Ксения Емельянова
TRAINING. Книга 1.

Строение и фазы роста ресниц

Натуральные ресницы человека на 97 % состоят из белка кератина, который присутствует как в ногтях, так и в верхнем кожном слое -эпидермисе. Остальные 3% составляет вода. Ресницы растут неправильными рядами где: верхнее веко содержит до 6 рядов, нижние 3-4 ряда. Важно обратись внимание на то, что неестественные длинные ресницы могут свидетельствовать о гормональном дисбалансе, повышенной выработке гормонов отдельного ряда. В списке распространенных употребляемых медицинских препаратов таких как аспирин и парацетамол именно они значатся как препараты, замедляющие рост волос, а также ресниц.

Ресницы имеют корень, который заканчивается ресничной луковицей и волосяным стержнем. Основная задача ресничной луковицы – обеспечение роста ресниц методом деления клеток. Локальное место корня, который находится на приблизительной глубине в 2 мм. и ресничной луковицы – фолликула. Ресничный стержень имеет три слоя и по структуре состоит из: 1. основа волос,2. корковый слой,3. кутикула. Основа волос -сердцевина состоит из не ороговевших клеток кожи кератина и белковых веществ. Корковый слой отвечает за плотность волоса и занимает почти девяноста процентов всего объема ресниц. Кутила предохраняет и защищает волос от внешних воздействий.

Жизненные циклы ресниц делятся на три фазы, которые отвечают за активных рост, который длится около трех недель, фаза покоя с периодом в семь недель и завершает цикл завершающая фаза, которая отвечает за выпадение ресничного стрежня и ресницы в целом. Рост ресниц продолжается на протяжении всей жизни человека и с возрастом теряют свою плотность и цветовой пигмент, замедляя свой рост в период от тридцати пяти до сорока лет человека, при этом начиная развиваться в период беременности на седьмой неделе в фазе эмбриона.

Если обратить внимание будет явно и четко заметно то, что у разных людей ресницы отличаются формой, густотой, у кого-то они прямые у кого-то закрученные, и в первую очередь все эти факторы зависят от здоровья человека. Факторами, влияющими на здоровье ресничного ряда, являются: возрастные изменения организма, наследственность, этническая принадлежность медицинские условия, питание, лечение, сезон.

Возрастные изменения организма в первую очередь являются четким показателем и отражаются на всех органах человеческого тела, и ресничный ряд не исключение. С возрастом ресницы истончаются, и теряют ярко выраженный цвет и чаще всего становятся меньше в объеме. Также если принимать во внимание генетические факторы можно выявить у разных людей разное строение ресничного ряда. У представителей разных рас разные типы не только ресничного ряда, но и волос, кожи и других параметров организма.

При влиянии различных факторов, которые негативно сказываются на рост ресничного ряда вмешательств в виде применения различных косметологических средств дает определенный положительны результат. Различного рода сыворотки, масла и другие средства укрепляют ресничный ряд, влияют на рост ресниц, и их обновление. Важно знать то, что основными компонентами полезных сывороток содержат в себе таурин -аминокислоту которая ускоряет рост ресничного ряда и ускоряет рост, биопептиды-укрепляют рос ресничного ряда методом проникновения в прикорневую структуру ресниц, глюкозамин – аминомоносахарид который уплотняет структуру волос, простагландин – активирует рост ресниц с содержание сложных веществ, любого вида витамины А,С, Е которые выполняют роль антиоксидантов.

При использование косметических средств в течении четырех месяцев возможен результат в виде роста ресничного ряда. При соблюдении рекомендаций о состоянии здоровья ресничного ряда и при наличие здоровых натуральных ресниц можно сходить на процедуру наращивания ресниц.

При наращивание ресничного ряда нужно придерживаться правил наращивания соблюдая четыре основных стадии таких как; ранний анаген, анаген, катаген, телоген, где анаген – активная фаза роста фолликул, катаген-переходная фаза, телоген -фаза покоя, фалоген фаза развития новых ресниц. В процессе работы для анагена важно использовать меньшую длину в три миллиметра короче остальных искусственных ресниц. Для анагена рекомендуется использовать меньшую толщину искусственных ресниц толщина которых составляет от 0,3 от обычно толщины искусственных ресниц. В фазе телоген ресничной ряд как правило плотный и мастер может использовать объемные виды наращивания плотной толщины искусственных ресниц.

При процедуре наращивания искусственная ресница наклеивается на натуральную ресницу. В случае недобросовестного отношения мастера, который экономит на материалах, особенно на вспомогательном препарате -клее, который обеспечивает склейку между натуральными и наращенными ресницами может возникнуть ряд проблем и нативных для здоровья последствий. При повреждении фолликулы некачественным препаратом есть вероятность слабого роста волоска или полного отсутствия роста ресниц. Самостоятельное механическое снятие искусственных ресниц без специализированного препарата может привести к полному аннулированию луковицы волоска, без дальнейшей возможности восстановления.

Именно поэтому состояние натуральных ресниц в первую очередь зависит не только от знаний специалиста в целом строения и человеческого глаза и ресничного ряда, но и от использования правильной техники работ наращивания ресниц, материалов и препаратов, но при этом не стоит забывать о том, что основным фактором качественной процедуры является анамнез здоровья потребителя.

Рабочее место мастера

Посадка мастера и клиента

Кабинет мастера по наращиванию ресниц. Его внешний вид, продуманная обустроенная площадь и рабочее пространство все это – обязательные условия, от которых зависит здоровье потребителя, и его непосредственное впечатление об услуге и сервисе. Правильно обустроенное место мастера по наращиванию ресниц помогает специалисту выполнять процедуру быстро, качественно и надежно. Площадь кабинета не имеет обязательных критериев поэтому даже кабинет с маленькой площадью при правильном распределении площади может быть функциональным и максимально удобным для выполнения процедуры наращивания. Рабочее место мастера включает в себя несколько параметров и должно советовать всем стандартам обладая такими факторами как эргономичность, удобство и соответствие с санитарных норм приближенным к параметрам медицинских услуг. В основе принципов посадки мастера и потребителя выявляется три основных принципа -это: 1.непосредственный комфорт для потребителя, так как процедура наращивания ресниц может занять от 1.5 -до 3 часов; 2.удобное размещение мастера с полной возможностью расположения близь необходимых инструментов; 3.размещение инструментов и расходного материала в доступе вытянутой руки для дальнейшего удобства и скорости выполнения процедуры.

Кушетка

Для проведения процедуры в горизонтальном положении необходима кушетка, обладающая характеристиками параметров медицинского оборудования. Она должна быть мягкая, комфортная и удобная по ширине для того, чтобы процедура была проведена без вреда здоровья потребителя. Рекомендуемо выбирать легкие разборные модели, которые можно было бы собрать для транспортировки и хранения. Рекомендуется обратить внимание на пространство под кушеткой со стороны изголовья для удобного размещения нижних конечностей мастера. Внутренняя поверхность кушетки должны быть гладкой и обязательно накрыла одноразовыми медицинскими салфетками или простынями.

Стул мастера. Текстиль.

Характеристика стула мастера должны обладать такими свойствами как размер, который не будет сковывать движения в работе, на колесиках для беспрепятственного передвижения по периметру кушетки, регулируемый по высоте. Для любых процедур, которые выполняются в положении лежа на спине подходят ортопедические подушки -подковы с эффектом памяти. Для снижения нагрузки на поясницу потребителя помогает треугольная подушка под согнутые колени.

Освещение

Для проведения процедуры наращивания ресниц необходимо профессиональное качественное освещение с отсутствием мерцания. Для комфорта потребителя и мастера рекомендуемо приобретать лампы с холодным белым свечением так как данный вид освещения не перенапрягает глаза и предоставляет комфортное состояние глаз потребителя и мастера на протяжении всей процедуры. Для выездных процедур также как и для процедур, проведенных непосредственно в кабинете рекомендованы преимущественно переносные лампы, которые обладают мобильностью и удобством переноски в случае выезд мастера в другое место работы.

Хранения материалов

Рабочие материалы рекомендовано упорядочить в специализированную переноску – органайзер для доступности и упорядоченности препаратов и инструментов. Материал (ресницы) помещают целыми линиями непосредственно в специализированные лэшбоксы с обязательным условием распределения по параметрам: толщина, изгиб, длина. Такая поэтапность позволяет ориентироваться в рабочем процессе упрощая и сокращая время процедуры. Так же существует необходимость приобретения косметологической тележки что позволит распределить необходимые препараты, материалы для проведения процедуры непосредственно в близости с мастером. Также материалы, предметы и препараты необходимо хранить в специализированных шкафах для исключения попадания на них мусора и пыли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.