Инна Иванова
О чем пишут дети

Жизнь всех людей можно условно поделить на несколько этапов, через каждый из так или иначе проходит: школа, колледж или институт, работа, семья, дети и т.д. Каждый из нас испытывает разные чувства и эмоции на определенном этапе жизни, и чем старше мы становимся, тем сильнее стираются воспоминания о том, что когда-то испытывали. А ведь в тот отрезок жизни нам казалось, что чувство одиночества или первой любви мы запомним навечно. В юности, мы были крайне беспечна, и легко поддавались эмоциям. Они в свою очередь выливались бурным потоком слов на бумагу, формирую отпечаток острых и будоражащих нас чувств, в виде стихов. Да, со временем воспоминания поблекнут, став бесцветной тенью нашей жизни, но вот стихи остынуть. Яркие, быстрые, острые или тягучие и милые строки могут окунуть вас в калейдоскоп эмоций, как недавно прожитых, так и давно забытых. Вся книга поделена на условные отрезки жизни: школа, колледж, взрослая жизнь. Желаю вам отличного путешествия на эмоциональных качелях в поисках своего единственного стиха, что взбудоражит ваши чувства!

Маленький взрослый

Мгновение

Ты будешь помнить то мгновение,
Когда гулял по берегу реки.
Когда искал ты камушки речные,
И тихо дни твои текли.
Когда ты песню ветру напивал,
И слушала ее Земля.
Деревья листьями качали
Под тихий шелест ручейка.
По ручейку плывет кораблик.
В нем морячок сидит, поет.
Хоть слов той песни он не знает,
Но по душе она ему.
Как – будто, все, что в ней поется,
Он прожил на своем веку.
А ты идешь. Идешь все дальше.
И вот уже ты в той стране,
Где, как и говорила мама,
Не бросят никогда в беде.

Слезы

Сегодня снова дождь идет.
Как – будто из ведра он льет.
И снова я иду домой,
Прикрыв глаза своей рукой.

Аллергия

Пух. Пух. Пух.
На земле повсюду пух.
Нос чешу. Глаза слезятся.
От аллергии пора спасаться.

Мгновение

Ты будешь помнить то мгновенье,
Когда ты жил в своем селенье.
Когда дружил с парнями из двора,
Когда в окно кричала детвора.

Забудь

Забудь про то, что было.
Забудь ты навсегда.
Давай начнем сначала.
Все с чистого листа.

Дорога домой

Что со мной, сейчас не знаю.
О тебе лишь я мечтаю.
И с ума схожу от мысли,
Что сейчас ты далеко.
Может быть всему виной,
Та дорога, по которой
Уезжала я домой.

Открытка

С большой, большой улыбкой
Встречайте праздник вы.
С большой, большой улыбкой,
Принимайте вы цветы.
Конфеты, валентинки,
И разные картинки.
А это вот открытка,
Чтоб засмеялись вы,
Как летние цветы.

Мама

Птички проснулись.
Мы улыбнулись.
Мама пришла.
Нам чай принесла.
"Доброе утро!"
Мы маме сказали
И нежно ее поцеловали.

Разбитое сердце

Разбито мое сердце.
Не могу я без тебя.
Когда идут дожди.
Когда стоят холода.

Мне очень, очень плохо,
Но продолжаю я любить.
О тебе лишь я мечтаю,
И с тобой хочу я быть.

Если бы ты знал,
Как душа моя болит.
Ты бы понял все тогда,
И смог меня простить.

Монстр

Ты кровь невинную прольешь
И сам того ты не поймешь.
Ты знаешь то, что знаю я.
И в этом вся наша беда.
Ты помни: «Я люблю тебя».
Ты отпусти, не то умру я.

Весна

Вчера за окном наступила весна.
Сонный день ото льда пробудила она.
Ветерком, обжигающим нас, обогрела.
Во дворе зеленым покрывалом осела.
Белою вишней в саду расцвела.
Немного тепла и уюта она принесла.

Пьеро

Я как Пьеро, улыбаюсь, шучу.
А засмеявшись, вдруг снова реву.

***

Пусть радуется взор цветам,
Ведь кругом лишь шум и гам.
Местами на дороге снег лежит.
И ветер тихо нам в окно стучит.

Поход

Девиз у команды очень простой:
«Нам нужен поход. Нам не нужен покой.»
Мы знаем, что надо для жизни такой.
Рюкзаки и палатки берем мы с собой.

Красные глаза

Мне все говорят: «Почему красные глазки?»
Мне так надоели все эти отмазки.
Ну что вам сказать: «Я ведь спать не могу.
Каждую ночь, я в подушку реву.
Я реву, я тоскую, я о нем вспоминаю.
Без него я все ближе двигаюсь краю.
Пусть он придет, заберет сбережет.

Между нами

Между небом и землей,
Между солнцем и луной,
Между мной и тобой,
Споры слышаться порой.

Споры эти не простые.
Все звучащие, смешные.
А порой кричат они,
Только уши береги.

Исцеление

Тебя так долго я любила.
Теперь любовь моя остыла.
Сейчас не страшно быть одной.
Лишь ветер дует за спиной.

Душа

Ритм души моей очень простой.
Понять его сможет даже тупой.

Взгляни на меня

Хочу в глаза твои взглянуть.
Увидеть скрытую в них суть.
Хочу понять, что любишь ты.
Хочу узнать твои мечты.

Урок

Урок биологии.
Что может быть хуже.
Сбежать невозможно.
У девятого тоже.
Что может быть хуже.
Ну, лишь только физ-ра.
Отжимания и бег достали меня.

Осень

Наступила осень.
Поднялись ветра.
Появилась просинь.
Ненавижу холода.

Листопад

Листья падают, кружат.
Улетают, вдаль спешат.
Приближают каждый час,
К тому, что радует в них нас.

Их цвет, пейзаж и антураж,
Сейчас порадует на глаз.
Порадует нас осень и улетит
Жаль, время быстро так летит.

***

В голове туман.
Вокруг один обман.

Мы

Что такое день?
Что такое ночь?
Кто мне может помочь?
Что такое я?
Что такое ты?
Существуем только мы.

Вечер

И когда на небе тучи горят.
И когда нельзя увидеть закат.
Ты мечтаешь лишь об одном.
Провести этот вечер вдвоем.

Одна

Дети ползают в песке.
Люди плавают в реке.
Лишь я одна сижу всегда.
Всегда лишь я сижу одна.

Рай

На земле есть рай.
Ты об этом знай.
Он придет к тебе.
Только лишь во сне.

***

Ты в сказки то не верь.
И любовь свою проверь.
Если любишь, то скажи,
А не любишь, уходи.

Уходи

Если любишь, так люби,
А не любишь, уходи.
Если хочешь отмолчаться,
То не надо издеваться.

Ведь все шутки бьют до боли,
Не найти мне в них ироний.
А найти, так только смех.
До чего дошел успех.

Не смей

Не смей меня трогать.
Не смей прикасаться.
Из – за тебя может все оборваться.
Моя жизнь итак висит на волоске.
И ты еще смеешь приставать ко мне.

Открытка

С днем рождения поздравляю.
Любви и радости желаю.
Побольше счастья. И мечты,
Пусть исполняются, а мы,
Поможем смехом дом наполнить,
Заветные желания исполнить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.