Очистка ротационного инструментария с помощью ультразвуковой мойки

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5654-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

1.1. Ротационный инструментарий (боры, фрезы, диски, эндодонтические инструменты, полиры, абразивные полоски и др.)

1.2. Очистка ротационного инструментария с помощью ультразвуковой мойки позволяет:

– сократить тактильный контакт рук медицинского персонала с обрабатываемым инструментарием, что гарантирует снижение риска инфицирования и распространения внутрибольничных инфекций;

– предотвратить повреждения дорогостоящих медицинских инструментов и изделий и увеличить срок их службы;

– значительно улучшить качество очистки медицинских инструментов и изделий сложной конфигурации;

– значительно сократить время обработки при большом объеме инструментов и изделий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.