Гигрометр психрометрический

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5707-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Контроль температуры и влажности воздуха с использованием гигрометра психрометрического – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение требуемого микроклимата в помещениях для оказания стоматологической помощи, зуботехнических лабораториях, помещениях для хранения лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

– Цель

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.