Обработка аппарата физиодиспенсер для хирургической стоматологии

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5950-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Обработка аппарата физиодиспенсер для хирургической стоматологии – комплекс мероприятий, направленных на полное уничтожение микроорганизмов (включая бактерии, грибы, вирусы и прионы) и их спор на принадлежностях к аппарату (мотор, кабель, наконечник).

2. Цель

Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

– Область применения

Кабинет хирургической стоматологии.

– Ресурсы (оснащение)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.