Диагностика стоматологической установки перед началом работы

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5702-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Диагностика стоматологической установки перед началом работы – процедура проверки работоспособности стоматологической установки перед началом работы для избежания причинения вреда здоровью пациента или врача, а также сохранения в рабочем состоянии дорогостоящего стоматологического оборудования.

– Цель

Стандартизация диагностики стоматологической установки перед началом работы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.