Набор анестетика в одноразовый шприц

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5954-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Набор анестетика в одноразовый шприц – алгоритм действий, направленных на соблюдение правил безопасного набора анестетика.

– Цель

Стандартизация алгоритма действий, направленных на соблюдение правил безопасного набора анестетика.

– Область применения

В стоматологических кабинетах, где проводится анестезия.

– Ресурсы (оснащение)

– Подготовка к процедуре

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.