Стекло стоматологическое

Составитель Людмила Васильева

Составитель Ульяна Шишкина

Составитель Екатерина Тарасова

ISBN 978-5-0060-5603-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

– Определение

1.1. Стекло стоматологическое – пластина стеклянная для замешивания представляет собой шлифованное стекло размером 100х70 мм и толщиной 4 мм, глянцевое с одной стороны и матовое – с другой. Выпускается с лунками и без лунок.

Стекла стоматологические предназначены для замешивания стоматологических материалов, таких как цементы, различные пасты, смеси и т. д.

1.2. Дезинфекция – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.

– Цель

Снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.