# Один обычный день

Константин Александрович Дрозденко

Как показало обсуждение, в этом произведении каждый увидит свое или даже себя. Поэтому совершенно лишено смысла давать какое-либо описание "одного обычного дня", всё будет полностью зависеть от глубины вашего восприятия реальности и внимания к деталям.

Я проснулся как обычно, без пяти восемь. Будильника при этом как будто не слышал. Даже захотелось проверить, а был ли он заведен? Но я не стал. Ноги сами понесли меня сначала в ванну, а затем на кухню. Руки что-то положили в рот, я почему-то даже не понял, что это было. Да и думать, если честно, совсем не хотелось. В следующий момент я увидел свои руки просунутыми в пуховик. Щёлкнул замок двери. Я не обратил внимания, закрыл ли я дверь на ключ, но понял, что уже торопливо спускаюсь по лестнице. Думаю, закрыл. Вот я на улице, тут свежо, и совсем не холодно, хотя на руках нет перчаток.

Иду неторопливо. Что это? В городе совсем тихо, не слышно машин. Хм, какой сегодня день? Какая интересная мысль, а что она значит? Разве дни как-то могут отличаться друг от друга? Что за бред? Надо радоваться просто текущему моменту. И я рад.

Куда-то иду. Странно, но я не могу вспомнить конечную точку маршрута, но понятно, что я её знаю. Что ж, не о чем значит беспокоиться. Как хорошо вокруг, люди вокруг идут также неторопливо, у всех, кто сегодня мне попадается навстречу, замечаю умиротворенные лица. Всё-таки сегодня отличный день.