Игорь Тимошенко
Устройства радиочастотной идентификации в библиотечных технологиях

Предисловие

В учебном пособии рассматриваются основные понятия технологии радиочастотной идентификации, её применения в технологических процессах библиотек. Рассмотрены основные принципы работы систем радиочастотной идентификации различных типов, применяемых в библиотеках. Подробно рассмотрена нормативная база устройств радиочастотной идентификации и их применения в библиотеках. Большое внимание уделено прикладным вопросам автоматизации библиотечных технологий – проектирования, внедрения и эксплуатации библиотечных систем радиочастотной идентификации. Показаны основные направления развития библиотечных технологий в связи с использованием и развитием технологии радиочастотной идентификации в контексте общего развития технологий автоматической идентификации и сбора данных.

Целью настоящего пособия является формирование профессиональных знаний в области организации и особенностей технологии автоматизированных библиотечно-информационных систем (АБИС) с использованием устройств радиочастотной идентификации (РЧИ).

Настоящее учебное пособие разработано автором на основании многолетнего опыта разработки и внедрения систем радиочастотной идентификации в составе АБИС в ряде российских библиотек различного профиля, на базе специализированного библиотечного оборудования РЧИ как зарубежного, так и российского производства.

Для успешного усвоения материалов, изложенных в учебном пособии, необходимо знание базовых дисциплин, относящихся к библиотечно-информационной деятельности.

Материал, изложенный в данном учебном пособии, может быть основой самостоятельного учебного курса, читаемого студентам старших курсов библиотечно-информационного направления, а также в рамках программ повышения квалификации специалистов в области автоматизации библиотек.

Пособие предназначено для студентов и аспирантов библиотечно-информационного направления, а также может быть полезно широкому кругу руководителей и специалистов в области автоматизации библиотек.

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Введение

Работа устройств РЧИ основывается на распространении радиоволн и управления их параметрами при помощи электронных устройств, поэтому можно сказать, что появление и развитие технология РЧИ связано с успехами ученых и инженеров в понимании законов распространения электромагнитных волн, а также с развитием радиоэлектроники и компьютерной техники.

Широкое распространение технология РЧИ началось с середины 1990-х гг. В сравнении с уже существующими тогда технологиями автоматической идентификации по штриховому коду и по магнитной полосе, системы РЧИ имели ряд существенных преимуществ. Технология РЧИ позволяла существенно упростить и ускорить процесс идентификации, в сравнении со штрих-кодовой, так как не требовала визуального контакта с идентифицирующим устройством. Оборудование РЧИ было более надежным и защищенным, в сравнении с системами с магнитной полосой. Сегодня применение технологии РЧИ стало привычной практикой во многих областях деятельности, связанных с необходимостью учета перемещений различных объектов. Вместе с тем, внедрение этой технологии связано с рядом проблем, возникающих при разработке и внедрении систем РЧИ различной специализации. В полной мере это относится к библиотечным системам РЧИ. Успешное решение возникающих проблем и эффективное использование средств автоматизации, основанных на РЧИ возможно только при понимании принципов и знании особенностей работы оборудования РЧИ.

§ 1.1. История возникновения и развития технологии РЧИ

Предпосылками к появлению технологии РЧИ можно считать работы российского и советского инженера, изобретателя Льва Сергеевича Термена. В 1920 г. работая в московском физико-техническом институте, под руководством академика А.Ф. Иоффе, он создал установку для радиоизмерений физических свойств газов при переменной температуре и давлении. Одним из неожиданных результатов его работы стало изобретение первого в мире электромузыкального инструмента, названного им «Аэрофоном», но известного сейчас под названием «Терменвокс», с лёгкой руки газетных корреспондентов. Внешний вид терменвокса показан на рисунке 1.

Терменвокс менял громкость и высоту звука в зависимости от положения рук и тела музыканта, относительно его антенны. Принцип работы этого музыкального инструмента был также использован Львом Терменом в изобретенных им же радиочастотных системах охранной сигнализации.

Наиболее близким к технологии РЧИ стали системы распознавания «свой-чужой» (IFF – «Identification Friend or Foe»), изобретённые в Великобритании в 1939 г. и применяемые в авиации до настоящего времени. Система состояла из активного приёмопередатчика, устанавливаемого на самолёте, который улавливал сигналы радиолокаторов и посылал в ответ зашифрованный сигнал используемый в системе противовоздушной обороны для идентификации «своих» самолётов. В 1942 г. первые серийные радиоответчики СЧ-1 стали устанавливаться и на самолётах военно-воздушного флота РККА (Красной Армии).

Уровень развития радиоэлектроники в то время не позволял делать такие устройства портативными. Электронная часть их была сделана с применением радиоламп. Устройства были громоздкими, потребляли много электроэнергии и совсем не походили на современные метки РЧИ, но принципы, заложенные в основу их работы, используются и в настоящее время.

Рисунок 1 Лев Сергеевич Термен (1896–1993) демонстрирует своё изобретение

Теоретически идея передачи информации через отраженный сигнал, ставшая основой технологии РЧИ, была впервые изложена американским инженером Гарри Стокманом в работе «Коммуникации посредством отражённого сигнала» [1]. В частности, в ней отмечалось, что «…значительные работы по исследованию и разработке были сделаны до того, как были решены основные проблемы связи посредством отражённого сигнала, а также до того, как были найдены области применения данной технологии».

Рисунок 2 Микрофотография интегральной микросхемы метки РЧИ

Появление транзисторной электроники сделало радиочастотные устройства намного компактнее и экономичнее, это существенно расширило их область возможного применения, а появление полупроводниковой микроэлектроники позволило создавать миниатюрные радиоэлектронные устройства (интегральные схемы) на одном кристалле. Это дало дополнительный импульс развитию технологии РЧИ. Микрофотография кристалла радиочастотной метки показана на рисунке 2.

Первая демонстрация меток РЧИ с применением специализированных интегральных микросхем была проведена в США в исследовательской Лос-Аламосской национальной лаборатории в 1973 г. В демонстрации использовались как пассивные, так и активные метки, работающие на частоте 915 МГц и имеющие 12 битную память. С середины 80-х гг. начали появляться сведения об использовании РЧИ меток для идентификации крупного рогатого скота. Первая в мире РЧИ система для идентификации и отслеживания вагонов на железнодорожном транспорте была разработана в Норвегии, затем последовал аналогичный проект в США.

Несмотря на то, что РЧИ, как техническая область и технологическое направление, сформировалась уже к началу 70-х гг., сам термин «Radio Frequency Identification» (RFID) появился не сразу. Впервые он был использован в 1983 г. в патенте, выданном инженеру Чарльзу Уолтону в США [2]. Вскоре его стали широко использовать в своих публикациях, как технические специалисты, так и журналисты. В настоящее время термин «Radio Frequency Identification», сокращённо «RFID», является общепринятым во всем мире. В России, в технической документации, также используют русскоязычный термин – «Радиочастотная идентификация», сокращение от него «РЧИ».

В 90-е гг., в связи со снижением стоимости микроэлектронных устройств, технология РЧИ начала активно внедряться на транспорте, в торговле. В это же время появились первые сообщения о проектах автоматизации библиотек на базе технологии РЧИ, реализованных компанией 3М (США).

В настоящее время технология РЧИ широко известна в мире и используется в самых различных областях деятельности, сфера её применения постоянно расширяется. Наиболее активно она используется в таких областях производственной деятельности, как складская и транспортная логистика, платежные, противокражные, охранные системы, системы контроля доступа в помещения и т. д. Все более широкое распространение эта технология получает и в библиотеках, как зарубежных, так и отечественных, где призвана заменить собой штриховое кодирование и расширить возможности автоматической идентификации в библиотечных системах автоматизации. Термины «электронный читательский билет» или «радиочастотная метка» давно уже знакомы и понятны как сотрудникам библиотек, так и их читателям.

§ 1.2. Основные виды устройств РЧИ

Технология РЧИ востребована и применяется во многих областях деятельности. В зависимости от области применения, оборудование РЧИ может иметь различные характеристики и особенности, отвечающие требованиям конкретной технологии и условиям использования идентификационных меток. Существующее многообразие типов меток можно классифицировать по ряду признаков. Рассмотрим некоторые из них, наиболее существенно определяющие условия их использования.

По наличию элемента питания метки бывают активные и пассивные.

Активные метки включают в себя автономный элемент питания, обеспечивающий работу её электронных модулей. Такие метки имеют большую дальность считывания, которая может составлять сотни метров, и допускают большую скорость перемещения метки относительно считывателя при обмене данными. К их недостаткам можно отнести ограниченный срок действия, который определяется в основном типом элемента питания, температурными условиями использования и, как правило, не превышает 10 лет. Кроме того, активные метки отличаются сравнительно большими размерами и большой стоимостью, что ограничивает их массовое использование. Примеры исполнения активных меток, применяемых в различных автоматизированных системах, показаны на рисунке 3.

По своим техническим возможностям такие метки похожи на системы распознавания «свой-чужой» и используются преимущественно в области транспортной логистики и в системах оплаты проезда по скоростным дорогам.

По своим техническим возможностям такие метки похожи на системы распознавания «свой-чужой» и используются преимущественно в области транспортной логистики и в системах оплаты проезда по скоростным дорогам.

Рисунок 3 Активные метки РЧИ

Пассивные метки не имеют своего источника питания и получают энергию для работы электронных модулей из электромагнитного поля, создаваемого считывателем. Такие метки имеют сравнительно небольшую дальность действия, до 10 метров, но при этом они имеют значительно больший срок службы, который ограничивается только технологией их изготовления и может достигать 50 лет и более. Пассивные метки имеют меньшие размеры, которые определяются размерами антенны. Электронный модуль представляет собой интегральную микросхему, имеющую малые размеры и стоимость. Различные примеры исполнения пассивных радиочастотных меток показаны на рисунке 4.

Именно пассивные метки из-за своей низкой стоимости и большого срока службы обеспечили массовое использование технологии РЧИ для автоматической идентификации самых различных объектов в разных областях человеческой деятельности. Именно такие метки нашли широкое применение в библиотеках.

Рисунок 4 Пассивные метки РЧИ

Системы РЧИ могут работать в нескольких частотных диапазонах. Рабочие диапазоны частот систем РЧИ законодательно определены на уровне государственных регламентов и международных соглашений. От выбора частотного диапазона существенно зависят технические характеристики меток и, как следствие, преимущественные области применения меток того или иного типа. От частоты сигнала зависят физические свойства электромагнитных волн и такие характеристики считывателей как проникающая способность, направленность их излучения, что определяет возможную дальность считывания метки, а также условия безопасности персонала, находящегося рядом с активной антенной устройства РЧИ.

По частотному диапазону пассивные метки РЧИ подразделяются на:

– НЧ (LF) – низкочастотный диапазон (125–134 кГц),

– ВЧ (HF) – высокочастотный диапазон (13,56 МГц),

– СВЧ (UHF) – сверхвысокочастотный диапазон (860–960 МГц),

– МВЧ (SHF) – микроволновый диапазон (2,4 ГГц).

Свойства электромагнитных волн в различных диапазонах определяют дальность действия, и проникающую способность рабочего поля считывателей РЧИ, что, в свою очередь, определяет способ связи между считывателем и меткой, а также конструкцию антенн, используемых в оборудовании.

Системы МВЧ диапазона имеют наибольшую дальность действия – обычно ~10 м, но для некоторых систем с активными метками дальность действия может доходить до 200 м.

Системы СВЧ диапазона также имеют большую дальность действия, обычно 5–10 м, что сопоставимо с дальностью действия систем микроволнового диапазона.

Системы ВЧ диапазона работают на дальностях до 1 м, что существенно меньше по сравнению с системами СВЧ и МВЧ (см. п. Б.1 приложения Б), но во многих случаях бывает достаточно для автоматизации различных технологических операций, связанных с идентификацией.

Системы НЧ диапазона имеют наименьшую дальность действия, которая составляет единицы сантиметров, что существенно ограничивает их область применения.

При сравнении проникающей способности рабочего поля считывателей различных радиочастотных диапазонов можно увидеть, что она значительно выше в НЧ и ВЧ области, по сравнению с СВЧ и МВЧ.

Электромагнитные волны МВЧ диапазона имеют наименьшую проникающую способность и по своим свойствам похожи на световой луч. Связь между считывателем и меткой в этом диапазоне практически возможна только на прямой видимости.

Электромагнитные волны СВЧ имеют несколько большую проникающую способность, что позволяет им пройти сквозь небольшие препятствия на небольшом расстоянии от антенны, но если метка будет прикрыта ладонью или на пути радиоволн встанет человек, то такая метка окажется незамеченной считывателем. Вся энергия излучаемого электромагнитного поля окажется поглощенной препятствием. Это обстоятельство делает СВЧ системы потенциально опасными для людей, находящихся в рабочей зоне считывателей РЧИ.

Электромагнитные волны ВЧ диапазона имеют большую проникающую способность и практически свободно проходят через диэлектрические материалы, такие как картон, бумага, дерево, что позволяет уверенно считывать метки этого диапазона на книгах, сложенных в стопках или размещенных на стеллажах. Наличие в рабочей зоне токопроводящих материалов (металл, вода) оказывает влияние на работу антенн считывателей и меток и может помешать работе РЧИ системы. Для работы меток на металлических поверхностях или при маркировке емкостей с водой, используют специальные метки и считыватели, учитывающие такое влияние.

Системы НЧ диапазона имеют наибольшую проникающую способность, но при этом их рабочая зона не превышает 1 см, поэтому очень высокая проникающая способность рабочего поля считывателя не имеет существенного значения для работы таких систем РЧИ.

Рассмотренные свойства систем РЧИ существующих частотных диапазонов определяют области их применения.

Высокая дальность действия и скорость обмена данными систем МВЧ диапазона позволяет их эффективно использовать в системах позиционирования реального времени (RTLS – системы), а также в транспортной логистике, для идентификации движущихся автомобилей и контейнеров, находящихся в прямой видимости.

Системы СВЧ нашли широкое применение в складской и транспортной логистике, в системах учета движения товаров в цепочке поставок, там где требуется повышенная дальность считывания меток и не требуется долгое нахождение персонала в рабочей зоне считывателей. В настоящее время производители СВЧ оборудования работают над его совершенствованием с целью расширения сферы его применения, активно внедряясь в области, где традиционно работает оборудование других диапазонов. К таким областям можно отнести системы оплаты проезда по скоростным дорогам, маркировку упаковок с жидкостями, маркировку документов в библиотеках.

Системы ВЧ широко используются там, где требуется передача относительно больших объемов данных при невысокой дальности и обеспечении информационной безопасности – в банковских платежных системах, системах оплаты услуг транспорта, на горнолыжных курортах, в системах контроля доступа. Там, где требуется высокая проникающая способность рабочего поля считывателей для работы с маркированными объектами при небольшой и средней дальности, не находящимися в прямой видимости, контактирующими с металлом или жидкостями – маркировка продуктов питания, фармацевтической продукции, а также в библиотеках для маркировки документов и в качестве электронных читательских билетов.

Системы НЧ диапазона широко применялись в системах контроля доступа – для автоматизации проходных, автомобильных стоянок, также они использовались как подкожные импланты для маркировки животных. В настоящее время НЧ системы активно вытесняются системами РЧИ более высокочастотных диапазонов.

Из всех видов устройств РЧИ, обладающих разными техническими характеристиками, наиболее подходящими для использования в условиях библиотеки оказались устройства, работающие с пассивными метками ВЧ диапазона. Именно они в настоящее время наиболее востребованы в системах автоматизации библиотек различного профиля во всем мире.

Близкими по своим характеристикам к ВЧ диапазону являются устройства РЧИ СВЧ диапазона, получившие широкое распространение в системах автоматизации складов, торговых и транспортных предприятий. Предпринимаются попытки внедрения устройств этого типа в библиотеки, но в настоящее время их широкому использованию в библиотечных технологиях препятствует ряд причин, как технического, так и административного характера.

§ 1.3. Принцип работы и основные составляющие системы РЧИ

Основной принцип работы РЧИ систем заключается в автоматической бесконтактной идентификации учитываемых объектов при появлении их в рабочей зоне специальных устройств – считывателей радиочастотной идентификации (считывателей РЧИ). Объекты должны быть промаркированы радиочастотными метками, содержащими в себе электронную интегральную схему и антенну. Как правило, интегральная схема метки использует для работы энергию электромагнитного поля, создаваемого считывателем. При этом в отличие от штрихового кодирования, для радиочастотной идентификации не требуется визуальный контакт между считывателем и поверхностью метки. Метка может быть спрятана внутри объекта, например, наклеена на внутренней стороне обложки книги или вклеена в переплёт. Сама книга может быть помещена в коробку, сумку и т. д. Единственным условием для работы системы РЧИ является радио-прозрачность материалов, отгораживающих метку от считывателя.

Каждая радиочастотная метка имеет уникальный код, присвоенный при её изготовлении. Кроме того, метки различных типов могут содержать в себе перезаписываемую память различной конфигурации.

Обязательным условием работы оборудования РЧИ является наличие компьютерной системы автоматизации учетных операций с промаркированными объектами. Фактически, технология РЧИ предназначена для автоматизации информационного обмена между меткой и компьютером. Методика дальнейшего использования этой информации целиком определяется технологией работы предприятия и архитектурой его компьютерной системы. Физические условия взаимодействия считывателей РЧИ и радиочастотных меток также определяются технологическими особенностями производственных процессов, в которых они используются. На различных предприятиях условия использования оборудования РЧИ могут существенно различаться, что требует применения оборудования различных типов, отличающегося своими техническими характеристиками.

Общая структура системы РЧИ показана на рисунке 5 и включает в себя следующие элементы:

1 – управляющий компьютер,

2 – считыватель РЧИ,

3 – рабочая область считывателя РЧИ,

4 – радиочастотную метку.

Рисунок 5 Структура системы радиочастотной идентификации

Управляющий компьютер, работающий по программе, определяющей его функциональное назначение в технологической системе, подает команды на считыватель РЧИ. По команде управляющего компьютера считыватель РЧИ взаимодействует с радиочастотными метками, находящимися в его рабочей зоне. Взаимодействие считывателя и радиочастотной метки в системе РЧИ происходит за счет обмена данными. Для обмена данными с меткой считыватель создает электромагнитное поле в своей рабочей зоне. Размеры рабочей зоны считывателя определяются его мощностью и конструкцией его антенны. Если в рабочую зону антенны считывателя попадает радиочастотная метка, энергия электромагнитного поля на её антенне преобразуется в электрическую энергию, которая обеспечивает работу интегральной схемы метки. Считыватель в небольших пределах изменяет параметры своего электромагнитного поля синхронно с передаваемыми данными (модулирует поле данными). Эти изменения детектируются меткой, дешифрируются её блоком управления и воспринимаются как команды считывателя. Результат выполнения команд передается считывателю также за счет модуляции поля считывателя со стороны метки путем замыкания её антенны синхронно с передаваемыми меткой данными. Таким образом, метка передает данные для считывателя, не излучая энергии. Передача данных от метки происходит за счет манипуляции параметрами электромагнитного поля считывателя. Обмен данными между считывателем и меткой происходит по сложному алгоритму, позволяющему считывателю одновременно работать с несколькими метками в своей рабочей зоне (алгоритм антиколлизии), а также отстраиваться от возможных помех, создаваемых другими электронными устройствами, которые могут оказаться в рабочей зоне считывателя.

§ 1.4. Принцип работы и устройство меток РЧИ

Наибольшее распространение в библиотечных системах автоматизации в настоящее время получили пассивные метки РЧИ, работающие в ВЧ диапазоне (13,56 МГц). Конструктивно такие метки могут быть выполнены в виде пластиковых карт или бумажных самоклеющихся этикеток.

Конструкция пассивной метки РЧИ, выполненной в виде этикетки с клеевым слоем показана на рисунке 6. Метка состоит из бумажного или прозрачного полимерного (ПЭТ – полиэтилентерефталат) лицевого защитного покрытия (1). Под ним располагается полимерный инлей (2) на полимерной (ПЭТ) основе, на котором закреплена интегральная схема (3) и антенна (4). На инлей нанесён клеевой слой (5) из специального акрилового клея. Метки поставляются наклеенными на легко отделяемую подложку (6) изготовленную из силиконизированной бумаги.

Рисунок 6 Конструкция метки РЧИ

Главными конструктивными элементами, определяющими работу метки РЧИ, являются интегральная схема и антенна. Можно сказать, что метка состоит из интегральной схемы, подключенной к антенне. В состав интегральной схемы входит блок управления, энергонезависимая память, радиочастотный блок и модулятор, как показано на рисунке 7.

Антенна метки представляет собой несколько витков электрического проводника, выполненного из меди или алюминия, подключенного к интегральной схеме. Антенна служит для преобразования энергии рабочего поля считывателя в электрический ток, который обеспечивает питание интегральной схемы, и получение данных от считывателя РЧИ.

Радиочастотный блок служит для обнаружения изменений характеристик рабочего поля считывателя РЧИ и преобразования их в двоичные данные, поступающие на блок управления.

Модулятор метки служит для кратковременного замыкания антенны метки синхронно с передаваемыми меткой данными. Такие манипуляции с антенной создают переменную нагрузку на рабочее поле считывателя РЧИ и воспринимаются им как данные, передаваемые меткой.

Рисунок 7 Устройство метки РЧИ

Энергонезависимая память служит для хранения данных, используемых при работе метки в системе РЧИ. Большая часть памяти метки доступна для изменения хранимых данных по командам, получаемым меткой от считывателя РЧИ.

Блок управления служит для интерпретации данных, передаваемых считывателем РЧИ, в команды, их исполнения и формирования данных для передачи считывателю как результата выполнения команд. В процессе обработки команд считывателя блок управления контролирует работу радиочастотного блока, модулятора и энергонезависимой памяти.

§ 1.5. Принцип работы и устройство считывателей РЧИ

Считыватель РЧИ представляет собой микропроцессорное устройство, имеющее в своем составе радиочастотный блок и антенну, как показано на рисунке 8. Считыватель подключен к компьютеру через стандартный канал связи, обычно это компьютерный USB порт.

Антенна считывателя конструктивно аналогична антенне метки, но может иметь больший размер. Конкретный размер антенны определяются технологическим предназначением считывателя и конструкцией его корпуса. Антенна служит для создания рабочего поля (для считывателей ВЧ диапазона это магнитное поле) энергия которого используется метками для работы.

Радиочастотный блок считывателя служит для формирования высокочастотных электрических сигналов, преобразующихся в энергию рабочего поля. Кроме того, радиочастотный блок формирует изменения рабочего поля считывателя синхронно с передаваемыми для меток данными. В режиме приема он преобразует изменения рабочего поля, производимые метками, в данные, формируемые метками в процессе работы системы РЧИ.

Микропроцессорный блок служит для преобразования команд, получаемых от управляющего компьютера в последовательности команд, передаваемых меткам РЧИ, находящимся в поле считывателя. В результате выполнения команд управляющего компьютера осуществляется обмен данными между системой автоматизации РЧИ и метками с целью идентификации маркированных метками объектов.

Рисунок 8 Устройство считывателя РЧИ

Интерфейсный модуль связи с компьютером служит для получения команд от управляющего компьютера и обмена данными в процессе работы системы РЧИ. Считыватели различных типов могут иметь различные интерфейсные модули. Наиболее распространенным интерфейсом является USB-порт компьютера, к которому считыватель подключается по кабелю. Некоторые типы считывателей могут иметь сетевой интерфейс и осуществлять обмен данными с компьютером по сетевым протоколам TCP/IP. Кроме того, связь считывателя с компьютером может осуществляться через беспроводные интерфейсы Wi-Fi или Bluetooth.

Более подробную информацию об устройстве и принципах работы систем радиочастотной идентификации можно найти в работе Богатырева Е. А. «RFID-системы: основы построения, функционирования и применения» [3].

Заключение

Технология РЧИ появилась как результат развития радиотехники и радиоэлектроники. Теоретические основы технологии были заложены в 1920–40-х гг. Первые устройства РЧИ появились и начали применяться на практике в конце ХХ в., но их широкое распространение началось в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в связи с появлением микроэлектронных устройств. Принцип работы РЧИ систем основан на автоматической идентификации объектов, маркированных РЧИ метками, при их попадании в рабочую зону РЧИ считывателей. Существуют различные виды РЧИ оборудования. В зависимости от вида устройств РЧИ, они обладают существенно разными характеристиками, определяющими конкретные области их применения. Наибольшее распространение в библиотечных системах автоматизации получило оборудование РЧИ, работающее в ВЧ диапазоне радиоволн, использующее пассивные РЧИ метки, не имеющие источника питания, использующие для работы энергию поля, создаваемого РЧИ считывателем в рабочей зоне и выполненные в виде этикеток с клеевым слоем.

Контрольные вопросы к главе 1

1. Развитие каких областей знания привело к появлению технологии РЧИ?

2. Изобретение каких устройств стало предпосылками к появлению РЧИ?

3. Какие основные виды устройств РЧИ существуют в настоящее время?

4. Какие виды устройств РЧИ используются сегодня в библиотеках?

5. Какие основные составляющие элементы системы РЧИ?

6. На каком принципе основана передача данных от считывателя к метке и от метки к считывателю?

7. Из каких основных функциональных элементов состоит метка РЧИ?

8. Из каких основных функциональных элементов состоит считыватель РЧИ?

9. Каково основное предназначение системы РЧИ?

10. Каковы основные преимущества технологии РЧИ в сравнении с технологией штрихового кодирования?

Глава 2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Введение

Роль стандартов в развитии любого вида деятельности заключается в закреплении накопленного опыта в виде общепринятых правил, выполнение которых способствует его дальнейшему развитию. В полной мере это относится и к технологии радиочастотной идентификации.

В этом разделе представлена нормативная база применения технологии РЧИ в библиотеках. Показаны исторические предпосылки появления первых стандартов и современное состояние стандартизации в области РЧИ. Показаны и даны характеристики основных систем стандартов, определяющих работу устройств РЧИ. Приведены основные положения стандартов, регламентирующих применение РЧИ оборудования в библиотеках. Так же, изложены основные требования со стороны государственных контролирующих органов к применению устройств РЧИ на территории Российской Федерации на использование частотных диапазонов и условий излучения электромагнитных волн, а также на соответствие установленным санитарным нормам.

§ 2.1. История появления стандартов РЧИ

Основы технологии радиочастотной идентификации закладывались в 30–40-е гг. ХХ в., но только в 90-е гг. началось её бурное развитие, что было обусловлено успехами в развитии цифровой техники и микроэлектроники. Отсутствие общепринятых правил обмена данными между устройствами РЧИ и прикладными технологическими системами на начальном этапе стало причиной появления на рынке множества различных видов оборудования – считывателей и меток РЧИ. Использование оборудования РЧИ с различными характеристиками приводило к несовместимости и низкой повторяемости прикладных технических решений с использованием оборудования от разных производителей. Все это сдерживало развитие технологии РЧИ и ограничивало масштабность проектов её внедрения.

Принято считать, что начало развития технологии РЧИ в современном её понимании было положено учеными из Массачусетского технологического института (США), которые в конце 90-х гг. занялись разработкой стандартов, необходимых для широкого применения РЧИ на практике. Применение стандартных подходов позволяло снизить стоимость микросхем для меток за счет их массового производства. Это делало технологию РЧИ доступной во многих областях. Финансовую поддержку этого проекта оказывала организация «Uniform Code Council, Inc.» (Некоммерческая организация США по стандартам идентификации продукции и средств электронных коммуникаций. В 2005 г. вошла в GS1). В 1999 г. в рамках проекта был открыт специализированный научный центр «Auto-ID Center» в Кембриджском исследовательском центре Массачусетского технологического института, затем появились аналогичные центры при университетах Англии, Китая, Кореи, Японии, Швейцарии, Австралии. В 2003 г. «Auto-ID Center» был преобразован в научное объединение «Auto-ID Labs», которое, совместно с созданной организацией «EPC Global», продолжило развитие и стандартизацию технологии РЧИ в системе стандартов EPC (Electronic Product Code). В настоящее время развитием стандартов EPCGlobal занимается международная некоммерческая организация GS1, образованная в 2005 г. на базе международной ассоциации EAN, в которую вошла «EPC Global».

В настоящее время стандарты EPC широко используются для производства СВЧ оборудования РЧИ, широко применяемого в области складской и транспортной логистики.

Еще одно направление в области стандартизации средств РЧИ связано с такими организациями как Международная организация по стандартизации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК). В 1987 г. ими был образован Совместный технический комитет ИСО/МЭК ОТК1 «Информационные Технологии», в рамках которого в 1996 г. был создан Подкомитет ПК31 «Автоматическая идентификация и технология сбора данных», в котором были разработаны первые стандарты, упорядочивающие технические характеристики различных устройств РЧИ и методы их применения.

Первый международный стандарт, описывающий параметры радиоканала и протокол обмена данными между считывателем и пассивной меткой РЧИ был принят Совместным техническим комитетом СТК1 ИСО/МЭК в 2000 г. Стандарт ИСО/МЭК 15693 [4] определяет условия использования и технические характеристики для идентификационных карт РЧИ удаленного действия, работающих на частоте 13,56 МГц. Карты этого типа имеют сравнительно большую дальность считывания, до 1 м. Действие стандарта также распространяется на радиочастотные метки на бумажной основе для маркировки учетных единиц и их автоматизированной идентификации.

Следующим международным стандартом, разработанным СТК1 стал ИСО/МЭК 14443 [5], который определил технические характеристики для карт РЧИ ближнего радиуса действия, с малой дальностью чтения и большими скоростями обмена данными. Стандарт определяет работу семейства карт, разработанных компанией «NXP Semiconductors» под торговой маркой «Mifare». В семейство входят карты ряда типов, отличительной особенностью которых является наличие сравнительно большого объема встроенной памяти, защищенной средствами криптозащиты. Карты этих типов находят применение преимущественно в системах бесконтактной оплаты.

В дальнейшем основные положения стандартов ИСО/МЭК 15693 и ИСО/МЭК 14443 вошли в стандарт ИСО/МЭК 18000, который появился позднее. В настоящее время эти стандарты являются действующими и являются базовыми для стандартов прикладного уровня в области РЧИ.

§ 2.2. Общая нормативная база РЧИ

2.2.1. Система стандартов ИСО/МЭК 18000

Стандарты ИСО/МЭК 18000, под общим названием «Информационные технологии. Радиочастотная идентификация для управления предметами», сегодня являются базовыми для всех видов устройств РЧИ. Первая версия стандартов была принята в 2004 г. Стандарты получили широкую, хотя и не всеобщую поддержку со стороны производителей оборудования РЧИ. Сегодня эти стандарты представлены 6 частями [6], определяющими работу РЧИ устройств в различных установленных частотных диапазонах. В настоящее время стандарт состоит из 6 частей с номерами от 1 до 7, с пропуском 5 части.

Первая часть стандарта является общей для всех остальных и определяет положения, применяемые во всех стандартах группы.

Вторая часть стандарта определяет работу систем РЧИ с пассивными метками, работающих в НЧ диапазоне 135 кГц. Метки этого диапазона имеют очень малое расстояние считывания, обычно не превышающее один сантиметр, и преимущественно используются в виде карт в системах контроля и управления доступом (СКУД) для оборудования автоматизированных шлагбаумов, турникетов и т. д. В настоящее время карты этого диапазона выходят из употребления и замещаются картами, определяемыми третьей частью стандарта.

Третья часть стандарта определяет работу систем РЧИ с пассивными метками, работающих в ВЧ диапазоне 13,56 МГц. Дальность считывания меток этого диапазона лежит в пределах 1 м, они предназначены для работы в системах логистики, на транспорте и в системах бесконтактной оплаты. В стандарте определены три типа систем независимых и несовместимых друг с другом:

– Тип Mode 1 соответствуют меткам стандартов ИСО/МЭК 15693 и ИСО/МЭК 14443. Метки этого типа сегодня являются самыми востребованными в ВЧ диапазоне и широко используются в системах РЧИ, в том числе и в библиотечных системах автоматизации.

– Тип Mode 2 на сегодняшний день не нашел применения у производителей оборудования РЧИ.

– Тип Mode 3 соответствует стандарту организации GS1 для меток типа «EPC Class 1 HF». В настоящее время разработка систем РЧИ на базе меток типа Mode 3 является перспективным направлением, но пока слабо поддержанным разработчиками оборудования и систем РЧИ.

Четвертая часть стандарта определяет работу систем РЧИ с пассивными метками, работающих в МВЧ диапазоне 2,45 ГГц. Дальность считывания меток этого диапазона может достигать 150 м. Метки этого типа обычно применяются в системах локальной навигации и локального позиционирования.

Шестая часть стандарта определяет работу систем РЧИ с пассивными метками, работающих в СВЧ диапазоне 860–960 МГц. Дальность считывания меток этого диапазона находится в пределах десяти метров, они предназначены для работы в системах логистики, на транспорте. В шестой части стандарта выделено пять разделов, объединенных общим названием: «Параметры радиоинтерфейса для диапазона частот 860–960 МГц». Первый раздел определяет общие требования к СВЧ системам РЧИ. Последующие четыре раздела определяют четыре независимых типа систем: A, B, C и D. Метки типа C соответствуют стандарту организации «GS1» для меток «EPC Class 1 Generation 2» (EPC Cl1g2). В настоящее время это самый распространенный в мире тип меток, применяемых в системах автоматизации на базе РЧИ в области складской и транспортной логистики.

Седьмая часть стандарта определяет работу систем РЧИ с активными метками, работающих в СВЧ диапазоне 433 МГц. Дальность считывания меток этого диапазона достигает 100 м, они применяются в системах логистики для маркировки контейнеров и возвратной тары.

2.2.2. Система стандартов ИСО/МЭК 14443

Стандарты ИСО/МЭК 14443 под общим названием «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты близкого действия» состоит из 4 частей, определяющих основные характеристики карт этого типа.

Наиболее известной реализацией карт типа ИСО/МЭК 14443 являются бесконтактные смарт-карты семейства Mifare, производимые компанией «NXP Semiconductors«. Семейство Mifare включает в себя несколько типов карт, отличающихся размером встроенной памяти и алгоритмами криптозащиты данных. Базовым типом является тип карт «Mifare Classic», имеющий два подтипа 1K и 4K, отличающихся размером памяти: 1 Кбайт и 4 Кбайт соответственно.

Существуют некоторые другие типы карт, например, семейства Smart, применяемые в банковских бесконтактных платежных системах, которые имеют режим эмуляции «Mifare Classic».

Каждая карта семейства Mifare имеет уникальный серийный номер UID. С 1998 г. компания NXP выпускала карты с идентификатором UID (Unique identificator) длиной 4 байта. В 2010 г. компания объявила о том, что диапазон 4-х байтных номеров подходит к концу и начала производство карт «Mifare Classic EV1» с идентификатором UID длиной 7 байт, обеспечивающим абсолютную уникальность.

Интегральные схемы карт этого типа имеют сравнительно сложную организацию и содержат большое количество полупроводниковых элементов (транзисторов), что является причиной сравнительно высокого потребления электроэнергии и низкой чувствительности, а следовательно – малой дальности действия в РЧИ системах. Дальность считывания таких карт обычно не превышает 15 см, поэтому на базе таких интегральных схем производят только карты идентификации.

Карты этого типа имеют ограниченное применение в библиотеках в качестве читательских билетов, обычно только в случаях, когда читатели уже имеют корпоративные карты (электронные пропуска, удостоверения, кампусные карты и т. д.) такого типа. В случае использования таких карт для автоматизированной идентификации читателей используется идентификатор UID карты. Использование карт Mifare в библиотечных системах РЧИ на сегодняшний день не поддерживается библиотечными стандартами прикладного уровня.

2.2.3. Система стандартов ИСО/МЭК 15693

Система стандартов ИСО/МЭК 15693 под общим названием «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные». Интегральные схемы для карт этого типа имеют встроенную энергонезависимую память, имеющую пользовательскую область, доступную для записи и чтения специальными командами считывателя РЧИ. Записанные в память данные могут быть защищены от перезаписи специальной командой блокировки. Кроме того, карты этого типа имеют следующие основные параметры:

– Уникальный серийный номер-идентификатор UID (Unique IDentifie), доступный для чтения специальной командой считывателя РЧИ. Уникальность идентификатора обеспечивается соглашением между всеми производителями интегральных схем этого типа.

– Байт семейства приложений – AFI (Application Family Identifier), доступный для записи специальными командами. Установка определенных значений этого параметра в карте и использование его в командах считывателя РЧИ позволяет считывать только «свои» карты. Карты с другим значением AFI будут «не видимы» для считывателя. Значение AFI может быть защищено от перезаписи.

Интегральные схемы для карт этого типа имеют сравнительно простую организацию, содержат не большое количество полупроводниковых элементов (транзисторов), что обеспечивает низкое потребление электроэнергии и повышенную чувствительность, и дальность действия в РЧИ системах. Дальность считывания таких карт может достигать 1 м, поэтому на базе таких интегральных схем также производят радиочастотные метки для маркировки различных предметов учета для их автоматизированной идентификации. Карты и метки этого типа поддерживают механизм антиколлизии, позволяющий считывателю РЧИ работать с каждой меткой в отдельности при нахождении в его рабочей зоне множества меток.

Крупнейшим производителем интегральных схем для карт и меток этого типа сегодня является компания «NXP Semiconductors», которая выпускает их в соответствии со своим корпоративным стандартом ICode SliX2 (ранее – ICode Sli, ICode SliX). Корпоративный стандарт уточняет положения, определенные в базовом стандарте ИСО/МЭК 15693. Интегральные схемы для карт и меток типа ICode SliX2 имеют 2528 бит пользовательской памяти с гарантией на 100 000 циклов перезаписи и 50 лет сохранения записанных данных. К особенностям карт и меток этого типа следует отнести наличие противокражного признака – бита EAS (Electronic Article Surveillance). Этот параметр не определен стандартом ИСО/МЭК 15693 и поддерживается только метками семейства ICode Sli. Тем не менее, большинство считывателей РЧИ поддерживают работу с этим параметром и используют его для реализации противокражной функции в системах РЧИ. Бит EAS может быть однократно защищен от перезаписи командой блокировки. В случае если работа с меткой ICode SliX2 предполагает многократное изменение значений EAS и AFI они могут быть защищены от несанкционированной перезаписи 32 битным паролем. Кроме того, паролем может быть защищено от перезаписи содержимое пользовательской памяти.

В настоящее время все три части стандарта ИСО/МЭК 15693 введены в систему российской стандартизации как идентичные международным и имеют наименование ГОСТ Р ИСО/МЭК 15693.

Сегодня радиочастотные метки и карты именно этого типа получили наиболее широкое применения в библиотеках.

§ 2.3. Стандарты применения РЧИ в библиотеках

2.3.1. История появления библиотечных стандартов РЧИ

Первые попытки внедрения технологии РЧИ в библиотеках начались с середины 1990‐х гг. Пионером в этой области стала компания 3М (США), которая с конца 1960‐х гг. производила и устанавливала в библиотеках радиочастотные противокражные системы. В 1994 г. компанией 3М был анонсирован первый проект автоматизации школьной библиотеки на базе РЧИ, а в 2000-е гг. технология РЧИ была уже внедрена в нескольких тысячах библиотек развитых стран мира.

В августе 2004 г. датская организация «Danish National Library Authority» сформулировала ряд основных принципов применения технологии РЧИ в библиотеках:

– возможность применения в межбиблиотечном абонементе;

– стандартный интерфейс для систем автоматизации библиотек;

– возможность приобретения меток и оборудования РЧИ от различных поставщиков;

– обратная совместимость с системами штрихового кодирования (уникальные штриховые коды для удостоверения личности в Дании);

– соответствие международным стандартам.

На основе этих принципов датская организация по стандартизации «Dansk Standards» в ноябре 2004 г. предложила проект стандарта, который был поддержан поставщиками оборудования РЧИ в Дании. Проект стандарта был опубликован на английском языке, что предполагало международное участие в его обсуждении. Уже в 2005 г. в Дании был принят первый национальный стандарт, определяющий правила применения оборудования РЧИ ВЧ диапазона (13,56 МГц) в библиотеках [7], который был поддержан сразу во многих странах. В 2011 г. техническим комитетом ИСО ТК46/ПК4 была принята система международных стандартов ИСО 28560, представлявшая собой группу из трёх стандартов, под общим названием «Информация и документация – Радиочастотная идентификация в библиотеках» [8]. В принятых стандартах были обобщены и развиты положения, изложенные в датском стандарте, кроме того были регламентированы основные технические параметры библиотечных систем РЧИ, а также структуры и протоколы обмена данными с библиотечными системами автоматизации. Позднее, в 2014 г. система стандартов была пересмотрена и к ней была добавлена четвёртая часть [9], определяющая применение в библиотеках РЧИ оборудования СВЧ диапазона 850–960 МГц.

2.3.2. Система стандартов ГОСТ Р ИСО 28560

Система стандартов ГОСТ Р ИСО 28560 идентична международным стандартам ИСО 28560 и на сегодняшний день состоит из четырёх частей:

– Часть 1: Элементы данных и общее руководство по применению,

– Часть 2: Кодирование элементов данных РЧИ на основе правил стандарта ИСО/МЭК 15962,

– Часть 3: Кодирование фиксированной длины.

– Часть 4: Кодирование элементов данных для радиочастотной идентификации, основанных на правилах ИСО/МЭК 15962, в радиочастотных метках с разделенной памятью.

На сегодняшний день все четыре части системы стандартов введены в российскую систему стандартизации как идентичные международным стандартам.

В стандарте ГОСТ Р ИСО 29560-1 определены элементы данных, используемые при библиографировании документов библиотечного фонда, которые могут быть размещены в памяти меток РЧИ и использованы для автоматизации технологических операций в библиотеках. Всего задано 26 таких элементов, из них обязательными являются только два: первичный идентификатор документа и стандартный идентификационный код библиотеки (ISIL по ИСО 15511 – ГОСТ Р 7.0.98), представляющие собой в совокупности стандартный идентификатор библиотечного документа (ILII по ИСО 20247). Библиотекам предлагается самостоятельно решать, какие из заданных элементов целесообразно использовать, исходя из потребностей и возможностей их системы автоматизации. Элементы данных в стандарте приводятся без указания условий их размещения в памяти меток, которая в общем случае может иметь различную организацию для разных типов меток. Кроме того, не определены условия кодировки, в которой данные могут быть представлены. Эти условия определены в последующих частях стандарта.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 29560-2 определяет способ размещения элементов данных, определенных в первой части, в памяти меток, основанный на стандартных правилах кодирования структуры идентификаторов объекта, определенных в стандарте ИСО/МЭК 15962 [10]. Стандартные правила размещения элементов данных дают возможность гибкого кодирования данных переменной длины и различных форматов. Применение их позволяет наиболее рационально использовать ресурсы меток РЧИ. Приведенные в этом стандарте правила кодирования данных могут быть применены к любому типу меток.

Стандарт ГОСТ Р ИСО 29560-3 основан на принципах, изложенных в датском национальном стандарте и опыте его применения в других странах. Представленные в стандарте структуры данных ориентированы, прежде всего, на метки ВЧ диапазона соответствующие ИСО/МЭК 18000-3 Mode 1 (ИСО/МЭК 15693). К таким меткам относятся метки компании NXP спецификации ICode SLIX2, пользовательская память которых имеет объем 2528 бит и разбита на 79 блоков по 32 бита, доступных для записи и чтения специальными командами считывателя РЧИ. Остальные типы радиочастотных меток рассматриваются с точки зрения степени их совместимости с базовым типом.

Принципы размещения элементов данных, определенные в стандарте ГОСТ Р ИСО 29560-3, основаны на фиксированной структуре данных, состоящей из нескольких блоков. Всего определено четыре типа блоков данных:

– основной блок;

– специальные блоки;

– структурированные блоки расширения;

– неструктурированные блоки расширения.

Из них обязательным для программирования является только основной блок, который представляет собой жесткую структуру, состоящую из полей фиксированной длины. В первом «основном» блоке размещены элементы данных, определенные в первой части стандарта как обязательные:

– первичный идентификатор предмета учёта,

– организация-владелец (код ISIL),

а также элементы данных, определённые в первой части стандарта как необязательные:

– тип использования,

– информация о комплекте,

которые, в рамках этого стандарта, приобрели статус обязательности.

Специальные блоки имеют размер 1 байт и используются для обозначения завершения области памяти метки с размещёнными данными (00h) и для выравнивания границ блоков в структуре данных (01h).

Структурированные блоки расширения используются в качестве дополнения к основному блоку для хранения элементов данных из полного набора, не вошедших в основной блок. В стандарте определено 5 типов структурированных блоков. Тип блока задаётся его обязательным элементом – идентификатором блока, который может иметь значения:

1, 2: блок расширения комплектования;

3: вспомогательный блок библиотеки;

4: блок наименования;

5: блок МБА;

6: (0100h)другие структурированные блоки расширения (для будущего использования).

Неструктурированные блоки расширения могут иметь произвольный формат, определяемый библиотекой. Идентификатор такого блока должен иметь значение больше чем 100h, чтобы отличаться от структурированных блоков расширения.

Принципы размещения данных, определенные в третьей части стандарта, не совместимы с правилами, изложенными во второй его части и носят более жесткий характер. При кодировании не используются алгоритмы сжатия данных, разные элементы данных могут быть представлены в разных кодах.

Согласно положениям третьей части стандарта, противокражная функция в библиотечной системе РЧИ может быть реализована двумя способами:

– путем записи в радиочастотную метку значений байта AFI, определённых в стандарте ИСО/МЭК 15961-2 [11], при регистрации книговыдачи:

– «Выдан» – C2hex,

– «На хранении» – 07hex;

– путём использования противокражного бита EAS, определенного в спецификации ICode SliX2 компании NXP и не предусмотренного в стандарте ИСО/МЭК 15693.

В целом можно сказать, что кодирование данных, основанное на правилах третьей части стандарта менее рационально, в сравнении с правилами, представленными во второй его части. Принятие этого стандарта объясняется тем фактом, что кодирование, основанное на правилах Датской модели, стало для библиотек «де-факто» международным стандартом задолго до того, как такой стандарт был принят техническим комитетом ИСО ТК46/ПК4. Большое количество библиотек во многих странах мира имеют огромное количество документов, маркированных метками РЧИ указанного типа и закодированными по правилам Датской модели данных. Переход на другие типы меток и методы кодирования является по настоящее время практически трудно реализуемой задачей.

Четвертая часть стандарта появилась позднее трёх предыдущих и была принята только в 2014 г. Стандарту был присвоен код ГОСТ Р 58083/ISO/TS 28560-4, внем определены правила размещения элементов данных, представленных в первой части стандарта, согласованные с правилами кодирования определёнными во второй его части. Представленные в стандарте структуры данных ориентированы на метки РЧИ, имеющие блочную организацию памяти, определенную в EPC стандарте GS1 как «Класс 1 Generation 2» (EPC C1g2).

Четвертая часть стандарта (ГОСТ Р 58083/ISO/TS 28560-4) была разработана и принята для обеспечения библиотекам возможности выбора оборудования РЧИ разных частотных диапазонов: ВЧ (13,56 МГц), определенного в третьей части стандарта, и СВЧ (850–960 МГц).

Логическая структура памяти радиочастотных меток, определённых в четвёртой части стандарта, представляет собой четыре блока:

– Блок 00 – «Reserved Memory», предназначен для хранения паролей доступа к памяти и «уничтожения» метки.

– Блок 01 – «EPC», предназначен для установки и хранения электронного кода продукта.

– Блок 10 – «TID», содержит идентификаторы типа метки, производителя и её уникальный серийный номер.

– Блок 11 – «User Memory», имеется не у всех типов меток и предназначен для хранения произвольных пользовательских данных.

Доступными для записи и чтения библиотечных элементов данных являются только два из них: 01 (EPC) и 11 (User Memory). Доступ к различным блокам памяти реализуется разными командами считывателя РЧИ.

Для блока 01 стандартом определена возможность записи байта семейства приложений AFI и трех элементов данных, в различных комбинациях, составляющих уникальный идентификатор предмета учёта (UII):

– «Первичный идентификатор предмета учёта»,

– «Организация-владелец (код ISIL)»,

– «Информация о комплекте».

Кодирование данных при записи данных в память осуществляется по специальным правилам «URN Code40», что позволяет сжимать символьную информацию, используя два байта данных для записи трёх символов. Указанные элементы данных в различных комбинациях занимают весь объем блока памяти, при этом формат их записи не соответствует формату EPC кода.

Байт семейства приложений AFI в обязательном порядке заносится в блок памяти 01 как четвертый обязательный элемент данных. Значение его определяется стандартом ИСО/МЭК 15961-2, согласно которому библиотечным приложениям определено значение C2hex. Изменение этого значения не допускается, так как это приведет к изменению контрольной информации блока и может повлечь за собой потерю доступа к нему со стороны библиотечной автоматизированной системы. Отсюда следует отсутствие возможности использования байта AFI для реализации противокражной функции, аналогично как это определено в третьей части стандарта. Четвёртая часть стандарта определяет реализацию противокражной функции средствами блока 00.