Анна Руднина
Последний вирус

«Меня зовут Вика, я родилась и выросла в маленьком городке и, может быть, поэтому все, кого я знала до начала пандемии, еще живы.

Всё началось в две тысячи сорок пятом году, когда мне едва исполнилось восемнадцать лет. В тот год лето выдалось невыносимо жарким, днем воздух прогревался до семидесяти градусов по Цельсию. Если бы в каждом захудалом уголке не было кондиционеров, то погибло бы очень много людей.

Моему отцу не повезло, его работа была связана с регулярным нахождением на открытой площадке. В результате он попал в больницу в предынфарктном состоянии, и еще до выписки врачи сообщили, что до похолодания хотя бы до тридцати пяти градусов ему придется оставаться в помещениях, оснащенных системами охлаждения.

На одну мамину зарплату тянуть кредиты было невозможно, и я устроилась курьером в местный гипермаркет. К счастью, мой непосредственный руководитель отнесся ко мне с пониманием, так что мне даже удалось в тот же год поступить в университет на факультет журналистики. Честно говоря, я хотела подавать документы в медицинский ВУЗ, но из-за всех событий в моей семье решила, что неразумно тратить на образование девять-десять лет. Кроме того, мне представлялось, что профессия журналиста открывает возможности для путешествий по стране, что будет способствовать обеспечению отца необходимыми лекарствами, часть из которых в местной аптеке было не достать.

Начиналось все довольно банально, никто и представить не мог, во что выльется вся эта история.

Примерно к середине лета из-за постоянных перебоев с подачей электричества (нагрузка на линии электропередач оказалась просто непомерной в связи с увеличением количества потребителей) массово начали выходить из строя кондиционеры и сплит-системы. Через пару недель выяснилось, что все складские запасы комплектующих и запчастей «смели» под чистую, а новые выпускать было сложно опять же из-за перебоев с электроэнергией. Еще через неделю «благополучно» закончилась и вся новая техника. Ситуация начала превращаться в катастрофу.

Вот тут и появился некий мировой концерн, работавший на дизельных генераторах, а потому не сильно пострадавший от проблем с электроэнергией. Корпорация «Аллегра», о которой до того момента никто и слыхом не слыхивал, предложила всем государствам заключение эксклюзивных контрактов на обеспечение жителей и социальной инфраструктуры новыми системами кондиционирования и фильтрации воздуха, потребляющими в разы меньше электроэнергии.

В новостях тогда сообщили, что жители заплатят только за установку системы внутри своей квартиры или дома, а остальное оплатит государство в рассрочку. Первые расчеты за такую установку, опубликованные с соцсетях, показали, что суммы были в несколько раз меньше, чем брали специалисты за установку обычного кондиционера. Еще одним плюсом называлась централизованность системы и ее «пожизненное» бесплатное обслуживание.

Все хотели выжить, а потому большинство людей подало заявки на подключение к новой системе очистки и охлаждения воздуха. Мы боялись, что до всех очередь будет доходить годами, но «Аллегра» быстро наладила процесс, просто нанимая много местных бригад и за пару дней обучая их монтажу. В общем, с учетом переговоров с правительством, оценки ситуации обывателями и самим процессом, за две недели все, кто согласился, были обеспечены системой выживания в наших непростых климатических условиях.

Радость оказалась недолгой. Примерно через неделю появились первые зараженные неизвестным вирусом. Хотя, если придерживаться действительной хронологии событий, то граждане стали жаловаться на озноб, слабость и головные боли.

В первые дни поступления жалоб людей начали отправлять на больничный, думая, что это следствие тепловых или солнечных ударов. Однако еще через неделю больных стало настолько много, что врачи перестали справляться с потоком. Более того, оказалось, что подобные симптомы проявляются у индивидуумов, которые вообще не выходили из дома. Примерно тогда же стали поступать сообщения и о первых смертельных исходах.

Вот тут и началось исследование тех, кому «посчастливилось» попасть в стационары. После первых же летальных исходов и результатов анализов причин заражения страны перестали играть в прятки друг с другом, а были сформированы и подписаны договоры о сотрудничестве в области изучения болезни и борьбы с ней. Вирус был совершенно неизвестным, не подходившим даже близко ни под одну классификацию. В сети стали появляться видео с признаниями «неких ученых» о том, что этот вирус попал сначала в кровь «нулевого» пациента от какого-то животного (версий было много, от мыши до слона), или произошла утечка в какой-то лаборатории (ее место нахождения постоянно менялось), или был внедрен инопланетными спецслужбами.

Через три недели после начала исследований правительства всех стран сухо заявили, что столкнулись с совершенно новым типом вируса, от которого ни лекарств, ни вакцин еще нет. Ученые всего мира приступили к созданию и того, и другого, а пока просили граждан соблюдать масочный режим, потому что частицы вируса передаются по воздуху.

Мой отец оказался дома до начала «безумия», а так как у нас был старенький кондиционер «Баку», выпускавшийся еще в семидесятые годы прошлого столетия, то никто из нас не заболел. Впрочем, причинно-следственную связь мы обнаружили гораздо позже.

Через четыре месяца была «на скорую руку» выпущена вакцина и подобрана схема лечения, смертельные случаи пошли на спад, а заболеваемость опустилась ниже эпид-порога. Люди начали успокаиваться, ведь никому и в голову не приходило, что все это было связано с естественным отключением централизованных систем кондиционирования воздуха в связи с приходом осени и долгожданной прохлады. Сторонники «теории заговора» тоже попритихли. Даже учебные заведения отказались от дистанционного формата занятий. С приходом холодов возникла еще одна небольшая вспышка, но она была намного менее масштабной, чем в самую жару, так что ее списали на погрешности распространения вируса в популяциях крупных городов.

Как только на следующий год вернулась жара, а как мы все понимаем, это происходило не одновременно по всему миру, вернулись и страшные цифры заболеваемости и смертности. Эта неравномерность возникновения вспышек заболевания и взаимосвязь с жарой сначала сбили всех с толку, было предпринято немало попыток привязать «выживаемость» частиц вируса к высоким температурам, что противоречило нормальной логике. И каким-то образом ряду ученых одновременно пришло в голову проверить воздух в помещениях, обработанных центральными системами кондиционирования. Вот тут-то и стало понятно, где «собака зарыта»! Вирус вырабатывался самой системой! То есть внутри системы обитали неизвестные науке микроорганизмы, являвшиеся носителями этого самого вируса, процесс размножения которого «запускался» при включении системы (что именно происходило при начале работы системы, мы не знаем – механизм не был понятен до конца), а так называемый процесс фильтрации просто выпускал его в воздух. Помимо того, что ученые с мировыми именами не могли до конца понять, как все это работает, никто не сумел уничтожить и очистить сеть аппаратов и трубопроводов от этих маленьких «тварей». Некоторое количество этих организмов удалось «вытащить» из их «жилища» для изучения. Вне системы они впадали в подобие анабиоза, но срок жизни носителей выяснить так и не удалось.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.