоит просто услышать.

Всё проще. С ним хочется засыпать,

Здесь дело, вовсе, не в том, кто чем дышит.

С ним мне комфортно, с ним хорошо,

С тобой я каталась на вечных качелях.

С ним рядом всегда мне бывает тепло,

От тебя только холод получала в метелях.

Я понимала тебя, а ты…

Всё никак понять ты меня не хочешь.

Всё проще, ты знаешь, он ведь не ты,

Он лучше, и знаешь… ты так не можешь.

Вы разные вовсе, как пламя и лёд.

С одним мне тепло, со вторым до дрожи.

У второго всегда очень много забот,

А первый, я знаю, всегда поможет.

И для тебя всё было бы лучше,

Если бы ты оказался другим,

Но ты ведь второй. Ты лёд, ты простужен.

Он первый, его назову родным.

Заберите веру

Заберите у меня эту веру,

Что нет на свете хороших людей.

Я устала бежать от знакомых,

Надоело терять друзей.

Заберите во мне эту мягкость,

Что прощает любой косяк.

Заберите! Я так устала,

Я хочу жить со всеми в такт.

Вы позвольте мне просто верить,

Что добро в этом мире есть,

И случайно среди прохожих

Мне найти бы тот самый блеск.

Не исчезнут пусть в людях искры,

И допро пусть заполнит мир.

Пусть жестокость исчезнет на месте

С тем, кто её породил.

Ты попадаешь в семь моих грехов

Пожалуйста, не будь так идеален.

Ещё чуть-чуть, и, не дай бог, влюблюсь.

Ты в откровенности со мною неисправен,

И я уже открыться вовсе не боюсь.

Ты в мелочах рассказываешь всё,

Улыбку даришь день за днём того не замечая,

Ты говоришь мне вовсе обо всём,

А я всё день за днём сильнее таю.

Не говоришь мне громких слов,

Но делаешь всё так, что замираю.

Ты попадаешь в семь моих грехов,

Но я к тебе симпатию питаю.

С тобой не хочу грустить

Мои стихи в основном о грустном,

Но с тобой я грустить не хочу.

Я с тобой говорю о вкусном,

И с тобой я молчать не смогу.

Что мне делать с моей улыбкой,

Когда в мыслях твои смс?

Даже если станешь ошибкой.

Всё равно в моих мыслях секс.

Мы с тобой идиоты точно.

Мы сбиваем друг другу режим.

Но всё это настолько прочно,

Что не нужен будет зажим.

Я снилась тебе. Я знаю.

Ты тоже бываешь во снах.

Не скажу, что я прогораю,

Ведь это совсем не так.

Мне до грусти и дела нет,

Мы смеёмся каждые сутки.

Ты знаешь ведь мой ответ,

Даже если мне скажешь шутки.

Я шучу про свадьбу всегда,

Ты поддерживаешь. Как мило.

Но мы знаем, что это вода.

Это жизнь, и шутить здесь – красиво.

Случайная встреча

Не знаю, что вдруг на меня нашло,

Но так пугает, что сердце скачет.

Казалось странным, что произошло

Что-то серьёзнее, о чём он не скажет.

Что-то внутри уже хочет открыться,

Хочет скорее тебя крепко обнять,

Но я понимаю, что лучше закрыться

И сердце спрятать. Меня можно понять.

Твои поцелуи – ожоги на теле,

Что-то подсказывает, что я влюблюсь.

Скажете, что глупости, но на деле

Я ведь на всё это поведусь.

Взгляд его глаз, улыбка смышлёная,

Весёлая речь и пониженный тон.

Я для него, наверное, странная,

Глупая девочка, не то, что он.

Что-то внутри мне кричит успокоиться,

Остановиться, шагнуть назад,

Но ничего уже не изменится

И не воротится. Это факт.

С ним мне комфортно, вполне тепло,

А поцелуи его – искусство.

Сколько бы времени не прошло,

Скажу, что всё это не меньше безумства.

Теперь он не просто прохожий,

Не просто знакомый или же друг.

Он что-то большее, он – моё пламя,

Он слишком сильно изменил жизнь вокруг.

В душе я подросток

Иногда я забываю, что мне уже двадцать,

И скоро уже пора заводить семью и рожать детей.

В душе мне не больше, даже чем те семнадцать,

А в голове ветер гуляет и мысли совсем не те.

А душе я подросток, что хочет шумного бунта,

Доверяет всем не смотря на прошлое и гнилых людей.

Я не совсем простая, но совсем беззаботная.

Поведением похожа на тех же "взрослых" детей.

Я уже молчу, когда мне говорят "повзрослей",

Надоело мне это, в чём смысл твердить мне одно и тоже.

Да, я не похожа на многих, зато я веселей,

Я не хочу взрослеть, взрослым, мне кажется, только хуже.

На взрослых вываливается куча проблем,

Они должны знать, что и откуда берётся.

Они повседневны, болтают одно и тоже.

Они взрослые, и вместо веселья у них множество важных дел.

Мне хочется больше веселья, и жить моментами,

Чувствовать много эмоций из раза в раз.

Прожить я жизнь хочу красочными эпизодами,

Ведь я живая, и живу на свете только раз.

С тобой, как с собой

Мысли о тебе так милы и прекрасны,

Что я теряюсь в догадках, как так?

Все мои чувства и слова не напрасны,

Ты будто чувствуешь каждый мой такт.

Я так открыта с тобой, всё только честно,

Даже не думала что-то скрывать.

Ты всегда слушаешь, это прелестно.

Ты говоришь со мной просто так.

Ты всегда рядом, поддержишь, обрадуешь,

Не дашь мне упасть никогда в грязь лицом.

Ты меня словом простым порадуешь,

А я буду думать об этом потом.

Я слишком часто о тебе думаю,

И знаю точно, что так и с тобой.

Ты ведь меня лучше каждого чувствуешь.

Я говорю с тобой, как с собой.

***

Что-то порой в словах не передать

И никакая рифма сильной здесь не будет.

Порой, мне очень много хочется сказать,

Но не хочу загадывать, но нас с тобой ещё не раз осудят.

Не передать всего того, что накопило сердце,

Того, что вертится всегда на языке.

Я просто снова открываю эту дверцу,

Что сердце моё держит в холодке.

Не понимаю, как всё объяснить,

Как подобрать слова, забыв о строчках.

Мне хочется с тобою всё забыть,

И не сидеть здесь больше в одиночках.

Что-то порой в словах не передать.

Не передать любви или же счастья.

Я знаю точно, что могу тебе сказать,

Что без тебя одни переживания,

Ну а с тобой мне хочется дышать,

С тобой всегда найдём мы понимания.

***

Не знаю, увидел ты или нет,

Но я так свечусь от восторга.

Утром на кухне готовлю омлет

И песню пою я тонко.

Не знаю, увидел ты или нет,

Но всё изменилось мгновенно.

На кухне я вечером выключу свет

И станцую во тьме откровенно.

Увидел ли ты, что оставило след

В душе моей твоё появление?

Теперь изучаю любой твой ответ,

Надеясь, что есть изменения.

Увидел ли ты, что уже всё не так,

Что со временем что-то менялось?

Может скажу, что моменты – пустяк,

Но есть чувства…(или мне показалось?)

Не знаю, увидел ты или нет,

Но я то увидела точно.

Между нами сияет какой-то свет,

Что путает нас не нарочно.

Не знаю, увидел ты или нет,

Но, по-моему, я влюбляюсь.

У этого чувства особый цвет,

Поэтому я теряюсь.

Стало налаживаться

В жизни всё стало наконец-то налаживаться,

И книги уже не нужны в роли успокоительных.

Теперь не так важно каждый месяц перекрашиваться,

И людей вокруг стало гораздо больше общительных.

То ли место такое, то ли, действительно, мне спокойнее,

Будто счастлива, и нет никаких забот.

Но это не значит, что стану стройнее я.

Только лучше, и всегда только вперёд.

Жизнь налаживается, она стала намного добрее.

Может, просто я стала слегка бодрее,

Хотя, что говорить, если я по ночам в основном не сплю.

Только думаю. Много думаю и молчу.

Но мысли мои стали совсем другие,

Теперь они наполнены радостью от побед.

Понимаю, что люди не все такие,

Какими я видела их до этого несколько лет.

Как прекрасно, что мир теперь не ужасен,

И жизнь свою я смогла, наконец, полюбить.

Каждый из нас чем-то своим прекрасен,

Лишь бы люди умели в себе это находить.

В жизни всё стало наконец-то налаживаться,

Теперь не тянет якорем меня на дно морей.

Ты помнишь хотела утопиться я,

Как в том рассказе…

Так вот, там всё же смена всех ролей.

Будь тише

Послушай меня, пожалуйста, будь тише,

Неужели ты не хочешь стук сердца своего слышать?

Вот. Спокойнее. Смотри на меня.

Я люблю тебя, слышишь? Лишь одного тебя.

Не знаю, как бы попроще тебе объяснить,

Допустим, я просто слегка облажалась,

Когда разрешила себе порвать эту тонкую нить,

Когда осознала, что дружба не начиналась.

Послушай. Мы и дальше сделаем вид,

Что мы друзья, и друг друга совсем не любим,

Но ведь знаем и ты, и я, что полны обид,

На то, что друг с другом, увы, не будем.

Я надеюсь, что это всё не пустое,

Что всё это к чему-нибудь да приведёт.

Ладно, неважно, да и дело то мне какое,

Если всё хорошо, значит и так сойдёт.

Он

Он был тем, кто останется в памяти,

Тем, кто смог мой развеять страх.

Он с ума сходил от картавости,

Он был рядом даже в мечтах.

Мы дружили с ним очень долго,

И других таких не найти.

Знаю, парней в мире много,

Но как без него идти?

Он всегда был хорошим попутчиком,

Всегда знал, как меня рассмешить.

Для меня он был верным союзником,

С ним я знала, что значит жить.

Он дарил мне минуты радости,

Помогал мне найти себя.

Не просил он в ответ даже малости,

Мне казалось, что он любя.

Он по-прежнему что-то большее,

Чем рассказывала другим.

Оказалось, что всё серьёзнее,

Ведь история о любви.

Светлый тон

Мне с тобою очень комфортно.

По душам говорим до утра.

По началу вела себя скромно,

Но не знаю, что было вчера.

С тобой мне приятно общаться,

Нам всегда есть, что обсудить.

Ты не станешь ко мне прикасаться,

Ты не будешь меня судить.

Я не знаю, как так случилось,

Что общение началось.

Надеюсь, что не приснилось,

Не хочу, чтоб закончилось.

Для меня всё это так странно,

Будто вовсе какой-то сон.

Всё так завертелось спонтанно,

По ощущениям – светлый тон.

Я не знаю, как всё повернётся,

Но я знаю, что счастья полна,

Может к худшему всё вернётся,

Но я знаю, не буду одна.

Подруга, многое позади

Подруга, родная, спокойно.

Мы только в начале пути.

Да, прошлое так отстойно,

Но столько всего впереди.

Милая, мы прекрасны,

От жизни возьмём своё.

Усилия не напрасны.

Не подведёт чутьё.

Мы так много преодолели,

Так много уже позади.

Родная, ну мы же сумели.

Смогли далеко уйти.

Ты же знаешь, что мы надолго,

Мы с тобой идём до конца.

Подруга, осталось немного,

Скоро сядем и выпьем винца.

Позади уже несколько лет,

Мы так долго с тобою вместе.

Мы с тобою – горящий свет.

Впереди ещё лет так двести.

Ты представь, что пройдут года,

А мы также друг с другом рядом.

Знаю точно, мы навсегда,

Как бы нас не делили градом.

***

Ты подкупаешь мою душу ежедневно,

Ещё чуть-чуть, и я её тебе отдам.

Я реагирую так бережно, не гневно,

Но всё же, душу ни за что я не продам.

Ты подкупаешь мою душу ежедневно.

По телу не бежит притворный ток,

И мне с тобой, поверь, не будет нервно,

Возможно, наши чувства – самый сок.

Ты подкупаешь мою душу ежедневно.

Мне слов не хватит, чтобы просто рассказать.

Мы постоянно говорим с тобой душевно,

Я постараюсь тебе счастье показать.

Ты подкупаешь мою душу ежедневно,

А я твою пытаюсь всё понять.

С тобой не так уж всё и повседневно.

Тебя всё время я хочу обнять.

Возвращаться к тебе

Больше всего мне нравится вечерами пить тёплый чай,

Укутывать тебя пледом, как бы совсем невзначай.

Говорить о приятных встречах, читать книги по вечерам,

И всегда к тебе возвращаться, обнимать тебя по ночам.

Больше всего на свете обожаю я сильный дождь,

Я бы под ним гуляла даже в самый сильный мороз,

Только бы рядом в моменты эти со мной находился ты,

Тогда бы я не нуждалась в поисках теплоты.

Счастье – это…

Счастье – это не обстановка,

Не порядок, не деньги, не дом.

Счастье – души награда,

Что останется на потом.

За счастье не нужно бороться,

Не нужно терпеть и ждать.

Счастье нужно увидеть

И надежду искать в глазах.

Может, я ошибаюсь,

Может, всё вовсе не так,

Но каждый раз улыбаюсь,

Когда счастье в чужих глазах.

Счастье – не обстановка,

Не богатство, не бизнес, не сон.

Счастье – это награда,

Что рядом всегда с тобой.

Кто придумал чёрные, белые полосы,

Кто сказал, что за счастьем беда?

Счастье не требует гордости,

Оно рядом с тобой всегда.

Что же такое счастье?

Этот вопрос так прост,

Ведь счастье – души состояние

Без чёрных и белых полос.

Бывшему лучшему другу

Здравствуйте, дорогой друг,

Сегодня я погибаю,

Прекрасного нет вокруг,

Я, видно, снова сгораю.

Здравствуй, любимый друг,

Я скучаю по нашей встрече,

Мир серый вижу вокруг.

В голове до сих пор наш вечер.

Здравствуй, родной мой друг,

Я пишу тебе каждый вечер.

Всё меняется, вроде, вокруг,

Но мечтаю о нашей встрече.

Здравствуй, мой милый друг,

Ты не пишешь, и я пропадаю.

Как там твой мир вокруг?

Я по тебе скучаю.

Здравствуй, мой добрый друг,

Я тебя реже уже вспоминаю.

Не смотрю я уже вокруг

И прошлое забываю.

Здравствуй, мой давний друг,

Давно я тебя не видала,

Вижу, что мир вокруг

Всё такой же, как я писала.

Здравствуй, забытый друг.

Твоё имя никак не вспомню.

Мир прекрасен, и всё вокруг

Такое, каким всё помню.

Спасибо

Спасибо, что ты был рядом.

Был рядом, когда тяжело,

Когда чувства одним парадом

Выходили, когда до конечной точки дошло.

Спасибо, что ты был рядом,

Когда все обрывались пути.

Ты мог поддержать лишь взглядом,

Ты помогал к цели идти.

Спасибо, что меня слушал,

Когда всё накипело вдруг,

Спасибо, что ты услышал,

Как важен мне каждый друг.

Спасибо за понимание,

За веру в силы мои.

С тобой пришло осознание,

Что дальше можно идти.

Спасибо, что помогал,

Когда было невыносимо,

Когда накрывала печаль

Всё время с новою силой.

Ты слушал и слышал всё,

А я же лишь говорила.

Ты знаешь меня от и до,

Ты сам так хотел, хоть и я не просила.

Спасибо, что был со мной,

Спасибо за то, что слушал.

Ты стал мне совсем родной,

Когда мир мой чинил, а не рушил.

На ДВОИХ приготовила ужин

Восхищаюсь собой всё сильнее,

Моё тело прекрасный храм.

Возвращайся ко мне скорее

Из общества милых дам.

На двоих приготовила ужин,

Разложила всё по местам.

Возвращайся ко мне моим мужем

Из общества милых дам.

Скачала нам новые фильмы,

Чтобы снова смотреть по ночам.

Мы друг другу необходимы,

Говоря вновь по вечерам.

Посмотрела опять сериалы,

Что с земли и до самых небес

Несут в себе одни драмы,

Что покажут любви конец.

Восхищаюсь собой всё сильнее,

Уже ведь не первый раз.

Становлюсь я с тобой милее

Из-за честных и добрых фраз.

Возвращайся ко мне скорее,

Заскучала по вечерам,

Где слова звучали добрее

И вели меня к новым стихам.

Письма в пустоту

Я пишу в пустоту и знаю, что ты не прочтёшь ни строчки.

Я письмо на столе оставлю, не поставив в конце даже точки,

Но в письме говорю о чувствах, что в душе, как в любимом доме.

Я давно пропадаю в мыслях, порой кажется, что я в коме.

Я пишу в пустоту и знаю, что останется всё же в итоге,

Я в тетрадке стихи оставлю, оборвав на последнем слове.

Я что-то всегда оставляю, точно зная чего добиваюсь,

Но каждый день понимаю, как же сильно я ошибаюсь.

Мои чувства, скрытые в строчках, ты увидишь на книжной полке.

Мои чувства в одной коробке, где тетрадки пылились долго.

Ты откроешь, а там так грустно, что читать вряд ли станешь в стужу.

Я всегда говорила много, обнажая тебе всю душу.

Я пишу в пустоту и помню, что все строчки лишь мои чувства.

Я пишу и не жду ответа, на все эти мои безумства.

За мной много осталось ответов на незаданные вопросы,

В тех тетрадках полно секретов, что скрывают все мои слёзы.

Я пишу в пустоту и знаю, что все чувства на книжной полке.

Я со временем отпускаю все чувства, что прячу в коробке.

Если вдруг всё прочтёшь, то запомни, что это всё позабыто.

Ты лишь прошлое наше помни, хоть и часть его была скрыта.

Зашили нитками

Мои мысли забиты буквами, что сложатся в твоём имени.

Моё сердце зашито нитками, что покажутся тебе хилыми.

Я всегда о тебе одно думаю и набираюсь смелости,

Я внимательно тебя слушаю, замечая всякие мелочи.

Меня давят всюду сомнения, ведь жизнь наполнена горестью.

Мне неважно чьё-либо мнение, но твоё послушаю с радостью.

Как сказать тебе, чтобы не было совестно, эгоистично и слишком неправильно.

Я не грубая, просто с возрастом жизнь не вижу уже мечтательно.

Моё сердце зашито нитками, после боя, что так старательно

Разрывал меня нестабильную, наблюдая за этим внимательно.

И теперь я не знаю, как правильно поступить, если что-то чувствую,

Если сердце моё колотится в темпе вальса, а я сочувствую.

Сантименты в порыве радости я начну говорить бессовестно,

Разве это все сочтут правильно или как-то особенно?

Я не знаю скажу ли прямо всё или снова смолчу. Без разницы.

Моё сердце зашито нитками, что порвутся, если не справится.

С другой

Не обнять тебя, не притронуться,

Ведь я знаю, что ты с другой.

Развлекаешься, чтобы проснуться с ней

И в итоге назвать родной.

Не обнять тебя, не дотронуться,

Ведь не чувствуешь ты любви.

С тобой точно умом можно тронуться,

И проснуться в итоге в крови.

Обнять тебя не получится.

Ты снова сбегаешь к утру.

Ну, а сердце моё всё же учится

Не ждать тебя к четвергу.

Не обнять тебя, не притронуться,

Ведь я знаю, что ты с другой.

Целуешься с ней, просыпаешься,

Но о любви говоришь со мной.

Мне обнять тебя не получится.

Я себя люблю, не тебя.

Может быть, с другой всё наладится,

Но живи теперь ты без меня.

Не жди

Погода ветренная, порой даже идут дожди,

А ты повторяешь "Жди, милая. Меня жди."

Вот только знаю, что, когда все пройдут дожди.

Я не дождусь и уйду со словами "пойми меня и прости"

Ты думаешь на любой твой игнор я оправдания найду,

А я только злость подавляю и силы в себе ищу.

Однажды всё это придёт в невозвратный конец,

А ты продолжай играть, глупый же ты юнец.

Думаешь, я не уйду или всегда вернусь,

Вот только прольют дожди, и снова будет мороз.

И если намёка в строчке ты не нашёл,

То знай, что намёк очень прост, но до тебя не дошёл.

Погода ветренная, порой даже идут дожди,

А ты повторяешь "Жди, милая, меня жди".

Но ты пойми, что как только пройдут дожди,

Я уйду, и не жди меня. Больше меня не жди.

Горизонт

Мне бы напиться у моря с незнакомцами,

Забыть их имена, не вспоминать людей.

Мне б скрыться от людей всех в своей комнате,

Как будто мир стал для меня слишком чужим.

Мне душно среди тех, кто меня знает,

Меня тихонечко сжимает тот канат,

Что душу мне годами всё терзает

И не даёт мне радости познать.

А тем канатом называю свои чувства,

Чувство вины и стыд, слабость и боль.

От них мне никуда уже не скрыться,

Поэтому таскаются со мной.

Мне с незнакомцами у моря бы напиться,

Смотреть на горизонт и просто веселиться,

Как будто прошлое исчезло вместе с солнцем,

Когда оно ушло за горизонт.

Не срослось

Меня в клочья разбивали твои слова.

Я хотела сбежать от тебя навсегда.

Но мне это не разу не удалось.

Как же так получилось, что не срослось?

Моё сердце разбито и вдребезги,

А ты скажешь: "ну что ты, ну потерпи".

Ты мне слёзы не вытрешь своей рукой.

Я привыкла справлять сама с собой.

Как мне чувства в себе эти подавить?

Как сказать мне: "пошёл ты", и не заныть?

Не смогу избавиться просто так,

А мне скажут близкие, что это пустяк.

Я давно привыкла бежать от всех,

Я все чувства свои поднимаю вверх,

Подавляю дальше и понеслось,

Всё по кругу снова, и не срослось.

Розовые очки

Розовые очки бьются стёклами внутрь,

Изрезая надежды до жутких страданий.

В череде ежедневных проклятых утр

Пытаюсь понять, что не будет свиданий.

И каждый из нас по-своему сломлен,

Ведь боль от осколков туманит рассудок.

Я постоянно и вечно болен

От твоих глупых "любовных" шуток.

Розовые очки разбиваются долго,

Но как разобьются, так боль на всю душу.

Не каждый слышит, как воет громко

Сердце, что бросили, как рыбу на сушу.

Очки разбиваются осколками в сердце

И собирать их ужасная учесть.

Розовый свет заполняет место,

Вот только надежда на что-то глупость.

Ты просил снять очки, вот они и разбились,

Осколки задели все наши чувства,

Что же, ты видишь, что с нами случилось,

Теперь я скажу, что на душе пусто.

Сердце же бьётся это прекрасно,

Хуже, наверное, верить в вечность.

Не верить в ложь вот моё счастье,

Лучшее в мире, наверное, честность.

***

Невзначай сказала правду, говоря её всерьёз.

Ты прислушаешься к стаду, доводя меня до слёз.

Ты словам моим не веришь, ну и ладно, бог с тобой.

Мне казалось, я летаю, но ты падаешь со мной.

Мы завязаны навеки, мы зависимость и боль,

Наше сердце бьётся резво, если мы с тобой вдвоём.

Что ты можешь с этим сделать, если сам то ты никто.

Я влюбилась и пропала, а ты зеркало моё.

Я смотрю и точно знаю, что не будет всё легко.

Я тебя не отпускаю, да и ты кричишь "моё".

Чувство собственности с нами будет часто, ты пойми

Мы не сможем без надежды, мы погибнем без любви.

Море меня спасёт

А море меня спасёт, унесёт меня от рутины,

Оно мне проложит путь от несчастья до лучшей картины.

Оно мне покажет свет и научит любить цвет синий.

Оно меня холодит, оно мне остыть даст силы.

А море меня спасёт, унесёт от беды и несчастий.

Оно мне не раз принесёт успех и улыбок частых.

Вы скажите, что я в бреду, болтаю какую-то ересь.

Согласна, я без ума, но разве это не прелесть?

Море меня спасёт, оно унесёт мои чувства,

Всё остынет и всё пройдёт, всё ведь стало немного пусто.

Море снова взбушует, шум волн перекроет мысли.

Прости, мой любимый друг, я прощаться готова быстро.

Пусть море меня спасёт и подальше несёт мою душу.

Моё счастье, наоборот, вывернули и не вернули.

Ты же знаешь, мой милый друг, я все чувства всегда наружу,

Но теперь всё иначе, друг. Мои чувства в воду нырнули.

А море меня спасёт. Унесёт моё тело и душу.

Моё счастье наоборот. Без тебя не вернусь на сушу.

Письмо

Я тебе напишу письмо от руки

И отправлю потом по почте.

Я прошу тебя в нём "больше мне не пиши",

Говорю, что не выдержу больше.

Я на почте стою, мои руки дрожат,

Я не знаю, что делать дальше.

Я отправлю письмо по дороге назад,

Ну а может не стану, как раньше.

Я однажды писала тебе о любви,

Говорила, как сильно скучаю.

А сейчас, я писала тебе "уходи",

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.