Марсель Шафеев
Точка G

Точка G имеет размеры от 2 до 4 см и расположена примерно в двух пальцах от входа во влагалище. Его чувствительность была обнаружена Эрнестом Грейфенбергом в 1950 году, отсюда и название точка "G". В ответ на прямую стимуляцию точка G ведет себя как губка и наполняется жидкостью. До сих пор происхождение и функция жидкости неизвестны. Это не моча и не вагинальная жидкость, и она не обладает смазывающим эффектом.

Оргазм в сочетании с эякуляцией – это нечто большее, чем мужской оргазм, включая усталость и потребности в отдыхе. Эякуляция происходит в несколько выбросов, количество и интенсивность выбросов зависят от каждого. Ученые расходятся во мнениях о том, у всех ли женщин есть точка G и все ли они способны к эякуляции. Среди тех, у кого есть такая область, ее размер и чувствительность варьируются от женщины к женщине.

Точка G" или, скорее, "G-зона" может быть идентифицирована у большинства женщин. Для этого необходимо ввести пальцы во влагалище и стимулировать переднюю стенку (переднюю) влагалища на разных уровнях, от самого низкого, около вульвы, до самого высокого, около шейки матки. Проводимая в соответствии с интенсивностью, определяемой ощущениями, испытываемыми женщиной, эта стимуляция может усиливать эротические ощущения, пока в конечном итоге не приведет к оргазму. Но без предварительного возбуждения его стимуляция может быстро оказаться неприятной, даже болезненной. Во многих случаях это вызывает чувство потребности в мочеиспускании. Таким образом, можно сделать вывод, что область чувствительна, но должна была бы "работать", "тренироваться", "приручать", чтобы стать эрогенной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.