Изготовление металлокерамической коронки из кобальт-хромового сплава на имплантате

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5694-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Изготовление металлокерамической коронки из кобальт-хромового сплава на имплантате – техническая манипуляция, направленная на изготовление несъемного зубного протеза для возмещения частичных дефектов зубных рядов, в котором металлокерамическая коронка фиксируется цементом или временным цементом на абатмент, который устанавливается на имплантат.

– Цель

Изготовление несъемного зубного протеза для восстановления функции и эстетического вида зубного ряда.

– Область применения

В стоматологической зуботехнической лаборатории после получения заказ – наряда.

– Ресурсы (оснащение)

– Подготовка к процедуре

– Выполнение процедуры

– Завершение процедуры

– Примечание

– полученный оттиск проверить на соответствие требований, после чего срезать нависающие края слепочной массы;

– изготовление разборной модели можно произвести любым известным способом, дающим качественный результат;

– при работе с гипсом следует обращать внимание на инструкции и рекомендации ппроизводителя, а также свойства материала;