Обработка ультрафиолетовой камеры для хранения стерильных инструментов

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5601-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

Обработка ультрафиолетовой камеры для хранения стерильных инструментов (далее УФ-камера) – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний на внутренней и наружной поверхности камеры.

– Цель

Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

– Область применения

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.