# Записки дачника, или как я бурил скважину на своем участке

Андрей Владимирович Романов

Книга описывает процесс самостоятельного бурения Абиссинской скважины из личного опыта автора.

Предисловие.

Доброго времени суток уважаемый читатель! Благодарю за интерес к моей книге. Надеюсь, что мой опыт, полученный в процессе поиска воды будет полезен. Книга имеет только рекомендательный характер и не является учебным пособием по бурению скважин. Основано на реальных событиях. Все пробуренные в книге скважины, удачные и неудачные, имели место быть в реальной истории. Фотографии используются только личные. При бурении рекомендую не бурить рядом с колодцами, септиками, выгребными ямами и загрязненной почвой.


Глава 1.

Итак, желаю всем здравствовать! Меня зовут Андрей. По образованию я юрист(заочник) и до кучи механик ОТК(переподготовка). Это я к тому, что с поиском воды и геологией не сталкивался никогда в жизни. Жил себе спокойно в городе Санкт-Петербурге в «хрущевке», вода из под крана текла сама и добывать ее было не нужно. Но однажды, как и большинство жителей мегаполиса, начал чувствовать тягу к земле. А точнее устал от этого человеческого муравейника. Захотелось свой участочек, где можно отдохнуть от суеты. Первый опыт покупки дачи был не совсем удачным. В Кингисеппском районе Ленобласти был приобретен участок в массиве Юркино. Там был колодец с технической водой(это которую нельзя пить, но ей можно поливать), дачный домик с туалетом и маленькой банькой, но не было дорог и электричества. Питьевую воду возили с собой.

Поняв, что дача-это не то что мне нужно, было решено ее продать и купить домик в настоящей русской деревне. Выбор пал на Павы Порховского района Псковской области. Знаменито это село своими кочующими маковыми полями. Туда даже возят людей на фотосессию, заезжают люди с паломнических экскурсий. Каждый год маки вырастают на незасеянных полях и радуют глаз.


Собственно и опыт полученный при добыче воды будет применим к данному району. Хотя, как я убедился позже, участок участку рознь. Но об этом потом.

Домик в деревне порадовал. 17 соток, свет, но увы без воды. Колодец через 2 дома на улице. Общественный. Сначала это казалось нормально. Но. Начался полив огорода и я взвыл…Приходилось возить воду в молочных 40 литровых бидонах, доставая ее ведрами с 8 метров чтобы эти бидоны наполнить. Нетрудно догадаться, как я выматывался, наполняя 200 литровые бочки для полива, плюс вода была еще нужна в быту, на помывку, готовку и т.д…Человек я городской, к деревенскому труду был не сильно подготовлен. И в мое отсутствие воду приходилось таскать маме и жене с дочкой, что их абсолютно не радовало.

Вот это меня и направило на мысли о воде на участке.


Глава 2.

Я стал рассматривать разные способы добычи воды. Что мы имеем-для добычи воды из земли я увидел только 2 варианта. 1 вариант-это колодец. Я думаю все знают что это. Самому мне копать его не хотелось. А нанимать выходило под ключ от 80 тысяч на тот момент. 2 вариант-это скважина. По ценам тогда в Псковской выходило тоже около 80-100 тысяч(под погружной насос), в зависимости от глубины. Так как финансов было ограниченное количество, принял решение изучать вопрос и бурить сам.

Я узнал, что скважины на воду бывают разные по виду и по методу бурения. Раньше, не касаясь этого вопроса вплотную, думал, что все скважины одинаковые, различаются только по глубине. Как все обустроено внутри не думал вообще. Теперь же для меня открылся целый мир водо-добычи со своими методами и способами. Действительно, отсутствие денег заставляет работать мозги. Сразу оговорюсь, научно все описывать я не сильно умею, поэтому расскажу своим языком. Так что прошу строго не судить за ненаучные термины.

Итак, я узнал, что по методу получения воды из скважины они бывают под погружной насос, либо под поверхностный.

Первый, исходя из названия, заключается в том, что насос опускается в саму скважину и качает воду через шланг сверху.

Второй метод применяется на так называемых «Абиссинских» скважинах. Из земли торчит проводящая труба, а уже непосредственно к ней присоединяется поверхностный насос(станция), либо ручная колонка поршневого типа. Название такого метода пошло со времен английской экспансии в страны Африки. Солдатами вбивалась в землю труба, к ней присоединяли ручную колонку и качали воду.

Способы бурения скважины тоже разнообразны. Рассмотрю способы, в которых не используется буровая техника типа МГБУ или УРБ.

Классическое бурение шнеками-это бурение вручную без применения воды. Оно происходит так: вручную или мото(электро)буром с наращиваемыми шнеками(штангами) бурится отверстие в земле на длину шнека(штанги), после чего шнек достается из земли вместе почвой, очищается от нее и бурится дальше. Минус такого способа в том, что чем глубже ты пробурил, тем больше земли тебе надо вытащить из забоя и больше шнеков разобрать.

Гидробурение-это бурение с помощью воды, где вода используется для облегчения вращения бура и выноса шлама(земли, песка, мелких камней) на поверхность без поднятия каждый раз с помощью усилий.

Забивной способ-это бурение с помощью забивания соединенных между собой водопроводных труб с фильтром на конце специальной тяжелой «бабкой».

Бурение желонкой-это бурение когда в землю вставляется стальная труба, а внутри нее опускается и поднимается лебедкой специальная полая желонка с зацепом для грунта внутри. И в процессе выбора грунта трубу углубляют.

Остальные способы я не рассматривал, т.к. решил что этих мне будет вполне достаточно для добычи своей воды.

Собственно понимания, когда нужно останавливаться при бурении у меня тоже не было. И про обсадные трубы я тоже ничего не знал. До всего доходил в процессе сам, набивая шишки и наступая на грабли. Доходчивым в моем случае оказался только личный опыт. Ну об этом уже расскажу по ходу повествования.


Глава 3.

Я решил пробовать самый простой(как я тогда подумал)способ сухого шнекового бурения, т.к такой сборный 12 метровый бур из профиля на «Авито» стоил с доставкой в Питер около 4000 рублей. Так же купил самый простой вибрационный поверхностный насос «Вихрь» и шланг ¾. Думал достаточно будет. Как же я тогда ошибался…

Ну-с, начинаем сам процесс.

Я посмотрел как бурить этим буром видео от производителя(мужик из Уфы), там так все просто было, поэтому я и вдохновился. Сам бур представляет собой полутораметровый квадратный профиль с отверстиями сверху, приваренным лепестком и победитовым сверлом снизу. В отверстия сверху вставляется ручка и наращиваются штанги, соответственно длина бура увеличивается. Пробуриваем на штангу, достаем, отряхиваем шлам с лепестка, наращиваем на еще одну штангу, опускаем бур в забой, бурим дальше. Чтобы бур не упал вниз с землей на лепестке, при откручивании каждой штанги нужно вырезать из деревяшки специальную подставочку-ловушку. Достал бур на штангу, поставил на ловушку, открутил штангу, вытащил еще на одну и т.д. Вобщем на видео все красиво и понятно. Но наткнулись, как говориться в одной известной поговорке, «на овраги»…

Начал бурить. Кручу себе по часовой, углубляюсь. Да, чтобы с лепестка не упала земля в забой, вытаскивать вверх бур нужно очень аккуратно. А с каждой штангой он становится тяжелее. Первая штанга зашла легко. Вытащил, отряхнул, накрутил вторую. Где то на 4-й штанге(6 метров) как то нехорошо заныла спина…Да и плечи с руками как то подустали…Ну ничего, думаю, скоро вода…Ага, уперся в камень. Ну вот как бы и закончил. Камень в сторону было не сдвинуть никак. И долбил, и пробовал прокрутить. На видео такого не было. Ну что-ж, бур вытащил, разобрал. Решил бурить в другом месте на следующий день. Как же я был наивен…На следующий день я еле сполз с кровати. Руки не поднимались, спина не гнулась.

В общем следующий раз получилось побурить только дня через 3. По факту история с камнями повторялась 6 попыток. Слои земли были примерно одинаковые: почва, песок, глиняный водоупор, снова песок, ну и в нем попадались камни, которые этот бур пройти не мог, бурение приходилось прекращать. На 7й раз у меня получилось пробурить до 8 метров. Камни в этот раз не попались. Вытаскивая бур с 8 метров я увидел на лепестке песок, с которого капала вода!!! Я дико обрадовался, думая что мои мучения закончились, но радость была преждевременна-это был плывун. Я пытался пройти его еще часа 3, но глубина забоя так и не увеличивалась-вода намывала новый песок на место вытащенного мной. Позже я узнал, что эта глубина, которую не могут пройти и копатели колодцев.