# Музей счастья

М Мажник

Женщина потеряла надежду стать матерью. Но случайная встреча с загадочным работником музея меняет всё.

Готовы узнать, что за произошло с ней?

## Музей счастья

В одном ничем не примечательном городке жил-был очень необыкновенный человек. Все его идеи были настолько необычными, что некоторые люди считали их бредовыми. Одна из таких идей, которую он осуществил, – «Музей счастья», где были собраны экспонаты, символизирующие счастье у разных народов мира. Коллекция музея состояла из личных находок хозяина и подарков друзей и гостей, привезших сувениры из Индии, Китая, Египта и России. Здесь можно было увидеть мистическую птицу Феникс, китайских уточек, символизирующих супружескую верность, и славянских «Птиц счастья». Особую гордость музея составляла коллекция ангелов-хранителей, славянских амулетов и оберегов.

Музей не просто хранил экспонаты – он проводил занятия по творческому мастерству, устраивал тематические встречи и выезжал в учебные заведения.  И не было в нём ни афиш, ни объявлений, ни даже приметной вывески – словно сам он прятался от любопытных взоров, подобно тому, как прячется от людей истинное счастье.

И вот в сей чудный храм людских надежд влетела, словно подбитая птица, женщина. Лик её был мрачен, а душа – словно выжженная степь после пожара. Она бродила по залам, как потерянная тень, взгляд её был тосклив и полон печали.

Работник музея, что звался Волшебником, заметил её скорбь и решил вмешаться. С искренней улыбкой подошёл он к женщине, такой тёплой, что даже самые холодные сердца начинали таять…

– Сударыня, не изволите ли принять экскурсию по нашему храму чудес? – сказал он с таким видом, будто предлагал не просто экскурсию, а билет в рай.

Женщина взглянула на него, и в глазах её промелькнуло что-то похожее на удивление. -Что это? – Спросила она, указывая на бейджик. – Вас так зовут Волшебник?

–Да, абсолютно, верно, а моего напарника зовут Магом, а ещё у нас есть Джин и Фея.

Женщина взглянула на него с таким выражением лица, словно перед ней юродивый. Её сердце, долго молчавшее, словно забытый колокол, внезапно ожило, но не радостью, а горьким чувством разочарования.

– Фея мастер-класс проводит, обучает мастерить обережные куклы. Не изволите ли присоединиться? – предложил работник музея с таким видом, будто это разрешит все её проблемы.

– Нет уж, спасибо! – отрезала посетительница, голосом, звеневшим как сталь.

Волшебник, видя её душевную боль, слегка наклонил голову и участливо спросил:

– Уж не приключилось ли с вами чего? Может, могу я чем подсобить?

– Да нет, ничего такого, – отвечала она, но голос её дрогнул, словно струна на расстроенной гуслях.

Повисла пауза – тягучая, как смола, и тяжёлая, как свинец. Видимо женщина, какое-то время, собиралась с мысли… – Мысли дурные одолевают меня, и никак не могу я от них избавиться, – наконец призналась она, с такой безысходностью, что даже камни, казалось, сжались от боли.

– Вы пришли туда, где горе, счастьем исцеляют! – произнёс работник музея с жаром, – все предметы в нашем музее силой волшебной обладают, судьбу человеческую менять могут. Поведайте же мне ваши думы чёрные, и, верьте, найдём мы способ от них избавиться. И жизнь ваша новыми красками заиграет!

Женщина посмотрела на него с таким пренебрежением, будто перед ней стоял самый, что ни наесть последний неудачник.

«Тоже мне, волшебник выискался!» – подумала она, а вслух произнесла с сарказмом:

– И чем же вы можете помочь в моём несчастье? Уж сколько лет мы с мужем стараемся ребёночка завести – всё без толку! И скольких докторов обошли, и сколько денег уже вбухали! Какие только светила науки нас не осматривали – всё без пользы! Уж и надежду я потеряла.

А тут иду, гляжу – вывеска «Музей СЧАСТЬЯ» висит, словно насмешка горькая надо мной. Да какое ж счастье без дитя родного? Зашла посмотреть, а оказалось, что кругом одни лишь безделушки.

–Это вовсе не обычные вещи, какими они вам кажутся… – мягко возразил ей волшебник, – те диковинки, что вы зовёте безделушками, испокон веку силой несказанной обладают! – говорил работник музея подходя к столику малахитовому, точно к алтарю святому: -вот взгляните на сей дивный предмет!

На столешнице в драгоценность в шкатулке, покоилась фигурка деревянная, схожая с головастиком малым. И вырезано на ней было слово – «чадородник».